Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problemübersicht

Software-Änderungen

Workarounds

Einleitung

In diesem Dokument werden Fehler von Geräten beschrieben, die mit Multigigabit-Ethernet-Ports (mGig) auf Catalyst Switches der Serie 9000 verbunden sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Plattformen: Catalyst Switches der Serie 9000 mit mGig-fähigen Ports.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird erläutert, warum bei Geräten, die eine Verbindung zu Multigigabit-Ethernet-Ports (mGig) auf Catalyst Switches der Serie 9000 herstellen, aufgrund der Toleranz für Interpaketlücken (IPG) oder Interframe-Lücken (IFG) Fehler in der Frame Check Sequence (FCS), Eingabefehler oder Paketverlust auftreten können.

Im Netzwerk kann zwischen Netzwerkpaketen oder Netzwerk-Frames eine Pause erforderlich sein. Diese Zeit zwischen den Paketen wird als IPG oder IFG bezeichnet. Diese Pause ist erforderlich, um eine Empfänger-Taktwiederherstellung zu ermöglichen, die es dem Empfänger ermöglicht, sich auf ein anderes Paket vorzubereiten. Der IFG/IPG-Standardwert für Gigabit-Ethernet beträgt 12 Byte. Ab dem IEEE-Standard 802.3 kann der Mindestwert für das IFG jedoch 8 Byte oder 64 BT (Bitzeiten) betragen. Als Referenz ist dies in 802.3-2000 - IEEE Standard for Information Technology - LAN/MAN - Specific Requirements dokumentiert.

Problemübersicht

Die Multigigabit-Ethernet-Technologie wird auf 10Gig-PHYs der Cat9000-Architektur implementiert. Wenn beispielsweise eine Verbindung über einen mGig-Port mit 1 Gbit/s hergestellt wird und der Datenverkehr über die Bandbreite der Schnittstelle hinausgeht, nutzt der C9600 Port-Puffer, um diesen überschüssigen Datenverkehr zu bewältigen und die IFG/IPG-Größe dynamisch zu verringern, um jegliche Auswirkungen zu vermeiden und den Datendurchsatz und die Switch-Leistung sicherzustellen. Das Problem tritt auf, wenn einige Peer-Geräte nicht in der Lage sind, die kleineren IFG/IPG-Größen zu verarbeiten und legitime Pakete nicht mehr erkennen und diesen Datenverkehr nicht mehr verwerfen. Dies führt zu Eingabefehlern für ihre NIC oder PHY, wie z. B. CRC- oder FCS-Fehler. In bestimmten Szenarien kann der lokale mGig-Port (eine Schnittstelle von der mGig-Linecard C9600-LC-48TX) ebenfalls denselben Verlust in Form von Eingabefehlern (CRC, FCS) an der Schnittstelle erleiden.

Wie in der Tabelle gezeigt, ist die Struktur eines Ethernet-Pakets, das das IPG/IFG-Feld enthält, wie folgt:

Schicht

Präambel

Frame-Delimeter starten

Ziel-MAC-Adresse

Quell-MAC-Adresse

802.1Q-Tag

Ethertype (Ethernet II) oder Länge (IEEE 802.3)

Nutzlast

Frame Check Sequence (32-Bit CRC)

IPG/IFG

7 Oktette

1 Oktett

6 Oktette

6 Oktette

4 Oktette

2 Oktette

46-1500 Oktette

4 Oktette

≥ 8 Oktette

Layer-2-Ethernet-Frame

64-1522 Oktette

Layer-1-Bit

72-1530 Oktette

≥ 8 Oktette

Software-Änderungen

Cisco hat die Software für mGig-fähige Catalyst Switches geändert, um Geräte anzubieten, die keine Abweichungen im IPG/IFG tolerieren. Diese Änderungen sind in verschiedenen Cisco Bug-IDs dokumentiert.

Betroffene Plattform(en)

Status der Bug-ID und Problemlösung

C9200L

Vollständig behoben, siehe 'Cisco Bug ID CSCvy72944' für weitere Informationen.

C9300-48UN

Vollständig behoben, finden Sie weitere Informationen unter Cisco Bug ID CSCvw65866.

C9300-48UXM

Vollständig behoben, siehe 'Cisco Bug ID CSCvr95643' für weitere Informationen.

C9300-48UXM

Vollständig behoben, siehe 'Cisco Bug ID CSCvr13950 'für weitere Informationen.

C9600-LC-48TX

Resolution in Bearbeitung:

In seltenen Fällen können Kunden immer noch auf Probleme stoßen, die behoben worden wären. Weitere Informationen finden Sie unter "Cisco Bug ID CSCvz67689".

Aufgrund der seltenen Probleme, die zuvor dokumentiert wurden, sind zusätzliche Korrekturen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter "Cisco Bug ID CSCwb31319".

Anmerkung: Nur registrierte Cisco Clients können auf die in diesem Dokument aufgeführten Fehler zugreifen.

Workarounds

In einigen Fällen können diese Interoperabilitätsprobleme durch eine feste Kodierung des mGig-Ports mit einer geringeren Geschwindigkeit (100 Mbit/s im Vergleich zu 1 Gbit/s), die Nutzung einer anderen Geschwindigkeit (100 Mbit/s oder 10 Gbit/s im Vergleich zu 1 Gbit/s) behoben werden, oder das betroffene Gerät wird an einen nicht mGig-fähigen Port verschoben.