Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem mit der Cisco Nexus 6000-Verbindung mit dem Cisco Nexus 2248PQ Fabric Extender (FEX) und bietet eine Lösung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Nexus FEX der Serie 2000

- FEX-Konfiguration für die Cisco Nexus Serie 6000

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Nexus 2248PQ-10GE

- Cisco Nexus 6004

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Der Cisco Nexus 2248PQ FEX verfügt über 16 10-Gigabit-Ethernet Fabric-Schnittstellen über vier Quad (4-Kanal) QSFP-Ports (Small Form-Factor Pluggable) und 48 10-Gigabit-Ethernet-Host-Schnittstellen. Alle Host-Schnittstellen verwenden alle verfügbaren Fabric-Schnittstellen. (Statische Pin-Belegung wird nicht unterstützt. Port-Channel-Modus wird nur für Fabric-Schnittstellen unterstützt.) Wenn alle Host-Schnittstellen Datenverkehr an alle Fabric-Schnittstellen senden, beträgt die maximale Überbelegungsquote für den Cisco Nexus 2248PQ 3:1.

Problem

Wenn Sie die Verbindung an den Fabric-Ports des Cisco Nexus 6000 FEX für die Verbindung mit dem Cisco Nexus 2248PQ-10GE aufrufen, wird die Verbindung auf dem Cisco Nexus 6000 als Verbindung nicht verbunden angezeigt, und die Verbindungs-LED am Port des Cisco Nexus 2248PQ leuchtet grün oder nicht:

Nexus6004-A# show int eth 2/7

Ethernet2/7 is down (Link not connected)

Dedicated Interface

Belongs to Po125

Hardware: 40000 Ethernet, address: 5897.1ef0.4856 (bia 5897.1ef0.4856)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is fex-fabric

auto-duplex, 40 Gb/s, media type is 40g

Lösung

Um diese Verbindung zu aktivieren, muss der Cisco Nexus 2248PQ das QSFP-Kabel als vier separate 10G-Verbindungen sehen (erinnern Sie sich an die vorherige Beschreibung der Uplinks als sechzehn 10G-Verbindungen über vier QSFP-Ports). Es wird dasselbe Kabel verwendet, Sie müssen jedoch diesen Befehl auf den Cisco Nexus 6000-Ports eingeben, die Sie in vier 10G-Verbindungen unterteilen möchten:

(config)# interface breakout slot 2 port 7-9 map 10g-4x

Hinweis: Sie müssen die Ports in Gruppen von drei Ports aufteilen und die gesamte Gruppe, nicht nur ein Mitglied, aufteilen. Ihre Optionen sind 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 oder eine beliebige Kombination, die alle Mitglieder der vorherigen Gruppen umfasst. Beispiel: 1-6, 7-12, 4-9.

Sobald Sie diesen Befehl eingeben, müssen Sie das Modul neu laden, damit die Änderungen wirksam werden:

(config)# poweroff module 2

(config)# no poweroff module 2

Es dauert einige Minuten, bis das Modul online ist. In diesem Fall sollte Ihr Link in vier 10-G-Subports aufgeteilt werden:

Nexus6004-A# show int status | i 2/7

Eth2/7/1      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/2      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/3      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/4      --                 connected 1         full    10G     --

An diesem Punkt müssen Sie die Ports in einem Port-Channel bündeln, und die normale FEX-Konfiguration kann angewendet werden:

(config)# fex 270

(config)# int ethernet 2/7/1-4

(config-if-range)# switchport mode fex-fabric

(config-if-range)# channel-group 270

(config)# interface port-channel 270

(config-if)# switchport mode fex-fabric

(config-if)# fex associate 270

(config-if)# shut

(config-if)# no shut

Zugehörige Informationen

- Breakout-Befehl im Konfigurationsleitfaden

- Nexus 6000 FEX - Konfigurationsleitfaden

- Nexus 2000 - Datenblatt