Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Bereitstellung von SSM vor Ort auf ESXI

Catalyst Switches der Serie 9000 registrieren

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie SSM lokal auf ESXI bereitstellen und Catalyst Switches der Serie 9000 registrieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Grundlegende Konfiguration von VMware ESXi

- Smart Licensing unter Verwendung der Richtlinie für Cisco Catalyst Switches der Serie 9000

- Vertrautheit mit Smart Software Manager am Standort

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- C9200

- C9300

- C9400

- C9500

- C9600

- Cisco IOS® XE &17.X Software

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Bereitstellung von SSM vor Ort auf ESXI

1. Laden Sie das ISO-Image von CCO herunter und laden Sie es in den ESXi-Datenspeicher hoch.

Image-Link: Smart Software Manager am Standort - 8-202401

2. Klicken Sie in der linken oberen Ecke von ESXI auf Create/Register VM, um ein virtuelles System zu erstellen.

3. Wählen Sie auf der Seite Erstellungstyp auswählen die Option Neues virtuelles System erstellen, und klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

4. Wählen Sie einen VM-Namen und ein Gast-Betriebssystem, stellen Sie sicher, dass der Betriebssystemtyp auf Linux und das Gast-Betriebssystem entweder auf CentOS 7 64 Bit oder auf Linux Other 64 Bit eingestellt ist.

5. Wählen Sie Speicher für die Bereitstellung vor Ort aus. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz vorhanden ist.

6. Konfigurieren Sie die Hardware des virtuellen Systems und die zusätzlichen Optionen des virtuellen Systems. Die Konfiguration des virtuellen Systems muss die in der Tabelle aufgeführten Konfigurationsanforderungen erfüllen.

7. Überprüfen Sie Ihre Einstellungsauswahl, bevor Sie den Assistenten beenden. Klicken Sie nach der Bestätigung auf die Schaltfläche Fertig stellen, um die Bereitstellung des virtuellen Systems abzuschließen.

8. Schalten Sie anschließend das neu bereitgestellte virtuelle System ein, um die Installation zu starten. Suchen Sie die gerade erstellte VM in Virtual Machines (Virtuelle Maschinen) in ESXI, wählen Sie sie aus, und klicken Sie oben auf Power On (Einschalten).

9. Öffnen Sie die Konsole für VM, und wählen Sie Cisco SSm vor Ort installieren. Dieser Zustand bleibt etwa 1 Minute lang erhalten. Anschließend wird die Seite mit den Grundeinstellungen aufgerufen.

10. Auf dieser Seite müssen Sie einige SSM On-Prem-Konfigurationen wie Hostname, IP, DNS usw. eingeben.

11. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort festzulegen. Die Kennwörter, die Sie zweimal eingeben, müssen identisch sein. Dieses Kennwort wird verwendet, um sich später bei der CLI anzumelden.

12. Dann wird SSM On-Prem weiter installiert. Der gesamte Prozess dauert ca. 30 Minuten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, startet die VM automatisch. Anschließend wird die Installation von SSM On-Prem fortgesetzt.

13. Nachdem der Neustart abgeschlossen ist, können Sie sich bei der CLI anmelden, um zu überprüfen. Der Benutzername lautet admin, und das Kennwort ist das, das Sie gerade festgelegt haben.

14.Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie sich mit Ihrem Browser bei https://x.x.x.x:8443 anmelden und mit dem nächsten Schritt fortfahren. Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, melden Sie sich mit diesen Anmeldeinformationen an: admin/CiscoAdmin!2345, Dies ist das ursprüngliche Kennwort für die erste On-Prem-Anmeldung.

15. Nachdem Sie auf Anmelden geklickt haben, beginnt die Vor-Ort-Bereitstellung mit der nächsten Phase, die mit der Systemsprachauswahl beginnt.

16. Auf der Seite Temporäres Kennwortzurücksetzen wird in diesem Schritt das GUI-Kennwort zurückgesetzt.

17. Legen Sie als Nächstes den allgemeinen Hostnamen fest.

18. Überprüfen und bestätigen Sie abschließend die soeben vorgenommene Konfiguration noch einmal.

19. Sobald Sie auf die Schaltfläche Anwenden klicken, springt die Seite. Melden Sie sich mit Ihrem neuen Kennwort an. Die Installation von SSM vor Ort ist nun abgeschlossen.

Catalyst Switches der Serie 9000 registrieren

1. Klicken Sie auf Admin Workspace in der oberen rechten Ecke, um den On-Prem Admin Workspace aufzurufen.

2. Klicken Sie auf Konten auf der linken Seite, erstellen Sie ein Konto und aktivieren Sie es, stellen Sie sicher, dass der Kontostatus aktiv ist. Informationen zum Erstellen eines neuen lokalen Kontos und zum erneuten Registrieren eines Kontos finden Sie auf den Seiten 77 bis 82 des Cisco Smart Software Manager On-Prem User Guide (Cisco Smart Software Manager On-Prem-Benutzerhandbuch) .

3. Stellen Sie die Netzwerkerreichbarkeit für eine durch eine Produktinstanz initiierte Kommunikation sicher.

#conf t

(config)#ip http server

(config)#ip http secure-server

(config)#ip http secure-trustpoint SLA-TrustPoint

(config)#ip http client source-interface g x/x/x

(config)#ip name-server x.x.x.x

(config)#ip domain lookup source-interface g x/x/x

(config)#ip domain name xxx

(config)#crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint

(ca-trustpoint)#enrollment terminal

(ca-trustpoint)#revocation-check none

(config)#exit

#copy running-config startup-config

4. Rufen Sie die Transport-URL von "Smart Software Manager On-Prem" > "Smart Licensing" > "Inventory" > "General" (Allgemein) ab.

Wenn Sie auf die CSLU-Transport-URL klicken, gibt On-Prem diese Produktregistrierungs-URL zurück.

5. Festlegen von Transporttyp und URL auf dem Catalyst Switch

#conf t

(config)#license smart transport cslu

(config)#license smart url cslu https://x.x.x.x/cslu/v1/pi/xxxxx%xxxx-x

(config)#exit

#copy running-config startup-config

6. Synchronisieren Sie die Produktinstanz mit SSM On-Prem, der Switch initiiert aktiv die Synchronisierung mit SSM On-Prem.

#license smart sync all

7. Überprüfen Sie die Produktinstanzen für SSM On-Prem. Die Switch-Informationen können angezeigt werden. Das bedeutet, dass der Switch erfolgreich mit SSM On-Prem synchronisiert wurde.

8. Als Nächstes synchronisieren Sie die Nutzungsdaten auf dem SSM On-Prem mit dem Cisco SSM (CSSM) in Smart Software Manager On-Prem > Smart Licensing > Reports > Usage Schedules.

9. Melden Sie sich beim Smart Software Manager an, und überprüfen Sie, ob die Synchronisierung mit SSM On-Prem erfolgreich ist.

Zugehörige Informationen

- Cisco Smart Software Manager Benutzerhandbuch am Standort

- Cisco Smart Software Manager Schnellstartanleitung vor Ort

- Smart Licensing - Nutzungsrichtlinie für Cisco Catalyst Switches der Serie 9000