Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurieren des UCS

Konfigurieren des Nexus 5000 für FCoE und NPIV

Überprüfen

Zoning-Beispiel (für Nexus 5500)

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die N_Port ID Virtualization (NPIV) oder N_Port Virtualization (NPV) mit Fibre Channel over Ethernet (FCoE) zwischen dem Cisco Unified Computing System (UCS) und einem Nexus 5000-Switch konfiguriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- UCS 5108

- UCS 61xx/62xx

- Nexus 5548UP oder 5596UP

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Abbildung 1: In der Konfiguration verwendete Topologie

Konfigurieren des UCS

Es gibt zwei Verfahren, die Ihnen bei der Konfiguration des UCS helfen:

- Erstellen Sie FCoE Virtual Storage Area Networks (VSANs).

- Konfigurieren Sie den UCS FCoE-Port-Channel.

Hinweis: Trennen Sie die FCoE- und Ethernet-Uplinks zwischen dem Nexus 5000-Switch und dem Fabric Interconnect. Das UCS befindet sich im Fibre Channel (FC)-End-Host-Knoten, der in den Nexus-Produkten als NPV-Modus bezeichnet wird. Verwendung verschiedener FCoE-VLANs/VSANs für SAN (Storage Area Network) A und SAN B Das FCoE-VLAN darf nicht als natives VLAN konfiguriert werden.

Es ist zu beachten, dass das UCS im NPV-Modus keine FC-Map unterstützt, die nicht den Standards entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug IDs CSCuJ62005 und CSCud78290:

- CSCuj62005  - Nicht standardmäßige FCMAP-Einstellung, dass vfc bei der Initialisierung fixiert ist

- CSCud78290 - FC-MAP von FI kann geändert werden

Erstellen von FCoE-VSANs

Sie müssen VSANs und FCoE-VLANs im UCS erstellen, um den FCoE-Datenverkehr zu übertragen. Eine Best Practice, aber keine Anforderung, besteht darin, die VSAN-ID mit der FCoE-VLAN-ID abzustimmen, um die Nachverfolgung und Fehlerbehebung zu unterstützen.

1. Navigieren Sie in UCSM zur Registerkarte SAN im Navigationsbereich, und wählen Sie SAN Cloud aus.

2. Klicken Sie im Hauptfenster auf die grüne +-Schaltfläche auf der rechten Seite, um das Fenster Create VSAN (VSAN erstellen) anzuzeigen.

3. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Name

Geben Sie einen Namen für das VSAN ein.

FC-Zoning

Disabled (Deaktiviert): Dies wird nur verwendet, wenn Sie lokale Zoning-Funktionen implementieren.

Fabric-Funktasten

Fabric A auswählen

VSAN-ID

Geben Sie die VSAN-ID für das VSAN ein, das auf Fabric A erstellt wird. Dies muss der VSAN-ID entsprechen, die auf dem Nexus 5000-A erstellt wird.

FCoE-VLAN

Geben Sie die FCoE-VLAN-ID für das VLAN ein, das diesem VSAN zugeordnet ist. Dies muss der VLAN-ID entsprechen, die auf dem Nexus 5000-A erstellt wird.

4. Klicken Sie auf OK, um das Erfolgsfenster Create VSAN (VSAN erstellen) anzuzeigen. Klicken Sie auf OK.

5. Wiederholen Sie diese Schritte für Fabric B. Klicken Sie im Hauptfenster auf die grüne +-Schaltfläche auf der rechten Seite, um das Fenster Create VSAN (VSAN erstellen) anzuzeigen.

6. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:

Name

Geben Sie einen Namen für das VSAN ein.

FC-Zoning

Disabled (Deaktiviert): Dies wird nur verwendet, wenn Sie lokale Zoning-Funktionen implementieren.

Fabric-Funktasten

Fabric B auswählen

VSAN-ID

Geben Sie die VSAN-ID für das VSAN ein, das auf Fabric B erstellt wird. Dies muss der VSAN-ID entsprechen, die auf dem Nexus 5000-B erstellt wird.

FCoE-VLAN

Geben Sie die FCoE-VLAN-ID für das VLAN ein, das diesem VSAN zugeordnet ist. Dies muss der VLAN-ID entsprechen, die auf dem Nexus 5000-B erstellt wird.

