Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Zusätzliche Informationen

Verwendete Komponente

Szenario

Vorgehensweise

Überprüfen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren für ein Upgrade der Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100.

Mitarbeiter: Adhaar Sood, Avinash Shukla, Cisco TAC Engineers.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse des Cisco CSP 2100 verfügen.

Bitte lesen Sie die Versionshinweise vor dem Upgrade.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

Zusätzliche Informationen

- CSP-2100-X1 ist C220-M4S

- CSP-2100-X2 ist C240-M4S

Verwendete Komponente

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf diesen Software- und Hardwareversionen,

- CSP 2100

- UCS Server der C220 M4S-Serie - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- KVM (Keyboard Video Mouse) zur Zuordnung von Virtual Media

- CSP 2100-Software als ISO-Image, von https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen von Änderungen oder Konfigurationen verstehen. Cisco empfiehlt, eine Sicherungskopie der Konfiguration zu erstellen, bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren.

Szenario

In diesem Szenario aktualisieren wir den CSP 2100 von Version 2.2.4 auf 2.2.5

Vorgehensweise

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass während der Aktualisierung die Netzwerkverbindung nicht zwischen der Workstation verläuft, an der die KVM-Konsole zum CSP-2100 ausgeführt wird.

SCHRITT 1: Verwenden Sie die CIMC KVM-Konsole, und überprüfen Sie die aktuelle Firmware, indem Sie den Befehl "show version" ausführen.

SCHRITT 2: Speichern Sie die Konfiguration mit dem Befehl "save config-file filename.sav" (Empfohlen).

SCHRITT 3: Überprüfen Sie, ob die Datei config_backup.sav generiert wird.

SCHRITT 4:  ISO-Image für CSP 2100 von der Website https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5 herunterladen

SCHRITT 5:  Öffnen Sie KVM, und ordnen Sie das ISO-Image zu.

SCHRITT 6: Schalten Sie den Server aus und wieder ein (Kaltstart), und drücken Sie F6, um das "Boot Selection Menu" aufzurufen und "Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22" auszuwählen.

SCHRITT 7: Wenn das ISO-Image hochgefahren ist, wählen Sie "Install CSP-2100" (CSP-2100 installieren) aus. Obwohl wir uns für "Install CSP-2100" (CSP-2100 installieren) entscheiden, wird dieses Upgrade weiterhin durchgeführt.

SCHRITT 8: Der Installationsvorgang beginnt und dauert ca. 45-50 Minuten, bis das Installationsprogramm Installationsskripte vor und nach dem Upgrade ausführt, um das CSP 2100 auf die neue Firmware-Version zu aktualisieren.

SCHRITT 9: Nach dem Ausführen von Installationsskripts werden alle Dienste beendet und der Server wird neu gestartet:

Überprüfen

Wenn alle Dienste gestartet wurden, melden Sie sich beim Benutzerkonto an und überprüfen Sie die aktuelle Version, um den Upgrade-Status zu bestätigen.

************ Upgrade abgeschlossen! CSP 2100 bootet mit 2.2.5-Version !! ****************