Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Methode 1: Verwenden der CSP 2100-Benutzeroberfläche

Überprüfung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Bereitstellung eines virtuellen Services auf der Cloud Services Platform (CSP) 2100 beschrieben. Der CSP 2100 ist eine x86-Software- und Hardwareplattform zum Hosten und Verwalten jedes KVM-basierten virtuellen Netzwerkdienstes.

Der CSP-2100 kann wie folgt konfiguriert werden:

ConfD-CLI

REST-API

Grafische Benutzeroberfläche (webbasierte Benutzeroberfläche)

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt Ihnen, sich mit ,

- Grundlegendes zum CSP 2100

- Kenntnisse für den Zugriff auf CSP 2100 über die Benutzeroberfläche und Kommandozeile

- Grundlegendes Verständnis von Curl zur Ausführung der REST-API

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen-

- CSP 2100 - Version - 2.1 (oder höher)

- Rolle

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen von Änderungen oder Konfigurationen kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

- Der CSP 2100 stellt dem DC-Netzwerkteam eine schlüsselfertige und offene x86-KVM-Software- und Hardwareplattform zur Verfügung, auf der virtuelle Dienste von Cisco oder Drittanbietern ausgeführt werden können.

- Es gibt drei Möglichkeiten zur Verwaltung der GUI, der CLI und der REST/NetConf-API.

- Der CSP 2100 basiert auf einer offenen Plattform mit x86-Hardware und Linux/KVM-Software.

Konfigurationen

Methode 1: Verwenden der CSP 2100-Benutzeroberfläche

Schritt 1: Navigieren Sie zu Konfiguration > Repository. Überprüfen und bestätigen Sie, dass das Virtual Service-Image/ISO vorhanden ist.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Konfiguration > Dienste, und klicken Sie auf Erstellen.

Schritt 3: Führen Sie die Konfigurationsparameter und Schritte wie Hostname, Image-Name (aus Repository), vNICs für den virtuellen Dienst, Ressourcen für den virtuellen Dienst aus, und klicken Sie auf "Bereitstellen".

Methode 2: Verwenden der CLI von ConfD

Schritt 1: Melden Sie sich beim CLI des CSP 2100 an.

Schritt 2: Verwenden Sie eine bereits vorhandene virtuelle Servicekonfiguration. Identifizieren Sie die Konfiguration mithilfe des Befehls - show running-config service.

Schritt 3: Kopieren Sie die vorhandene Konfiguration, und ändern Sie die Parameter für - Arbeitsspeicher, Zahl, Festplattengröße, iso_name und die vnic-Details, wie für den neuen Virtual Service erforderlich.

Schritt 4: Erstellen Sie bei Bedarf einen neuen Servicenamen. Hier erstellen wir Nexus 1000v (VSM - VSM_N1K_CLI) und Kopieren Fügen Sie die obige Konfiguration ein, und führen Sie einen Commit durch.

Methode 3: Verwenden der CSP 2100 REST-API

Sie können Vorgänge für die Cisco CSP 2100-Objekte mit dem Repräsentationsstatus ausführen

Transfer-API (REST) Die REST-APIs des Cisco CSP 2100 unterstützen das Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen (CRUD) von Prozessen.

Um eine beliebige REST-Funktion aufzurufen, können Sie Tools wie einen Webbrowser, das cURL-Tool oder Windows PowerShell verwenden.

- Wenn Sie einen Webbrowser verwenden, geben Sie die URL ein.

- Wenn Sie cURL oder Windows PowerShell verwenden, verwenden Sie das folgende Format: curl -u Benutzername:password -X Methode https://ip-address:port_number/api/module Locator

Schritt 1: Siehe CSP 2100 REST API Guide- CSP 2100 Rest API Guide

Schritt 2. Zwei Beispiele zur Erstellung eines Service mit und ohne VLAN:

Mit VLAN-

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<IP-Adresse des CSP 2100>:443/api/running/services -H "Inhaltstyp: application/vnd.yang.data+json" -d '{"service"): {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": { "vnic": [{ "nic":"0","vlan":"18","type":"access","network_name":"10"}]}}}

Ohne VLAN-

curl -ku admin:P@ssword123 -X POST https://<IP-Adresse des CSP 2100>:443/api/running/services -H "Inhaltstyp: application/vnd.yang.data+json" -d '{"service"): {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000v-dk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": { "vnic": [{ "nic":"0","type":"access","network_name":"10"}]}}}

Überprüfung

Überprüft, ob die Services bereitgestellt wurden. Navigieren Sie zur Benutzeroberfläche des CSP 2100.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Services. Überprüfen und bestätigen Sie, ob der Service als am/bereitgestellt angezeigt wird.