7. Klicken Sie auf OK, um das Erfolgsfenster Create VSAN (VSAN erstellen) anzuzeigen. Klicken Sie auf OK.

8. Überprüfen Sie im Hauptfenster, ob die VSANs in den richtigen Fabrics erstellt wurden:

Hinweis: Eine Best Practice, aber keine Anforderung, ist die Konfiguration verschiedener VSAN-IDs in Fabric A und Fabric B.

Konfigurieren des UCS FCoE-Port-Channels

Hinweis: FCoE-Port-Channels bieten aggregierte Bandbreite und Ausfallsicherheit für mehrere Verbindungen. Im verbleibenden Teil dieses Dokuments wird davon ausgegangen, dass Sie FCoE-Port-Channels verwenden werden. Port-Channels erfordern die Aktivierung von FC-Uplink-Trunking innerhalb des UCS. FC-Uplink-Trunking ist global und Trunks für alle VSANs auf allen Uplinks. Das gleiche Verhalten gilt für FCoE-Uplink-Ports.

1. Erstellen und Konfigurieren von InterSwitch Link/Port Channels. Erstellen Sie einen FCoE-Uplink oder einen FCoE-Port-Channel zwischen dem Nexus 5000-A und FI-A.

2. Wenn das Fenster "Set Port Channel Name" (Name des Port-Channels) von Cisco Unified Computing System Manager (UCSM) angezeigt wird, geben Sie die Port-Channel-ID (in diesem Beispiel ist die Port-Channel-ID 2) und den Namen ein.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

4. Wenn das Fenster UCSM Add Ports (Ports hinzufügen) angezeigt wird, wählen Sie die gewünschten Ports in der Spalte Port aus, und klicken Sie auf den Pfeil zwischen den Spalten, um diese Ports dem FCoE-Port-Channel hinzuzufügen.

5. Wenn die FCoE-Uplink-Ports in die Spalte Port Channel verschoben wurden, klicken Sie auf Fertig stellen.

6. Wenn das Fenster Create FCoE Port Channel Success (FCoE-Port-Channel erfolgreich erstellen) angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

7. Überprüfen Sie die Informationen zum FCoE-Port-Channel im Hauptfenster des UCSM, um sicherzustellen, dass der FCoE-Port-Channel mit den richtigen Ports erstellt wurde.

8. Klicken Sie im Navigationsbereich auf den soeben erstellten Port-Channel. Klicken Sie auf der Registerkarte General (Allgemein) des Hauptfensters von UCSM auf die VSAN-Dropdown-Liste, und wählen Sie VSAN FCoE-VSAN100 (100), um diesen Port-Channel VSAN100 zuzuweisen.

9. Klicken Sie auf Änderungen speichern. Wenn das Fenster Cisco UCSM Success angezeigt wird, klicken Sie auf OK.

10. Wiederholen Sie die Schritte 1-9 für FI-B, ersetzen Sie aber gegebenenfalls Fabric B, FCoE-Port-Channel-ID 3 und VSAN101.

Konfigurieren des Nexus 5000 für FCoE und NPIV

Für die Konfiguration des Nexus 5000 für FCoE und NPIV sind mehrere Verfahren erforderlich:

- FCoE aktivieren

- Aktivieren der N-Port Identifier Virtualization (NPIV) auf dem Nexus 5000

- Aktivieren Sie das Link Aggregation Control Protocol (LACP) auf dem Nexus 5000.

- Ermöglichung der Quality of Service (QoS) für FCoE beim Nexus 5000

- VLAN konfigurieren

- Konfigurieren von VSAN

- Zuordnung des VLAN zum VSAN

Hinweis: Bevor Sie diesen Vorgang beginnen, müssen Sie die FC_FEATURES_PKG-Lizenz (N5010SS oder N5020SS) installiert haben. Wenn Sie die FCoE-Funktion aktivieren und die Lizenz nicht installiert ist, wird eine Demolizenz für 180 Tage aktiviert. Diese Lizenz kann zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden.

FCoE aktivieren

1. Geben Sie auf dem Nexus 5000-A-Switch Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature fcoe

FC license checked out successfully

fc_plugin extracted successfully

FC plugin loaded successfully

FCoE manager enabled successfully

FC enabled on all modules successfully

Enabled FCoE QoS policies successfully

2. Um zu bestätigen, dass die Funktion jetzt aktiviert ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

fcoe                 1        enabled

3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 für den Nexus 5000-B.

Aktivieren Sie NPIV auf dem Nexus 5000.

1. Um die Funktion NPIV zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configuration terminal

Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. Um zu bestätigen, dass die Funktion NPIV jetzt aktiv ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# show npiv status

NPIV is enabled

3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 für den Nexus 5000-B.

Aktivieren Sie LACP auf dem Nexus 5000.

1. Um die Funktion LACP zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# feature lacp

2. Um zu bestätigen, dass LACP aktiviert wurde, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature Name         Instance State

-------------------- -------- --------

lacp                 1        enabled

3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 für den Nexus 5000-B.

Konfigurieren der FCoE-QoS-Parameter für Nexus 5000

Die konfigurierbaren QoS-Funktionen von Cisco NX-OS ermöglichen die Klassifizierung des Netzwerkverkehrs, die Priorisierung des Datenverkehrsflusses und die Vermeidung von Überlastungen. Die QoS-Standardkonfiguration des Nexus 5000 bietet verlustfreien Service für FC- und FCoE-Datenverkehr und Best-Effort-Service für Ethernet-Datenverkehr. Die Nexus 5000 FCoE QoS-Parameter sollten bereits standardmäßig konfiguriert sein.

1. Geben Sie Folgendes ein, um die FCoE-QoS-Parameter zu überprüfen:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. Suchen Sie in der Ausgabe die folgenden Elemente:

. .

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

3. Diesen Schritt überspringen, wenn die FCoE-QoS-Konfigurationen aus Schritt 2 vorhanden sind. Wenn nicht, geben Sie die folgende Konfiguration ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# system qos

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input

fcoe-default-in-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output

fcoe-default-out-policy

Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos

fcoe-default-nq-policy

4. Um zu bestätigen, dass die FCoE-QoS-Parameter jetzt konfiguriert sind, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. Suchen Sie in der Ausgabe die folgenden Elemente:

..

system qos

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

6. Wiederholen Sie die Schritte 1-3 für den Nexus 5000-B.

Erstellen von Nexus 5000 VLANs

Erstellen Sie zwei VLANs für die FCoE-Verwendung. Die Gerade sollte mit FI-A korrelieren, und die ungerade mit FI-B. Verwenden Sie die FCoE-VLAN-IDs, die im Abschnitt Konfigurieren des UCS angegeben sind.

1. Geben Sie auf dem Nexus 5000-A, der mit FI-A verbunden ist, Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)# name FCoE-VLAN100

2. Geben Sie Folgendes ein, um zu bestätigen, dass das VLAN auf dem Nexus 5000-A erstellt wurde:

Nexus 5000-A# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN100                  active

3. Geben Sie auf dem Nexus 5000-B, der mit FI-B verbunden ist, Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCoE-VLAN101

4. Geben Sie Folgendes ein, um zu bestätigen, dass das VLAN auf dem Nexus 5000-B erstellt wurde:

Nexus 5000-B# show vlan brief

VLAN Name                          Status    Ports

---- ----------------------------- --------- -------------------------------

1    default                       active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4

Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8

.

100  FCoE-VLAN101                  active

Erstellen von Nexus 5000 VSANs

Erstellen Sie zwei VSANs. Die Gerade sollte mit FI-A korrelieren, und die ungerade mit FI-B. Verwenden Sie die VSAN-IDs, die im Abschnitt Konfigurieren des UCS angegeben sind.

1. Geben Sie auf dem Nexus 5000-A, der mit FI-A verbunden ist, Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)#vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100

Nexus 5000-A(config-vsan)# vsan 100 name FCoE-VSAN100

2. Geben Sie Folgendes ein, um zu bestätigen, dass VSAN auf dem Nexus 5000-A erstellt wurde:

Nexus 5000-A#show vsan 100

vsan 100 information

name:FCoE-VSAN100 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

3. Geben Sie auf dem Nexus 5000-B, der mit FI-B verbunden ist, Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)#vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101

Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCoE-VSAN101

4. Geben Sie Folgendes ein, um zu bestätigen, dass das VSAN auf dem Nexus 5000-B erstellt wurde:

Nexus 5000-A# show vsan 101

vsan 101 information

name:FCoE-VSAN101 state:active

interoperability mode:default

loadbalancing:src-id/dst-id/oxid

operational state:down

Zuordnung des VLAN zum VSAN

1. Um die Nexus 5000-A-VLANs ihren VSANs (FI-A) zuzuordnen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# vlan 100

Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. Um die VLAN-zu-VSAN-Zuordnung auf dem Nexus 5000-A zu bestätigen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                100             Operational

3. Um die Nexus 5000-B-VLANs ihren VSANs (FI-B) zuzuordnen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# vlan 101

Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. Um die VLAN-zu-VSAN-Zuordnung auf dem Nexus 5000-B zu bestätigen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# show vlan fcoe

Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State

---------------- ------------------ -----------------

10                101             Operational

Nexus 5000 FCoE-Uplink-Port und Port-Channel konfigurieren

1. Um die 10GbE-Ports, die an die FI-A 10GbE-Ports des Nexus 5000-A-Switches angeschlossen wurden, zu konfigurieren und dem Port-Channel hinzuzufügen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A#configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active

Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown

Nexus 5000-A(config-if-range)# exit

2. Um Port-Channels zu erstellen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. Um zu bestätigen, dass der Port-Channel zwischen dem Nexus 5000-A und FI-A jetzt aktiv ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# show port-channel database

port-channel2

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s

Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s

Last bundled member is Ethernet1/6

Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s

Last unbundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

4. Um die 10GbE-Ports, die an die FI-B 10GbE-Ports des Nexus 5000-B angeschlossen wurden, zu konfigurieren und dem Port-Channel hinzuzufügen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active

Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if-range)# exit

5. Um den Port-Channel zu erstellen, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

6. Um zu bestätigen, dass der Port-Channel zwischen dem Nexus 5000-B und FI-B jetzt aktiv ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# show port-channel database

port-channel3

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/5

Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s

Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s

Last bundled member is Ethernet1/6

Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *

Ethernet1/6 [active ] [up]

Erstellen von Nexus 5000 Virtual Fibre Channel (VFC)

VFCs müssen erstellt und an die Ethernet-Schnittstellen (Port Channels) gebunden werden, die den FCoE-Datenverkehr übertragen.

Hinweis: Eine Best Practice besteht darin, die VFC-ID mit der Port-Channel-ID abzustimmen. Dies hilft Ihnen, Probleme zu erkennen und zu beheben. Die Standardkonfiguration der VFC-Schnittstelle des Nexus 5000 lautet F-Port. Dies ist die richtige Konfiguration für die Verbindung mit dem UCS im FC-End-Host-Modus.

1. Um VFC 2 auf dem Nexus 5000-A zu erstellen und an Port-Channel 2 zu binden, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

2. Geben Sie Folgendes ein, um die Erstellung und Bindung von VFC 2 an Port-Channel 2 zu bestätigen:

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

vfc2 is trunking

Bound interface is port-channel2

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1020 frames input, 102728 bytes

0 discards, 0 errors

1154 frames output, 478968 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012

3. Um VFC 3 auf dem Nexus 5000-B zu erstellen und an Port-Channel 3 zu binden, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

4. Geben Sie Folgendes ein, um die Erstellung und Bindung von VFC 3 an Port-Channel 3 zu bestätigen:

Nexus 5000-B# show interface vfc 3

vfc3 is trunking

Bound interface is port-channel3

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

738 frames input, 69404 bytes

0 discards, 0 errors

763 frames output, 427488 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012

Konfigurieren von Storage-Ports auf dem Nexus 5000

Verbinden Sie die Storage-Ports des FCoE-fähigen Storage-Systems mit den designierten Ports an den Nexus 5000-Geräten. Für diese Storage-Ports müssen VFCs erstellt und die zugehörigen Schnittstellen konfiguriert werden.

