Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Terminologie

FEX-Topologien

Design mit Single-Homed-Host und FEX (statischer Pin-Modus)

Single-Homed-Host- und FEX-Design (Port-Channel-Modus)

Design mit Dual-Homed Host (Aktiv/Standby) und Single-Homed FEX (Static Pinning Mode)

Dual-Homed Host (Active/Standby) und Single-Homed FEX (Port Channel Mode)

Host-VPC (Single Link) und FEX Single-Homed (Static Pinning Mode) im Durchgangsdesign

Host-VPC (Single Link) und FEX Single-Homed (Port-Channel-Modus) im Durchgangsdesign

Design mit einem homed Host und Aktiv-Aktiv-FEX (VPC)

Dual-Homed-Host-Design (Aktiv/Standby) und Active-Active FEX (VPC)

Host-VPC (Dual-Links) und FEX Single-Homed (statischer Pin-Modus) im VPC-Design

Host-VPC (Dual-Links) und FEX Single-Homed (Port-Channel-Modus) im VPC-Design

Host VPC (Single Link) und Active-Active FEX mit FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)-Design

Design von Host Port Channel und Active-Active FEX

Dual-Homed-Host (aktiv/aktiv) und Active-Active FEX-Design

Ein übergeordneter Nexus-Switch: Host-VPC und FEX im Design mit einem Homed Straight Through

Zusammenfassung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden verschiedene Topologien beschrieben, die unterstützt werden, wenn Nexus 2000 Fabric Extender (FEX)-Switches mit übergeordneten Switches oder mit End-Hosts verbunden sind.

Hintergrundinformationen

Es wird dringend empfohlen, dieses Dokument stets mit den Versionshinweisen für Cisco NX-OS zu vergleichen, um Verwirrung zu vermeiden.

Terminologie

Static Pinning-Modus oder Port Channel-Modus

Cisco Nexus NX-OS Fabric Extender der Serie 2000 - Software-Konfigurationsleitfaden für Cisco Nexus Switches der Serie 5000, Version 4.0, enthält Details und weitere Informationen.

Aktiv-Aktiv-FEX (FEX-AA)

Ein FEX, der mit beiden Virtual Port Channel (VPC)-Peers über Port-Channel verbunden ist.

Aktiver/Standby-Host

Ein Host, bei dem sich eine Netzwerkkarte (NIC) im aktiven Modus und die andere im Standby-Modus befindet.

Aktiver/aktiver Host

Ein Host, bei dem sich beide NICs im aktiven Modus befinden.

FEX-Topologien

Hier sehen Sie eine vereinfachte Darstellung verschiedener Topologien, die der Plattformunterstützung entsprechen. In diesem Dokument werden keine Konfigurationsschritte beschrieben.

Die Versionshinweise pro Plattform/NX-OS-Version können die Informationen auf dieser Seite überschreiben.

Design mit Single-Homed-Host und FEX (statischer Pin-Modus)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Single-Homed-Host- und FEX-Design (Port-Channel-Modus)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt

Design mit Dual-Homed Host (Aktiv/Standby) und Single-Homed FEX (Static Pinning Mode)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Dual-Homed Host (Active/Standby) und Single-Homed FEX (Port Channel Mode)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt*

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt

* Mit einem und zwei VDCs.

Host-VPC (Single Link) und FEX Single-Homed (Static Pinning Mode) im Durchgangsdesign

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Host-VPC (Single Link) und FEX Single-Homed (Port-Channel-Modus) im Durchgangsdesign

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt*

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt

* Mit Host-Schnittstelle (HIF) im Port-Channel-Modus.

Design mit einem homed Host und Aktiv-Aktiv-FEX (VPC)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt*

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt**

* Unterstützt ab Version 7.2.

** Wird in Version 7.0(3)I5(2) und höher unterstützt. Die Unterstützung gilt nur für N93XX-Modelle, die in den Versionshinweisen aufgeführt sind.

** FEX-vPC wird von keinem FEX-Modell und den Cisco Nexus Switches der 9500-Plattform als übergeordnete Switches unterstützt.

Dual-Homed-Host-Design (Aktiv/Standby) und Active-Active FEX (VPC)

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt*

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt**

* Unterstützt ab Version 7.2.

** Wird in Version 7.0(3)I5(2) und höher unterstützt. Die Unterstützung gilt nur für N93XX-Modelle, die in den Versionshinweisen aufgeführt sind.

** FEX-vPC wird von keinem FEX-Modell und den Cisco Nexus Switches der 9500-Plattform als übergeordnete Switches unterstützt.

Host-VPC (Dual-Links) und FEX Single-Homed (statischer Pin-Modus) im VPC-Design

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Host-VPC (Dual-Links) und FEX Single-Homed (Port-Channel-Modus) im VPC-Design

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt

Host VPC (Single Link) und Active-Active FEX mit FEX HIF VPC PO (Enhanced VPC)-Design

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Design von Host Port Channel und Active-Active FEX

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Unterstützt*

Nexus 9000

Beliebig

Unterstützt**

* Support ab Version 7.x

** Wird in Version 7.0(3)I5(2) und höher unterstützt. Die Unterstützung gilt nur für N93XX-Modelle, die in den Versionshinweisen aufgeführt sind.

** FEX-vPC wird von keinem FEX-Modell und den Cisco Nexus Switches der 9500-Plattform als übergeordnete Switches unterstützt.

Dual-Homed-Host (aktiv/aktiv) und Active-Active FEX-Design

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Ein übergeordneter Nexus-Switch: Host-VPC und FEX im Design mit einem Homed Straight Through

Plattform

Code

Kommentar

Nexus 5000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 6000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 7000

Beliebig

Nicht unterstützt

Nexus 9000

Beliebig

Nicht unterstützt

Zusammenfassung

Die aufgelisteten Topologien dienen dazu, alle Designoptionen zu validieren, die Sie implementieren möchten.

Zugehörige Informationen

- FEX-Unterstützung für Nexus Switches der Serie 9000

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme