Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Terminologie

Chassis-Übersicht

Fehlerbehebung

Symptome von Modulhardwareproblemen

Modulstatus überprüfen

Fehlerbehebung Modulstatus

GOLD-Tests

Software- und Firmware-Diskrepanzen

Zusätzliche Fehlerbehebung

Zu erfassende Befehle für TAC

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Symptome von Hardwarefehlern bei Catalyst 9600 Supervisors und Line Cards identifiziert, isoliert und Fehler behoben werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Catalyst Switches der Serie 9600.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Terminologie

Begriff

Definition

Kontext

Supervisor

Die Cisco Catalyst Supervisor Engine 1 der Serie 9600 wird von drei UADP 3.0 ASICs und einem x86-CPU-Prozessor unterstützt. Die drei ASICs sind mit einem 3,2-Tbit/s-ASIC-Interconnect auf jedem ASIC verbunden. Sup-1 bietet 9,6 Tbit/s (4,8 Tbit/s Vollduplex). Beim Cisco Catalyst Chassis der Serie 9606R umfasst jeder Steckplatz 2,4 Tbit/s mit Sup-1.

Dieses Dokument enthält Befehle zum Isolieren von Hardwarefehlern in Supervisor Engines.

Einschalt-Selbsttest (POST)

Nachdem der Supervisor und die Line Cards nach dem Einschalten initialisiert wurden, wird ein Power On Self Test (POST) ausgeführt, um die Hardwareintegrität der Module sicherzustellen. Der POST-Test wird auch beim Online Insertion & Removal (OIR) einer Linecard ausgeführt.

Mit dem Befehl show post werden die Ergebnisse dieser Tests angezeigt.

Generische Online-Diagnose-Subsysteme (GOLD)

GOLD-Tests werden ausgeführt, wenn das System online ist. Einige Tests werden regelmäßig als Integritätsüberwachungstests ausgeführt. Alle Tests können nach Bedarf durch den Benutzer ausgeführt werden.

Es wird verwendet, um Modulhardwarefehler zu erkennen.

Online Insertion & Removal (O.I.R.)

Diese Funktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten eines Moduls in einem bestimmten Steckplatz über die Kommandozeile (CLI). Dies ist nützlich, wenn keine Ressourcen vor Ort vorhanden sind, die das Modul physisch wieder einsetzen können.

O.I.R. ist eine großartige Funktion zum Isolieren von Hardwarefehlern bei Modulen.

Chassis-Übersicht

Catalyst C9606-R

- 6 Steckplätze - 8 HE Modulares Chassis

- 2 Supervisor-Steckplätze + 4 Linecard-Steckplätze

Fehlerbehebung

Symptome von Modulhardwareproblemen

Symptom

Mögliche Ursache

- Eine oder mehrere Schnittstellen befinden sich auf einer Line Card im Down/Down-Status (keine Verbindung).

- Supervisor oder Linecard ist nicht in C.L.I.-Ausgaben wie "Modul anzeigen" oder "Inventar anzeigen" aufgeführt.

- Keine Konsolenausgabe auf dem Supervisor

- Rot oder gelb (stetig oder blinkend) auf Supervisor oder Line Card Kein LED am Supervisor oder an der Line Card

Das Modul wurde nicht richtig installiert, nicht initialisiert oder ist auf einen Hardwarefehler gestoßen, der auf einen Ausfall des POS zurückzuführen ist.

Modulstatus überprüfen

- Stellen Sie zunächst sicher, dass das Chassis das Modul erkennt.

- Der ideale Status für ein Modul ist ok.

Modulstatus

Mögliche Ursache

Aktion

OK

K/A

None

nach dem Ausfall

Möglicher Hardwarefehler.

Weitere Informationen finden Sie unter Modulstatus beheben.

andere

Modul konnte nicht initialisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Modulstatus beheben.

Nicht in der Ausgabe aufgeführt

Nicht richtig installiert oder nicht mit ausreichend Strom versorgt.

Überprüfen Sie das verfügbare Leistungsbudget.

Überprüfen Sie den LED-Status des Moduls.

Cat9600#show module

Chassis Type: C9606R

Mod Ports Card Type                                   Model          Serial No.

---+-----+--------------------------------------+--------------+--------------

1   24   24-Port 40GE/12-Port 100GE                  C9600-LC-24C

2   48   48-Port 10GE / 25GE                         C9600-LC-48YL

3   0    Supervisor 1 Module                         C9600-SUP-1

4   0    Supervisor 1 Module                         C9600-SUP-1

Mod MAC addresses                    Hw   Fw           Sw                 Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.37A0.C880 to DC8C.37A0.C8FF 1.0  17.1.1[FC2]   16.12.03           post-fail

2   DC8C.3773.1E00 to DC8C.3773.1E7F 1.0  17.1.1[FC2]   16.12.03           ok

3   DC8C.379F.ED80 to DC8C.379F.EDFF 1.0  17.1.1[FC2]   16.12.03           ok

4   DC8C.379F.EDF1 to DC8C.379F.EDF9 1.0  17.1.1[FC2]   16.12.03           ok

//other example

Mod MAC addresses                    Hw   Fw           Sw                 Status

---+--------------------------------+----+------------+------------------+--------

1   DC8C.37A0.C880 to DC8C.37A0.C8FF 1.3  17.3.1r[FC2]  17.03.05           power-deny

2   DC8C.37A0.C880 to DC8C.37A0.C8FF 1.3  17.3.1r[FC2]  17.03.05           power-deny

3   DC8C.37A0.C880 to DC8C.37A0.C8FF 1.4  17.3.1r[FC2]  17.03.05           ok

Fehlerbehebung Modulstatus

Symptom

Aktion

Modul nicht aufgeführt oder Status nicht in Ordnung.

Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Syslog überprüfen

Linecard offline

%IOSXE_OIR-6-OFFLINECARD: Card (rp) offline in slot R1

%IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 6/0, interfaces disabled

%SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (C9600-LC-48TX) offline in subslot 6/0

Problem mit dem Strombudget

%CMRP_PFU-3-PWR_MGMT_LC_SHUTDOWN: R0/0: cmand: WARNING: Linecard in slot 6 with priority 0 and a power requirement of 315 watts has shutdown.

%CMRP_PFU-3-PWR_MGMT_ALARM: Chassis 1 R0/0: cmand: WARNING: System does not have sufficient input power for minimum reliable operation requiring 1161 watts. The system needs 1101 watts of additional power.

Diagnosetest fehlgeschlagen

*May 29 02:10:19.523: %PM-4-ERR_DISABLE: diagnostics error detected on Fo2/0/1, putting Fo2/0/1 in err-disable state

Überprüfen der Modulbetriebszeit

- Onboard Failure Logging (OBFL) bietet Ihnen Einblicke in das Neuladen von Befehlen, Software-Ausnahmen, das Ausschalten usw.

- Überprüfen Sie die Zeitstempel, die mit einem plötzlichen Stromausfall des Moduls oder mit einem externen Faktor korrelieren können, der zum Ausfall des Moduls beiträgt.

Cat9600#show logging onboard rp (active|standby) uptime detail

--------------------------------------------------------------------------------

UPTIME SUMMARY INFORMATION

--------------------------------------------------------------------------------

First customer power on : 08/28/2021 13:08:41

Total uptime            :  0  years  41 weeks  2  days  15 hours  10 minutes  <-- Total Uptime

Total downtime          :  0  years  7  weeks  6  days  7  hours  11 minutes

Number of resets        : 14                                                  <-- Total number of resets

Number of slot changes  : 0

Current reset reason    : PowerOn                                             <-- Last reload reason

Current reset timestamp : 11/06/2021 17:25:29

Current slot            : 3

Chassis type            : 55

Current uptime          :  0  years  39 weeks  1  days  18 hours  5  minutes  <-- Current Uptime

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

UPTIME CONTINUOUS INFORMATION

--------------------------------------------------------------------------------

Time Stamp          | Reset                       | Uptime

MM/DD/YYYY HH:MM:SS | Reason                      | years weeks days hours minutes

--------------------------------------------------------------------------------

08/28/2021 13:08:41   PowerOn                       0     0     0     0     0

08/28/2021 13:16:29   Reload                        0     0     0     0     0

08/28/2021 13:29:28   Reload                        0     0     0     0     5

08/28/2021 13:42:30   Reload                        0     0     0     0     5

08/28/2021 13:55:14   Image Install                 0     0     0     0     5  <-- Reset history by reason

Cat9600#show logging onboard slot (1|2|4|5|6|7) uptime detail

--------------------------------------------------------------------------------

UPTIME SUMMARY INFORMATION

--------------------------------------------------------------------------------

First customer power on : 08/08/2018 09:30:33

Total uptime            :  0  years  11 weeks  1  days  10 hours  40 minutes

Total downtime          :  4  years  32 weeks  1  days  23 hours  25 minutes

Number of resets        : 81

Number of slot changes  : 5

Current reset reason    : CP_RESET_CPU_GOT_RESET

Current reset timestamp : 05/24/2023 19:35:58

Current slot            : 1

Chassis type            : 30

Current uptime          :  0  years  2  weeks  0  days  0  hours  0  minutes

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

UPTIME CONTINUOUS INFORMATION

--------------------------------------------------------------------------------

Time Stamp          | Reset                       | Uptime

MM/DD/YYYY HH:MM:SS | Reason                      | years weeks days hours minutes

--------------------------------------------------------------------------------

04/26/2021 21:39:45   CP_RESET_CPU_GOT_RESET        0     0     0     0     0

04/27/2021 14:12:04   CP_RESET_POWER_ON             0     0     0     6     0

04/28/2021 14:39:30   CP_RESET_POWER_ON             0     0     0     14    0

04/30/2021 12:46:59   CP_RESET_POWER_ON             0     0     0     13    0

POST überprüfen

Beispiel für fehlgeschlagenen POST

Cat9600#show post

Stored system POST messages:

Switch C9606R

--------------

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Module: 1 Mac Loopback Begin

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Module: 1 Mac Loopback: loopback Test: End, Status Passed

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Module: 2 Mac Loopback Begin

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Mac Loopback: Failed For Interface :  TwentyFiveGigE2/2/0/38

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Mac Loopback: Failed For Interface :  TwentyFiveGigE2/2/0/39

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Mac Loopback: Failed For Interface :  TwentyFiveGigE2/2/0/40

Fri May 29 02:10:18 2020 POST: Module: 2 Mac Loopback: loopback Test: End, Status Failed

Beispiel für POST bestanden

Cat9600#show post

Stored system POST messages:

Switch C9606R

--------------

POST: MBIST Tests : Begin

POST: MBIST Tests : End, Status Passed

POST: Module: 3 PHY Loopback: loopback Test: Begin

POST: Module: 3 PHY Loopback: loopback Test: End, Status Passed

POST: Module: 2 PHY Loopback: loopback Test: Begin

POST: Module: 2 PHY Loopback: loopback Test: End, Status Passed

POST: Module: 1 PHY Loopback: loopback Test: Begin

POST: Module: 1 PHY Loopback: loopback Test: End, Status Passed

POST: Module: 5 PHY Loopback: loopback Test: Begin

POST: Module: 5 PHY Loopback: loopback Test: End, Status Passed

Cat9600#show platform

Chassis type: C9606R

Slot      Type                State                 Insert time (ago)

--------- ------------------- --------------------- -----------------

1         C9600-LC-24C        ok                    02:45:09

1/0      C9600-LC-24C        ok                    02:43:15

2         C9600-LC-48YL       faulty                02:45:09

2/0      C9600-LC-48YL       ok                    02:43:14

3         C9600-SUP-1         ok                    02:45:09

3/0      C9600-SUP-1         ok                    02:43:14

4         C9600-SUP-1         ok                    02:45:09

4/0      C9600-SUP-1         ok                    02:43:14

R0        C9600-SUP-1         ok, active            02:45:09

R1        C9600-SUP-1         init, standby         02:45:09

P1        C9600-PWR-2KWAC     ok                    02:44:21

P2        C9600-PWR-2KWAC     ok                    02:44:21

P3        C9600-PWR-2KWAC     ps, f0, f1, fail      02:44:21

P4        C9600-PWR-2KWAC     ps, f0, f1, fail      02:44:21

P5        C9606-FAN           ok                    02:44:21

Slot      CPLD Version        Firmware Version

--------- ------------------- ---------------------------------------

1         19070619            17.1.1[FC2]

2         19070619            17.1.1[FC2]

3         19041620            17.1.1[FC2]

4         19041620            17.1.1[FC2]

GOLD-Tests

- Wenn das Modul P.O.S.T. ausgefallen oder als fehlerhaft aufgeführt ist, muss eine Diagnose durchgeführt werden, um den Fehlergrund zu ermitteln.

- Führen Sie eine Hardwarediagnose durch, um potenzielle Hardwarefehler in den Linecards oder Supervisors schnell zu identifizieren.

Arten von Diagnosetests:

- Systemüberwachungstests - Standardmäßig aktiviert und alle paar Minuten im Hintergrund ausgeführt. Diese Tests sind unterbrechungsfrei.

- On-Demand-Tests - werden vom Benutzer mit einer CLI ausgeführt. Einige dieser Tests sind richtungsweisend.

Diagnosetest

Was wird getestet? Kontext? Auswirkungen?

TestGoldPktLoopback

Dieser Test ist dem Macloopback-Test sehr ähnlich.

TestOBFL

Überprüft die integrierten Funktionen zur Fehlerprotokollierung. Dieser Test gibt eine Diagnosemeldung aus und wird an der OBFL angemeldet.

TestThermal

Überprüft, ob der Temperaturwert des Sensors den Schwellenwert nicht überschreitet. Es handelt sich um einen unterbrechungsfreien Test, der als Integritätsüberwachungstest ausgeführt werden kann.

TestPortTxÜberwachung

Dieser Test überwacht die TX-Zähler einer angeschlossenen Schnittstelle. Dieser Test verifiziert, ob der verbundene Port die Pakete senden kann oder nicht. Es handelt sich um einen unterbrechungsfreien Test, der als Integritätsüberwachungstest ausgeführt werden kann.

TestLüftereinschub

Bei diesem Test wird überprüft, ob der Lüftereinschub eingesetzt wurde und auf der Platine ordnungsgemäß funktioniert. Es handelt sich um einen unterbrechungsfreien Test, der als Integritätsüberwachungstest ausgeführt werden kann.

TestScratchRegistrieren

Der Scratch Register-Test überwacht den Zustand der anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs). Er schreibt Werte in Register und liest die Werte aus diesen Registern zurück. Es handelt sich um einen unterbrechungsfreien Test, der als Integritätsüberwachungstest ausgeführt werden kann.

TestKonsistenzPrüfungMulticast

Dieser Test überprüft, ob die Multicast-Programmierung korrekt ist. Bei diesem Test wird der Forwarding-Objektmanager auf unvollständige Einträge oder lange ausstehende Konfigurationen für die Hardware überprüft.

Führen Sie einen On-Demand-Diagnosetest für ein Modul aus.

Cat9600#diagnostic start switch module 3 test ?

Diagnostics test suite attributes:

M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA

B/* - Basic ondemand test / NA

P/V/* - Per port test / Per device test / NA

D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA

S/* - Only applicable to standby unit / NA

X/* - Not a health monitoring test / NA

F/* - Fixed monitoring interval test / NA

E/* - Always enabled monitoring test / NA

A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive

Test Interval Thre-

ID Test Name Attributes day hh:mm:ss.ms shold

==== ================================== ============ =============== =====

1) TestOBFL ------------------------> *B*N*X**I not configured n/a

2) TestFantray ---------------------> *B*N****A 000 00:01:40.00 1

3) TestThermal ---------------------> *B*N****A 000 00:01:30.00 1

4) TestScratchRegister -------------> *B*N****A 000 00:01:30.00 5

5) TestConsistencyCheck ------------> *B*N****A 000 00:01:30.00 1

WORD Test ID list (e.g. 1,3-6) or Test Name

Cat9600#diagnostic start switch 1 module 3 test 2

//syslog prints upon start and finish of diagnostic test.

*Mar 24 21:48:47.968: %DIAG-6-TEST_RUNNING: switch 1 module 3: Running TestFantray{ID=2} ...

*Mar 24 21:48:47.969: %DIAG-6-TEST_OK: switch 1 module 3: TestFantray{ID=2} has completed successfully <-- Passed

Symptom

Aktion

Diagnosetest für Modul fehlgeschlagen.

Führen Sie eine Überprüfung des Moduls durch.

On-Demand-OIR für ein Modul

Cat9600#hw-module subslot 1/0 oir power-cycle

Proceed with power cycle of module? [confirm]

*Jun 9 20:39:14.686: %IOSXE_OIR-6-REMSPA: SPA removed from subslot 1/0, interfaces disabled

*Jun 9 20:39:14.721: %SPA_OIR-6-OFFLINECARD: SPA (C9600-LC-24C) offline in subslot 1/0

*Jun 9 20:39:16.686: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/1, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.686: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/2, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.687: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/3, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.687: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/4, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.689: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/5, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.690: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/6, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.690: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/7, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.690: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/8, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.690: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/9, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.691: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/10, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.691: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/11, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.693: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/12, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.693: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/13, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.694: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/14, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.694: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/15, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.694: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/16, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.694: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/17, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.695: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/18, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.695: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/19, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.697: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/20, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.697: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/21, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.698: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/22, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.698: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/23, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.698: %LINK-3-UPDOWN: Interface FortyGigabitEthernet1/0/24, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.698: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/25, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.699: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/26, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.699: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/27, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.701: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/28, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.701: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/29, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.702: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/30, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.702: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/31, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.702: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/32, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.702: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/33, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.703: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/34, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.703: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/35, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.704: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/36, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.704: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/37, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.705: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/38, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.705: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/39, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/40, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/41, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/42, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/43, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/44, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/45, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/46, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/47, changed state to down

*Jun 9 20:39:16.713: %LINK-3-UPDOWN: Interface HundredGigE1/0/48, changed state to down

*Jun 9 20:39:44.717: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 1/0

*Jun 9 20:40:15.052: %SPA_OIR-6-ONLINECARD: SPA (C9600-LC-24C) online in subslot 1/0

*interfaces come up again*

Symptom

Aktion

Modul schlägt immer noch fehl P.O.S.T oder Modul nicht in Modul anzeigen oder zeigen Bestand Befehlsausgabe aufgeführt.

- Visuelle Bestätigung und Dokumentierung des LED-Status des Moduls Blinkende oder stetig orangefarbene oder rote Anzeigen können auf ein Hardware-Problem hinweisen.

- Setzen Sie das Modul wieder ein.

- Installieren Sie ein Ersatzmodul oder -modul von einem anderen Steckplatz im Chassis, um einen Ausfall im Modul- oder Chassis-Steckplatz zu isolieren.

Setzen Sie das Modul wieder ein (Ähnliche Syslogs werden gedruckt, wenn das Chassis das Modul erkennt und das Modul initialisiert).

*May 24 19:32:53.084: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (fp) inserted in slot F0

*May 24 19:32:53.084: %IOSXE_OIR-6-INSCARD: Card (cc) inserted in slot 1

*May 24 19:32:53.084: %IOSXE_OIR-6-ONLINECARD: Card (cc) online in slot 1

*May 24 19:32:53.151: %IOSXE_OIR-6-INSSPA: SPA inserted in subslot 1/0

Überprüfen Sie, ob der Netzstatus des Moduls akzeptiert wird.

Cat9600#show power module

Power Budget Mode           : Dual Sup

Power                                  Out of  In

Mod  Model No              State     Budget  Instantaneous  Peak  Reset   Reset

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

1    C9600-LC-48YL         accepted  230     0              0     230     10

2    C9600-LC-24C          accepted  200     0              0     200     10

3    C9600-SUP-1           accepted  775     0              0     775     202

4    C9600-SUP-1           accepted  775     0              0     775     202

FM1  C9606-FAN             accepted  450     --             --    450     --

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

Total allocated power:  2430

Total required power:   2430

Prüfen Sie, ob fehlerhafte Netzteile vorhanden sind.

