Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Einschränkungen und Einschränkungen

Terminologie

PTP-Uhrzeitfehler-Synchronisierung

Verursacht durch:

Spezifische Fehlerpunkte

Zu ergreifende Maßnahmen

PTP-Befehlszeilenschnittstelle Befehle anzeigen

Plattformressourcen überprüfen

Plattform-Tools

Ausführen einer eingebetteten Paketerfassung (EPC)

PTP-Debugger sammeln

Show Platform Forward (SPF)

Packet Tracer (PT) ausführen

Vorteile durch PTP bei Catalyst 9000

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung für das Precision Time Protocol (PTP) auf Catalyst 9000-Switches beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesem Thema verfügen:

- Precision Time Protocol (PTP)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Catalyst Switches der Serien 9300, 9400, 9500 und 9600.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips and Conventions.

Einschränkungen und Einschränkungen

- PTP wird auf Catalyst 9200-Switches nicht unterstützt, jedoch auf C9200CX-Switches ab dem 17.14.01.

- PTP wird auf Catalyst 9300-Switches, die sich bis zum 17.6.01 in StackWise befinden, nicht unterstützt.

- PTP wird von Catalyst Switches der Serien 9400, 9500 oder 9600 in Stackwise-Virtual bis zum 17.10.01 nicht unterstützt.

Unterstützung für das Precision Time Protocol auf Cisco Catalyst-Switches - Häufig gestellte Fragen

Eine vollständige Liste der Einschränkungen für PTP für Catalyst 9000 finden Sie im PTP-Abschnitt des Layer-2-Konfigurationsleitfadens für die jeweilige Plattform und Version.

Terminologie

Begriff

Definition

Großmeisteruhr (GMC)

Innerhalb einer PTP-Domäne ist die primäre Referenzuhr die primäre Zeitquelle für die Uhrensynchronisierung mithilfe von PTP. Die primäre Referenzuhr hat normalerweise eine sehr präzise Zeitquelle, wie z.B. eine GPS- oder Atomuhr. Wenn das Netzwerk keine externe Zeitreferenz benötigt und nur intern synchronisiert werden muss, kann die primäre Referenzuhr frei ausgeführt werden.

Normale Uhr (OC)

Eine gewöhnliche Uhr ist eine PTP-Uhr mit einem einzelnen PTP-Port. Er fungiert als Knoten in einem PTP-Netzwerk und kann von der BMCA als Master oder Slave innerhalb einer Subdomäne ausgewählt werden. Gewöhnliche Uhren sind der gängigste Uhrentyp in einem PTP-Netzwerk, da sie als Endknoten in einem Netzwerk verwendet werden, das mit Geräten verbunden ist, die synchronisiert werden müssen. Gewöhnliche Uhren haben verschiedene Schnittstellen zu externen Geräten.

Grenzuhr (BC)

Ein Boundary Clock in einem PTP-Netzwerk wird anstelle eines Standard-Netzwerk-Switches oder -Routers ausgeführt. Boundary Clock hat mehr als einen PTP-Port, und jeder Port bietet Zugriff auf einen separaten PTP-Kommunikationspfad. Grenzuhren stellen eine Schnittstelle zwischen PTP-Domänen bereit. Sie fangen alle PTP-Nachrichten ab, verarbeiten sie und leiten den gesamten anderen Netzwerkverkehr weiter. Die Boundary-Uhr verwendet die BMCA, um die beste Uhr für einen Port auszuwählen. Der ausgewählte Port wird dann als Slave festgelegt. Der Master-Port synchronisiert die Downstream-Uhren, während der Slave-Port mit der Upstream-Master-Uhr synchronisiert wird.

Transparente Uhr (TC)

Die Rolle transparenter Uhren in einem PTP-Netzwerk besteht darin, das Zeitintervallfeld zu aktualisieren, das Teil der PTP-Ereignismeldung ist. Dieses Update kompensiert die Schaltverzögerung und hat eine Genauigkeit von innerhalb einer Pikosekunde.Es gibt zwei Arten von transparenten Uhren:

End-to-End (E2E)-transparent

Misst die PTP-Ereignisdurchgangszeit (auch Resident Time genannt) für SYNC- und DELAY_REQUEST-Nachrichten. Diese gemessene Laufzeit wird einem Datenfeld (Korrekturfeld) in den entsprechenden Meldungen hinzugefügt:

- Die gemessene Laufzeit einer SYNC-Nachricht wird dem Korrekturfeld der entsprechenden SYNC- bzw. FOLLOW_UP-Nachricht hinzugefügt.

- Die gemessene Laufzeit einer DELAY_REQUEST-Nachricht wird dem Korrekturfeld der entsprechenden DELAY_RESPONSE-Nachricht hinzugefügt.

Peer-to-Peer (P2P) transparent

Misst die PTP-Ereignisnachrichtentransferzeit auf die gleiche Weise wie E2E-transparente Uhren, wie oben beschrieben. Darüber hinaus messen P2P-transparente Uhren die Upstream-Verbindungsverzögerung. Die Upstream-Verbindungsverzögerung ist die geschätzte Paketweiterleitungsverzögerung zwischen der transparenten Uhr des Upstream-Nachbarn P2P und der betrachteten transparenten Uhr des P2P-Nachbarn. Diese beiden Male (Message Transit Time und Upstream Link Delay Time) werden beide dem Korrekturfeld der PTP-Event-Nachricht hinzugefügt, und das Korrekturfeld der vom Slave empfangenen Nachricht enthält die Summe aller Link Delays. Theoretisch ist dies die gesamte End-to-End-Verzögerung (von Master zu Slave) des SYNC-Pakets.

PTP-Uhrzeitfehler-Synchronisierung

Verursacht durch:

- Eine Netzwerküberlastung führt dazu, dass PTP-Pakete an der Schnittstelle (bei der Übertragung) oder durch Control-Plane Policing (CoPP) gepuffert oder verworfen werden.

- Firewalls blockieren PTP-Pakete.

- Erschöpfung der Hardwareressourcen wie CPU, Arbeitsspeicher oder TCAM

- Hardware- oder Softwarebeschränkungen, die eine präzise Zeitmessung verhindern.

Zu ergreifende Maßnahmen:

Schauen Sie auf der Seite mit den häufig gestellten Fragen zu Cat9k PTP nach

Überprüfen des "show command"-Fehlerbehebungsablaufs

Spezifische Fehlerpunkte

Ankündigung und Analyse

Symptom

Mögliche Ursache

Die normale CPU verarbeitet keine Announce-Pakete von GMC. Die normale Uhr sendet kein Verzögerungsanforderungspaket.Die Uhren können nach der PTP-Aushandlung nicht synchronisiert werden.

Grandmaster Clock ist nicht für das Senden von Announce-Paketen konfiguriert.PTP-Pakete gehen bei der Übertragung verloren. PTP-Pakete werden nach Schnittstelle, Kontrollebene oder ASIC verworfen. Für eine Fehlkonfiguration, die GMC dazu veranlasst, eine falsche PTP-Domäne/-Profil oder eine falsche normale Uhr zu senden, wurde eine falsche Domäne/ein falsches Profil konfiguriert.

Zu ergreifende Maßnahmen:

PTP-Konfigurationen und -Status überprüfen:

Führen Sie einen Schnittstellen- oder Steuerungsebenen-EPC aus, um zu überprüfen, ob die Uhr PTP-Pakete empfängt und sendet:

Wenn EPC nicht zuverlässig ist, verwenden Sie die von PTP-Debuggern gesammelten Daten, um zu überprüfen, welche PTP-Werte gesendet und empfangen werden:

Bester Master Clock Algorithmus (BMCA)

Symptom

Mögliche Ursache

Synchronisierungsfehler

Uhr PTP-Nachrichten von GMC ignorieren oder ablehnen

ProtokollierungsfehlerResynchronisierungsversuche

Inkompatible PTP-Versionen zwischen Netzwerkgeräten und GMC. Ungenaue Uhrendaten in Announce-Paketen. Instabilität der Uhr, die durch mehrere Großmasteruhren innerhalb derselben Domäne verursacht wird.