Hinweis: Edge-Ports (Speichersystem-Ports) sollten als Spanning-Tree-Port-Typ Edge konfiguriert werden? um die Vorteile der PortFast-Funktionen nutzen zu können, mit denen der Port direkt in den Weiterleitungsstatus wechselt und die Überwachungs- und Lernphasen überspringt. Eine Best Practice besteht darin, VFC-IDs zu nummerieren, die Edge-Ports zugeordnet sind, sodass sie mit der Karte/dem Port der physischen Schnittstelle übereinstimmen. In diesem Beispiel wird die Ethernet-Schnittstelle 1/32 an VFC 132 angepasst.

1. Um die Ethernet-Schnittstelle des Nexus 5000-A-Storage-Ports zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A# configure terminal

Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100

Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type

(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-A(config-if)# no shut

Nexus 5000-A(config-if)# exit

2. Geben Sie Folgendes ein, um VFC zu erstellen und die zugeordnete Storage Port Ethernet-Schnittstelle auf dem Nexus 5000-A an diese zu binden:

Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-A(config-if)# exit

3. Um den Storage-Port VFC dem FCoE-VSAN zuzuordnen, das zuvor auf dem Nexus 5000-A konfiguriert wurde, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A(config)# vsan database

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132

Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit

4. Um zu bestätigen, dass VFC erstellt wurde und an die richtige Ethernet-Schnittstelle und das richtige VSAN auf dem Nexus 5000-A gebunden ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-A(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up)                       (100)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012

5. Um die Ethernet-Schnittstelle des Nexus 5000-B-Storage-Ports zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B# configure terminal

Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101

Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected

to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...

to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary

bridging loops.

Use with CAUTION

Nexus 5000-B(config-if)# no shut

Nexus 5000-B(config-if)# exit

6. Geben Sie Folgendes ein, um VFC zu erstellen und die zugeordnete Storage Port Ethernet-Schnittstelle auf dem Nexus 5000-B an diese zu binden:

Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101

Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32

Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown

Nexus 5000-B(config-if)# exit

7. Um den Storage-Port VFC dem FCoE-VSAN zuzuordnen, das zuvor auf dem Nexus 5000-B konfiguriert wurde, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B(config)# vsan database

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132

Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit

8. Um zu bestätigen, dass VFC erstellt wurde und an die richtige Ethernet-Schnittstelle und das richtige VSAN auf dem Nexus 5000-B gebunden ist, geben Sie Folgendes ein:

Nexus 5000-B(config)# show interface vfc 132

vfc132 is trunking

Bound interface is Ethernet1/32

Hardware is Ethernet

Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 101

Trunk vsans (admin allowed and active) (101)

Trunk vsans (up)                       (101)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec

1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec

10 frames input, 1060 bytes

0 discards, 0 errors

11 frames output, 1404 bytes

0 discards, 0 errors

last clearing of "show interface" counters never

Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012

Überprüfen

Zoning-Beispiel (für Nexus 5500)

Fabric A Konfiguration

zone name ESXI01_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI02_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zone name ESXI03_1 vsan 100

member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c

zoneset name Fabric-A vsan 100

member ESXI01_1

member ESXI02_1

member ESXI03_1

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

Fabric-A-Überprüfung

Nexus 5000-A# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc2             100   0xab0000  10:00:e4:11:5b:65:c1:11 20:00:e4:11:5b:65:c1:11

vfc2             100   0xab0040  10:00:e4:11:5b:65:c0:c9 20:00:e4:11:5b:65:c0:c9

vfc2             100   0xab0020  10:00:e4:11:5b:65:c2:01 20:00:e4:11:5b:65:c2:01

vfc132           100   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5c 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5c).

Fabric B Konfiguration

zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101

member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04

member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d

zoneset name Fabric-B vsan 101

member EVA_1-ESXI01_2

member EVA_1-ESXI02_2

member EVA_1-ESXI03_2

zoneset activate name Fabric-B vsan 101

Überprüfung von Fabric B

Nexus 5000-B# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc3             101   0xab0000  10:00:e4:11:5b:67:c1:12 20:00:e4:11:5b:65:c1:12

vfc3             101   0xab0040  10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 20:00:e4:11:5b:65:c0:c8

vfc3             101   0xab0020  10:00:e4:11:5b:67:c2:04 20:00:e4:11:5b:65:c2:04

vfc132           101   0xab00c0  50:01:43:80:11:36:37:5d 50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn

(50:01:43:80:11:36:37:5d).

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.