Cat9600#show power detail

Power                                                       Fan States

Supply  Model No              Type  Capacity  Status        1     2

------  --------------------  ----  --------  ------------  -----------

PS1     C9600-PWR-2KWAC       ac    1050 W    active        good  good

PS2     C9600-PWR-2KWAC       ac    2000 W    active        good  good

PS3     C9600-PWR-2KWAC       ac    n.a.      fail          bad   bad

PS4     C9600-PWR-2KWAC       ac    n.a.      fail          bad   bad

PS Current Configuration Mode : none

PS Current Operating State    : none

Power supplies currently active    : 2

Power supplies currently available : 4

Power Summary          Maximum

(in Watts)    Used    Available

-------------  ------  ---------

System Power   2905    2990

-------------  ------  ---------

Total          2905    2990              <-- total power budget consumed vs maximum available

Power Budget Mode           : Dual Sup

Power                                  Out of  In

Mod  Model No              State     Budget  Instantaneous  Peak  Reset   Reset

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

1    C9600-LC-48TX         accepted  315     0              0     315     10

2    C9600-LC-48S          accepted  160     0              0     160     10

3    C9600-SUP-1           accepted  775     0              0     775     202

4    C9600-SUP-1           ---       775     --             --    775     0

5    C9600-LC-48YL         accepted  230     0              0     230     10

6    C9600-LC-24C          accepted  200     0              0     200     10

FM1  C9606-FAN             accepted  450     --             --    450     --

---  --------------------  --------  ------  -------------  ----  ------  -----

Total allocated power:  2905

Total required power:   2905

Software- und Firmware-Diskrepanzen

- Supervisoren mit unterschiedlichen Software- oder Firmware-Versionen können in den Hochverfügbarkeits-Aktiv-/Standby-Rollen nicht synchronisiert werden.

- Linecards mit einer neueren Firmware-Version können im Vergleich zu einer Supervisor-Firmware-Version nicht initialisiert werden.

- Anleitungen im Abschnitt "Upgrade der Switch-Software" in den Versionshinweisen der wichtigsten Software-Zugeinheiten wie 16.12.X, 17.3.X und 17.6.X

- Aktualisieren Sie die Firmware/den Bootloader des Supervisors manuell.

Anmerkung: Detailliertere Informationen zur manuellen Aktualisierung der Firmware/des Bootloaders des Supervisors finden Sie in den Versionshinweisen für Catalyst Switches der Serie 9600 Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.X.

Cat9600#show firmware version all

Current              Bundled

Slot  Device Name / Model           Firmware Version      Firmware Version    Mismatch

----- ----------------------------- --------------------- ------------------- ---------

3    Supervisor Rommon (Active)    17.3.1r[FC2]          N/A                 N/A        <-- Firmware versions are the same

4    Supervisor Rommon (Standby)   17.3.1r[FC2]          N/A                 N/A        <-- Firmware versions are the same

-    Eth Lan Spi                   0x800005d3            N/A                 N/A

PS5  Fantray                       18101008              N/A                 N/A

3    Supervisor CPLD

IO FPGA                     19041620              19041620            No

Flash FPGA                  190308b9              190308b9            No

4    Supervisor CPLD

IO FPGA                     19041620              19041620            No

Flash FPGA                  190308b9              190308b9            No

1    Line Card / C9600-LC-24C

IO FPGA                     19070619              19070619            No

PMFPGA                      122515                N/A                 N/A

Phy Firmware                1.56.1772             1.56.2270           Yes

2    Line Card / C9600-LC-48YL

IO FPGA                     19070619              19070619            No

PMFPGA                      122515                N/A                 N/A

Phy Firmware                1.56.1772             1.56.2270           Yes

5    Line Card / C9600-LC-48YL

IO FPGA                     19070619              19070619            No

PMFPGA                      122515                N/A                 N/A

Phy Firmware                1.56.1772             1.56.2270           Yes

6    Line Card / C9600-LC-24C

IO FPGA                     19070619              19070619            No

PMFPGA                      122515                N/A                 N/A

Phy Firmware                1.56.1772             1.56.2270           Yes

Slot      Device Name / Model                     Firmware Version

--------- --------------------------------------- -----------------------------

PS1       Power Supply (PS PRI, PS_SEC, PS_I2C)   (N/A, N/A, N/A)

PS2       Power Supply (PS PRI, PS_SEC, PS_I2C)   (N/A, N/A, N/A)

PS3       Power Supply (PS PRI, PS_SEC, PS_I2C)   (N/A, N/A, N/A)

PS4       Power Supply (PS PRI, PS_SEC, PS_I2C)   (61.08.03, 61.02.0, N/A)

Zusätzliche Fehlerbehebung

Anmerkung: Der Hardware-Authentifizierungsstatus wird nur beim Neuladen des Switches ausgeführt. Es läuft nicht nach dem physischen Wiedereinsetzen der Linecard in denselben oder einen anderen Steckplatz, und dies weist nicht unbedingt auf ein Problem hin.

Wenn der Authentifizierungsstatus für eine vorhandene Linecard NICHT Bestanden ist, führen Sie die folgenden empfohlenen Schritte aus:

1. Sammeln Sie das Trace-Archiv, überprüfen Sie die IOSRP-, CMCC-, platform_mgr- und IOMD-Dateien auf relevante Informationen zu diesem Problemtyp.

2. Die physische OIR der betroffenen Komponente ODER das Neuladen des Switches kann versucht werden, festzustellen, ob sich dies wiederherstellt.

3. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie ein TAC-Ticket.

Cat9600#show platform hardware authentication status

Fan Tray Authentication:   pass

Line Card:1 Authentication:   pass

Line Card:2 Authentication:   pass

SUP0 Authentication:   pass

SUP1 Authentication:   pass

Line Card:5 Authentication:  Not Available

Line Card:6 Authentication:  Not Available

Cat9600#show hw-module subslot 1/0 oir internal

IOMD for supervisor slot does not appear

WARNING: This command is not intended for production use

and should only be used under the supervision of

Cisco Systems technical support personnel.

sm(spa_oir_tsm subslot 1/0 TSM), running yes, state ready

Admin Status: admin enabled,  Operational Status: ok(1)

Last reset Reason: power up

TSM Context:

configured_spa_type 0xD9A                                <-- IDPROM is accessible

soft remove fail code 0x0(none)

last_fail_code 0x0(none)

timed_fail_count 0, failed_spa_type 0x0

flags 0x10)

Subslot:

spa type 0xD9A, active spa type 0xD9A

subslot flags 0x0, plugin flags 0x0

TSM Parameters:

wait_psm_ready_timeout 540000 ms, init_timeout 300000 ms

remove_timeout 120000 ms, recovery_delay 5000 ms

fail_time_period 1200000 ms, max_fail_count 5

does not support pre-configuration

Cat9600# show platform software iomd redundancy

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Local RF state = ACTIVE

Peer RF state = STANDBY HOT

slot  PSM STATE   SPA INTF   HA_STATE HA_ACTIVE

1     ready   started     ready    00:05:54

2     ready      idle                                   <-- potential issue

3     ready   started     ready    00:05:37 ***active RP

4     ready   started     ready    00:05:37

Cat9600#show idprom module 1 eeprom detail

Slot 1 EEPROM data:

EEPROM version           : 4

Compatible Type          : 0xFF

Controller Type          : 3482

Hardware Revision        : 1.0

PCB Part Number          : 73-19545-02

Board Revision           : A0

Deviation Number         : 0

Fab Version              : 02

PCB Serial Number        : CAT2313L2VP

RMA Test History         : 00

RMA Number               : 0-0-0-0

RMA History              : 00

Top Assy. Part Number    : 068-102161-01

Top Assy. Revision       : A0

CLEI Code                : COUIBGRCAA

Product Identifier (PID) : C9600-LC-24C

Version Identifier (VID) : V01

Base MAC Address         : DC 8C 37 A0 C8 80

MAC Address block size   : 128

Environment Monitor Data : 06 00 00 00 0C 80 C8 00

A6

Environment Monitor Data : 00 06 00 FA

Manufacturing Test Data  : 00 00 00 00 00 00 00 00

Field Diagnostics Data   : 00 00 00 00 00 00 00 00

Platform features        : 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

Environment Monitor Data :

Description              : InltFrnt

Shutdown threshold       : 060

Critical threshold       : 055

Major threshold          : 050

Minor threshold          : 045

Environment Monitor Data :

Description              : InltRear

Shutdown threshold       : 060

Critical threshold       : 055

Major threshold          : 050

Minor threshold          : 045

Environment Monitor Data :

Description              : OtltFrnt

Shutdown threshold       : 090

Critical threshold       : 085

Major threshold          : 080

Minor threshold          : 075

Environment Monitor Data :

Description              : OtltRear

Shutdown threshold       : 090

Critical threshold       : 085

Major threshold          : 080

Minor threshold          : 075

Verwenden Sie den Befehl lc-portmap, um Informationen über die Linecard-Schnittstellen abzurufen, die dem ASIC/Core im Supervisor zugeordnet sind.

Cat9600#show platform hardware iomd 1/0 lc-portmap detail

IOMD SUMMARY

==============

spa_type: 0xd9a

my_slot: 1

active-slot: 0

is_active: 1

bulk_sync_done: 1

bulk_sync_in_progress: 0

bulk_sync_received: 0

is_plugin_start_done: 1

Num_ports: 48 num_UDAP 3s: 3

PSM SUMMARY

===============

PSM state: ready

ha_state:

is_spa_ok: 0

is_power_ok: 0

psm_flags: 0x0

bay_flags: 0x0

plugin_flags: 0x0

Port  fp  asic  core  mac  cntx  asic  speed  xcvr-  xcvr-  run-  phy-  i2c-  xcvr-  if-   SerTune-  False-  Rcvr-  Serdes-

port         pres   type   speed num   ctrl  sm     state Status    LinkUp  idle   set

================================================================================================================================

0     1   0     0     0    0     0     40G    no     0      unk   0     0     0     0      NOTS      no      0      0 1

1     2   0     0     2    1     8     40G    no     0      unk   0     0     0     0      NOTS      no      0      2 3

2     3   0     0     16   0     16    40G    no     0      unk   1     0     0     0      NOTS      no      0      16 17

3     4   0     0     18   1     24    40G    no     0      unk   1     0     0     0      NOTS      no      0      18 19

4     5   0     1     14   1     8     40G    no     0      unk   2     0     0     0      NOTS      no      0      14 15

5     6   0     1     12   0     0     40G    no     0      unk   2     0     0     0      NOTS      no      0      12 13

6     7   0     1     30   1     24    40G    no     0      unk   3     0     0     0      NOTS      no      0      30 31

7     8   0     1     28   0     16    40G    no     0      unk   3     0     0     0      NOTS      no      0      28 29

8     9   1     0     0    0     0     40G    no     0      unk   4     0     0     0      NOTS      no      0      0 1

9     10  1     0     2    1     8     40G    no     0      unk   4     0     0     0      NOTS      no      0      2 3

10    11  1     0     16   0     16    40G    no     0      unk   5     0     0     0      NOTS      no      0      16 17

