Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das auftritt, wenn ein Nexus 2248PQ Fabric Extender (FEX) mit einem Nexus Switch der Serie 700 verbunden ist, auf dem nur 40-GB-F3-Module installiert sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Konfiguration der Cisco Nexus Serie 2000

- Konfiguration der Cisco Nexus Serie 7000

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Nexus 7009

- Cisco Nexus 2248PQ

- 6,2(12)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Die 2248PQ-Uplink-Ports sind in Form von vier Quad-QSFP-Ports (Small Form-Factor Pluggable) (4 Kanäle) erhältlich.  Diese Ports werden jedoch nicht nativ mit 40 GB ausgeführt. Die einzige unterstützte Konfiguration besteht darin, diese Ports im 4 x 10-GB-Modus auszuführen..

Konfigurieren

Die 40-GB-Ports der F3-Module werden nicht als FEX-fähig angezeigt:

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

Diese Ports können jedoch für FEX-Verbindungen zum 2248PQ verwendet werden. Zunächst muss der Port logisch getrennt werden:

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

Nach dem Breakout sind die ausgefallenen 10-GB-Ports FEX-fähig:

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

Sie können dann einen 2248PQ mit einem 40-GB-QSFP- oder TwinAx-Kabel an diesen Port anschließen. und konfigurieren Sie die vier verteilten Ports in einem Port-Channel:

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

Der FEX ist online:

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Probleme bei der FEX-Verbindung des Nexus 2248PQ mit einem 40G-QSFP-Port des Nexus 6000

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems