Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Risiko

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Verfahren beschrieben, mit dem Standort A Access Point (AP) 1 in das empfohlene Profil (AB und CD) und AP2 in das temporäre Profil verschoben wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende Meraki Software-Defined Wide Area Network (SDWAN)-Lösung

- Grundlegende Profile und Einstellungen im Meraki Dashboard

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Das AP-Profil in Meraki muss geändert werden.

Lösung

Schritte zum Ändern des Access Point-Profils in Meraki:

1. Anmeldung bei der Meraki-GUI

2. Navigieren Sie zu Netzwerk > Standort-ID > Wireless > Funkeinstellungen.

3. Wählen Sie alle APs außer AP2 (x2) aus, und klicken Sie dann auf Einstellungen bearbeiten > Profil zuweisen.

4. Wählen Sie Profile_18Mbps_40MHz aus, klicken Sie auf Weiter und speichern

5. Navigieren Sie zu Netzwerk > Standort-ID > Wireless > Funkeinstellungen.

6. Wählen Sie beide Funkmodule für AP2 aus, und bearbeiten Sie dann Einstellungen > Profil zuweisen

7. Wählen Sie Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161 aus, klicken Sie auf Weiter und speichern

Referenz wie in diesem Bild gezeigt:

Risiko

1. Das Risiko einer Änderung: Wenn das Dashboard keine APs einem neuen Profil zuweist, müssen die APs neu geladen werden, damit die Änderungen vorgenommen werden können.

2. Das Risiko, dass diese Änderung nicht umgesetzt wird: Die Website sieht sich weiterhin mit Problemen in bestimmten Prüfräumen konfrontiert, was die Sichtbarkeit der Patienten erschwert.

3. Auswirkungen der Änderung: Wenn Sie die Verbindung zum WLAN trennen, ist ein Techniker vor Ort mit den zu testenden Mitarbeitern beschäftigt.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.