11    12  1     0     18   1     24    40G    no     0      unk   5     0     0     0      NOTS      no      0      18 19

12    13  1     1     14   1     8     40G    no     0      unk   6     0     0     0      NOTS      no      0      14 15

13    14  1     1     12   0     0     40G    no     0      unk   6     0     0     0      NOTS      no      0      12 13

14    15  1     1     30   1     24    40G    no     0      unk   7     0     0     0      NOTS      no      0      30 31

15    16  1     1     28   0     16    40G    no     0      unk   7     0     0     0      NOTS      no      0      28 29

16    17  2     0     0    0     0     40G    no     0      unk   8     1     0     0      NOTS      no      0      0 1

17    18  2     0     2    1     8     40G    no     0      unk   8     1     0     0      NOTS      no      0      2 3

18    19  2     0     16   0     16    40G    no     0      unk   9     1     0     0      NOTS      no      0      16 17

19    20  2     0     18   1     24    40G    no     0      unk   9     1     0     0      NOTS      no      0      18 19

20    21  2     1     14   1     8     40G    no     0      unk   10    1     0     0      NOTS      no      0      14 15

21    22  2     1     12   0     0     40G    no     0      unk   10    1     0     0      NOTS      no      0      12 13

22    23  2     1     30   1     24    40G    no     0      unk   11    1     0     0      NOTS      no      0      30 31

23    24  2     1     28   0     16    40G    no     0      unk   11    1     0     0      NOTS      no      0      28 29

24    25  0     0     0    0     0     100G   no     0      unk   0     0     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

25    26  0     0     0    0     0     100G   no     0      unk   0     0     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

26    27  0     0     16   0     16    100G   no     0      unk   1     0     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

27    28  0     0     16   0     16    100G   no     0      unk   1     0     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

28    29  0     1     12   0     0     100G   no     0      unk   2     0     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

29    30  0     1     12   0     0     100G   no     0      unk   2     0     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

30    31  0     1     28   0     16    100G   no     0      unk   3     0     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

31    32  0     1     28   0     16    100G   no     0      unk   3     0     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

32    33  1     0     0    0     0     100G   no     0      unk   4     0     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

33    34  1     0     0    0     0     100G   no     0      unk   4     0     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

34    35  1     0     16   0     16    100G   no     0      unk   5     0     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

35    36  1     0     16   0     16    100G   no     0      unk   5     0     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

36    37  1     1     12   0     0     100G   no     0      unk   6     0     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

37    38  1     1     12   0     0     100G   no     0      unk   6     0     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

38    39  1     1     28   0     16    100G   no     0      unk   7     0     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

39    40  1     1     28   0     16    100G   no     0      unk   7     0     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

40    41  2     0     0    0     0     100G   no     0      unk   8     1     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

41    42  2     0     0    0     0     100G   no     0      unk   8     1     0     0      NOTS      no      0      0 1 2 3

42    43  2     0     16   0     16    100G   no     0      unk   9     1     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

43    44  2     0     16   0     16    100G   no     0      unk   9     1     0     0      NOTS      no      0      16 17 18 19

44    45  2     1     12   0     0     100G   no     0      unk   10    1     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

45    46  2     1     12   0     0     100G   no     0      unk   10    1     0     0      NOTS      no      0      12 13 14 15

46    47  2     1     28   0     16    100G   no     0      unk   11    1     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

47    48  2     1     28   0     16    100G   no     0      unk   11    1     0     0      NOTS      no      0      28 29 30 31

Cat9600#show platform software fed [active | standby] ifm mappings

Interface                 IF_ID    Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN  Type Active

TwentyFiveGigE1/0/1       0x9        0   0   0    0      0      0    0    1    101  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/2       0xa        0   0   0    4      0      1    1    2    102  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/3       0xb        0   0   0    8      0      2    2    3    103  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/4       0xc        0   0   0    12     0      3    3    4    104  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/5       0xd        0   0   0    16     0      16   0    5    105  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/6       0xe        0   0   0    20     0      17   1    6    106  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/7       0xf        0   0   0    24     0      18   2    7    107  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/8       0x10       0   0   0    28     0      19   3    8    108  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/9       0x11       1   0   1    12     0      15   3    9    109  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/10      0x12       1   0   1    8      0      14   2    10   110  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/11      0x13       1   0   1    4      0      13   1    11   111  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/12      0x14       1   0   1    0      0      12   0    12   112  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/13      0x15       1   0   1    28     0      31   3    13   113  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/14      0x16       1   0   1    24     0      30   2    14   114  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/15      0x17       1   0   1    20     0      29   1    15   115  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/16      0x18       1   0   1    16     0      28   0    16   116  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/17      0x19       2   1   0    0      0      0    0    17   117  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/18      0x1a       2   1   0    4      0      1    1    18   118  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/19      0x1b       2   1   0    8      0      2    2    19   119  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/20      0x1c       2   1   0    12     0      3    3    20   120  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/21      0x1d       2   1   0    16     0      16   0    21   121  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/22      0x1e       2   1   0    20     0      17   1    22   122  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/23      0x1f       2   1   0    24     0      18   2    23   123  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/24      0x20       2   1   0    28     0      19   3    24   124  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/25      0x21       3   1   1    12     0      15   3    25   125  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/26      0x22       3   1   1    8      0      14   2    26   126  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/27      0x23       3   1   1    4      0      13   1    27   127  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/28      0x24       3   1   1    0      0      12   0    28   128  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/29      0x25       3   1   1    28     0      31   3    29   129  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/30      0x26       3   1   1    24     0      30   2    30   130  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/31      0x27       3   1   1    20     0      29   1    31   131  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/32      0x28       3   1   1    16     0      28   0    32   132  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/33      0x29       4   2   0    0      0      0    0    33   133  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/34      0x2a       4   2   0    4      0      1    1    34   134  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/35      0x2b       4   2   0    8      0      2    2    35   135  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/36      0x2c       4   2   0    12     0      3    3    36   136  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/37      0x2d       4   2   0    16     0      16   0    37   137  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/38      0x2e       4   2   0    20     0      17   1    38   138  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/39      0x2f       4   2   0    24     0      18   2    39   139  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/40      0x30       4   2   0    28     0      19   3    40   140  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/41      0x31       5   2   1    12     0      15   3    41   141  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/42      0x32       5   2   1    8      0      14   2    42   142  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/43      0x33       5   2   1    4      0      13   1    43   143  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/44      0x34       5   2   1    0      0      12   0    44   144  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/45      0x35       5   2   1    28     0      31   3    45   145  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/46      0x36       5   2   1    24     0      30   2    46   146  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/47      0x37       5   2   1    20     0      29   1    47   147  NIF  Y

