Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zur Kennwortwiederherstellung mithilfe des Kennwortwiederherstellungsverfahrens der Cisco Clous Services Platform (CSP) 2100 beschrieben, wenn Sie das CSP 2100-Admin-Kennwort vergessen haben. Bei diesem Vorgang wird das Kennwort für den Administrator-Benutzer wiederhergestellt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse des Cisco CSP 2100 verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- CSP 2100

- UCS C-Serie - Cisco Integrated Management Controller (CICM)

- KVM (Keyboard Video Mouse) zur Zuordnung von Virtual Media

- CSP 2100 International Organization for Standardization (ISO)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen von Änderungen oder Konfigurationen verstehen.

Konfigurieren

Schritt 1: Laden Sie das Cisco CSP 2100 ISO-Image mithilfe der CIMC KVM-Konsole.

Schritt 2: Wählen Sie im angezeigten Menü die Option Problembehandlung.

ISO zuordnen und Fehlerbehebung auswählen

Schritt 3: Wählen Sie Rescue a CSP-2100 Password (CSP-2100-Kennwort zurücksetzen) aus, wie im Bild gezeigt.

CSP 2100-Kennwort retten

Schritt 4: Wählen Sie 1) Weiter aus.

Weiter auswählen

Schritt 5: Drücken Sie Return, um eine Shell zu erhalten.

Drücken Sie Return (Zurück), um eine Shell zu erhalten.

Schritt 6: Führen Sie den Befehl chroot /mnt/sysimage aus.

Schritt 7:

cd /etc/pam.d/

ls -l | grep system-auth

vi system-auth

original /etc/pam.d/system-auth

================================

auth        required       pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600

auth        include        password-auth-ac

auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent deny=5 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so

account     include        password-auth-ac

#password    include        password-auth-ac                                                         <<<<<<<<<<<<<

password    requisite      pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=

password    requisite      pam_csp.so use_first_pass                                                 <<<<<<<<<<<<<

password    requisite      pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok               <<<<<<<<<<<<<

password    sufficient     pam_csp.so commit_cdb                                                     <<<<<<<<<<<<<

password    required       pam_deny.so

session     include        password-auth-ac

Change to:

==========

auth        required       pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=600

auth        include        password-auth-ac

auth        [default=die]  pam_faillock.so authfail silent deny=5 unlock_time=600

account     required       pam_faillock.so

account     include        password-auth-ac

password    include        password-auth-ac                                                 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< remove #

password    requisite      pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=

#password    requisite      pam_csp.so use_first_pass                                       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< insert #

password    sufficient      pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< change "requisite" to "sufficient"

#password    sufficient     pam_csp.so commit_cdb                                           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< insert #

password    required       pam_deny.so

session     include        password-auth-ac

Schritt 8: Führen Sie jetzt den Befehl csp-2100-password-reset aus (dieser Befehl setzt das Kennwort auf admin zurück).

Schritt 9: Bestätigen Sie, dass das Kennwort geändert wurde, und geben Sie zweimal Exit (Beenden) ein.

Die CD-ROM wird ausgeworfen, und der Cisco CSP 2100 wird neu gestartet.

Schritt 9: Melden Sie sich mit den Standardanmeldeinformationen admin/admin beim Cisco CSP 2100 an.

Nach der Anmeldung beim Cisco CSP 2100 werden Sie aufgefordert, ein neues Kennwort einzugeben.

Melden Sie sich nach dem Neustart mit dem Kennwort admin an.

Schritt 10: Geben Sie ein neues Kennwort ein.

Schritt 11: Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.

Sie sind mit dem Cisco CSP 2100 verbunden und die folgende Meldung wird angezeigt:

***Admin-Kennwort wurde geändert***

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Hinweise: CSCvd78264 Das System erzwingt keine Kennwortänderung durch den Benutzer nach der Kennwortwiederherstellung. Behoben in Version 2.2 (2).