Inhalt

Einleitung

Nutzung

Liste der mit dem CVR-QSFP-SFP10G-Adapter unterstützten optischen Verbindungen mit 10 Gbit/s und 1 Gbit/s

Layout und Port-Zuordnung der Vorderseite der C9600-LC-24C Line Card

Einschränkungen durch den CVR-QSFP-SFP10G-Adapter

Einleitung

In diesem Dokument werden die Verwendung und die Einschränkungen des CVR-QSFP-SFP10G-Adapters auf der Linecard C9600-LC-24C der Catalyst 9600-Plattform beschrieben.

Nutzung

Die C9600-LC-24C-Linecard der C9600-Plattform verfügt über 24 QSFP-Ports, die optische 40G- und 100G-Verbindungen unterstützen. Sie können an diesen Ports keine SFP-basierten optischen 10-Gbit/s- oder 1-Gbit/s-Verbindungen direkt anschließen.

Der CVR-QSFP-SFP10G-Adapter bietet die Flexibilität, SFP-basierte optische 10-Gbit/s- oder 1-Gbit/s-Verbindungen an QSFP-basierten Ports der C9600-LC-24C Line Card auf der C9600-Plattform zu verwenden.

Liste der mit dem CVR-QSFP-SFP10G-Adapter unterstützten optischen Verbindungen mit 10 Gbit/s und 1 Gbit/s

SL-Nr.

Optische Verbindungen

Geschwindigkeit

Mindestversion von Cisco® IOS-XE

1

SFP-10G-SR

10 Gbit/s

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 Gbit/s

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 Gbit/s

16.11.1

4

SFP-10G LR-S

10 Gbit/s

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10 Gbit/s

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10 Gbit/s

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 Gbit/s

16.11.1

8

SFP-10G-ZR

10 Gbit/s

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 Gbit/s

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10 Gbit/s

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10 Gbit/s

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 Gbit/s

16.11.1

13

GLC-T*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

* Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s und 100 Mbit/s mit GLC-T und GLC-TE werden von CVR-QSFP-SFP10G-Adaptern nicht unterstützt. Der CVR-QSFP-SFP10G-Adapter unterstützt nur Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s mit GLC-T und GLC-TE.

Layout und Port-Zuordnung der Vorderseite der C9600-LC-24C Line Card

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

Diese CLIs können verwendet werden, um die Portzuordnung zu überprüfen. Betriebsgeschwindigkeitsmodus und Nummerierung der physischen bis virtuellen Ports (für 100-Gbit/s-Schnittstellen):

Anzeige der Zuordnung von x/0-Port-Gruppen zu Substeckplätzen für Hardware-Module

Zeigt den Betriebsmodus des Substeckplatzes eines HW-Moduls x/0-Portgruppe an

Zeigt die Portnummern der Substeckplätze für HW-Module x/0-Portgruppen an

wobei x die Linecard-Steckplatznummer ist.

Beispiel für das Ergebnis:

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

Einschränkungen durch den CVR-QSFP-SFP10G-Adapter

- Der CVR-QSFP-SFP10G-Adapter darf nicht an geradzahligen Ports installiert werden, deren ungeradzahlige Ports über optische 40GE-Verbindungen verfügen. Wenn beispielsweise Port 1 über eine optische 40GE-Verbindung verfügt, darf CVR-QSFP-SFP10G nicht auf Port 2 installiert werden.

- Der CVR-QSFP-SFP10G-Adapter darf nicht auf Ports mit aktivierter Konfiguration installiert werden. Beispielsweise darf der CVR-QSFP-SFP10G-Adapter nicht auf einem Port installiert werden, der für den Betrieb mit 100GE konfiguriert ist.