TwentyFiveGigE1/0/48      0x38       5   2   1    16     0      28   0    48   148  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/2       0x3a       0   0   0    9      0      9    9    2    202  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/3       0x3b       0   0   0    10     0      10   10   3    203  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/4       0x3c       0   0   0    11     0      11   11   4    204  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/5       0x3d       0   0   0    18     0      24   8    5    205  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/6       0x3e       0   0   0    25     0      25   9    6    206  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/7       0x3f       0   0   0    26     0      26   10   7    207  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/8       0x40       0   0   0    27     0      27   11   8    208  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/9       0x41       1   0   1    7      0      7    7    9    209  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/10      0x42       1   0   1    6      0      6    6    10   210  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/11      0x43       1   0   1    5      0      5    5    11   211  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/12      0x44       1   0   1    1      0      4    4    12   212  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/13      0x45       1   0   1    23     0      23   7    13   213  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/14      0x46       1   0   1    22     0      22   6    14   214  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/15      0x47       1   0   1    21     0      21   5    15   215  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/16      0x48       1   0   1    17     0      20   4    16   216  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/17      0x49       2   1   0    2      0      8    8    17   217  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/18      0x4a       2   1   0    9      0      9    9    18   218  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/19      0x4b       2   1   0    10     0      10   10   19   219  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/20      0x4c       2   1   0    11     0      11   11   20   220  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/21      0x4d       2   1   0    18     0      24   8    21   221  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/22      0x4e       2   1   0    25     0      25   9    22   222  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/23      0x4f       2   1   0    26     0      26   10   23   223  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/24      0x50       2   1   0    27     0      27   11   24   224  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/25      0x51       3   1   1    7      0      7    7    25   225  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/26      0x52       3   1   1    6      0      6    6    26   226  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/27      0x53       3   1   1    5      0      5    5    27   227  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/28      0x54       3   1   1    1      0      4    4    28   228  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/29      0x55       3   1   1    23     0      23   7    29   229  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/30      0x56       3   1   1    22     0      22   6    30   230  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/31      0x57       3   1   1    21     0      21   5    31   231  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/32      0x58       3   1   1    17     0      20   4    32   232  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/33      0x59       4   2   0    2      0      8    8    33   233  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/34      0x5a       4   2   0    9      0      9    9    34   234  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/35      0x5b       4   2   0    10     0      10   10   35   235  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/36      0x5c       4   2   0    11     0      11   11   36   236  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/37      0x5d       4   2   0    18     0      24   8    37   237  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/38      0x5e       4   2   0    25     0      25   9    38   238  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/39      0x5f       4   2   0    26     0      26   10   39   239  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/40      0x60       4   2   0    27     0      27   11   40   240  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/41      0x61       5   2   1    7      0      7    7    41   241  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/42      0x62       5   2   1    6      0      6    6    42   242  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/43      0x63       5   2   1    5      0      5    5    43   243  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/44      0x64       5   2   1    1      0      4    4    44   244  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/45      0x65       5   2   1    23     0      23   7    45   245  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/46      0x66       5   2   1    22     0      22   6    46   246  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/47      0x67       5   2   1    21     0      21   5    47   247  NIF  Y

TwentyFiveGigE2/0/48      0x68       5   2   1    17     0      20   4    48   248  NIF  Y

Zu erfassende Befehle für TAC

Die häufigsten Hardwareprobleme und Validierungsbefehle werden in diesem Leitfaden behandelt, und es werden geeignete Schritte zur Behebung beschrieben. Falls Ihr Problem jedoch nicht durch diesen Leitfaden behoben werden konnte, erfassen Sie die angezeigte Befehlsliste, und fügen Sie sie Ihrer TAC-Serviceanfrage bei.

show tech-support

show post

show platform hardware authentication status

show platform hardware chassis fantray detail

show platform software iomd redundancy

request platform software trace archive

service internal (for the standby command 'service internal' needs to be enabled first)

request platform software trace slot rp standby archive target stby-bootflash