Zu ergreifende Maßnahmen:

Transitzeituhren oder Grenzuhren, die zu Latenz oder ungenauer Zeiterfassung beitragen könnten, sollten nicht berücksichtigt werden.

Schließen Sie Hardware- oder Softwarebeschränkungen auf der Plattform aus, die eine präzise Zeiterfassung verhindern.

Sammeln Sie PTP-Debugs, und überprüfen Sie sie auf Fehler.

Große Master-Uhrenauswahl

Symptom

Mögliche Ursache

Der beste Master Clock Algorithm (BMCA) wählt nicht die genaueste GMC aus. Die BMCA berechnet keine Netzwerkverzögerung. Die Prioritätseinstellungen stimmen nicht überein.

Zu ergreifende Maßnahmen:

Nachrichtenaustausch synchronisieren

Symptom

Mögliche Ursache

Transparente Clock (TC) Fehlkonfiguration, z. B. falsches PTP-Profil oder falscher PTP-Modus. Fehler bei der Verzögerungsberechnung. Synchronisierungsnachrichtenpaket wurde bei der Übertragung oder auf Kontrollebene von OC verworfen.

Zu ergreifende Maßnahmen:

Verzögerte Anfrage und Antwort

Symptom

Mögliche Ursache

Transparente Uhren können keine präzisen Zeitstempel berechnen, was zu ungenauen Verzögerungsberechnungen führt. Verzögerung von Anfragen oder Antwortpaketen, die in falscher Reihenfolge empfangen, bei der Übertragung verloren gegangen oder vor der Kontrollebene verworfen wurden

Zu ergreifende Maßnahmen:

Korrektur und Synchronisierung

Symptom

Mögliche Ursache

Fehlerhafte, von Uhren berechnete Zeitkorrekturen und Verzögerungskompensationen. Hardware- oder Softwarebeschränkungen, die zu einer falschen Anpassung der Systemuhr führen, die einen Synchronisierungsfehler verursacht.

Zu ergreifende Maßnahmen

PTP-Befehlszeilenschnittstelle Befehle anzeigen

Überprüfen Sie die PTP-Modus-, Profil-, Identitäts-, Domänen-, PTP-aktivierten Schnittstellen- und PTP-Schnittstellenstatus:

Cat9300#show ptp clock

PTP CLOCK INFO

PTP Device Type: Unknown

PTP Device Profile: Default Profile

Clock Identity: 0x70:B:4F:FF:FE:A8:52:80

Clock Domain: 0

Network Transport Protocol: 802.3

Number of PTP ports: 0

Cat9300#

Eine Schnittstelle ohne PTP-Konfigurationen verbleibt in Domäne 0 und im Zustand INITIALIZING.

Cat9300#show ptp brief

Interface                       Domain    PTP State

GigabitEthernet1/0/1            0         INITIALIZING

Dies ist die Übergangsphase der Uhr im End-to-End Transparent-Modus.

Cat9300#configuration terminal

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

%LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp brief | i 1/0/1

Interface                       Domain    PTP State

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#show platform software fed switch active ptp debugs interface twe1/0/1

Offload Monitor Data:

=======================================

Ofld sig cnt: 0, Ofld ts cnt: 0, Ofld miss cnt: 0, Ofld issue hit: 0

Sig (rd,wr)ptr: (0,0), Nif (rd,wr)ptr: (0,0)

Drop counters:

=======================================

ptp messages dropped due to qos drain count : 0

Cat9300#show platform software fed switch active ifm mappings

Interface                 IF_ID    Inst Asic Core Port SubPort Mac  Cntx LPN  GPN  Type Active

TwentyFiveGigE1/0/1       0x9        0   0   0    0      0      7    8    1    1    NRU  Y

<>

Cat9300#show platform software fed switch active ptp if-id 0x009

Displaying port data for if_id 9

=======================================

Port Mac Address 9C:54:16:AE:4C:81

Port Clock Identity 9C:54:16:FF:FE:AE:4C:80

Port number 1

PTP Version 2

domain_value 8

Profile Type: : DEFAULT

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay mechanism: End-to-End

port_enabled: TRUE

ptt_port_enabled: TRUE

Port state: : SLAVE

sync_seq_num 52439

delay_req_seq_num 0

ptp vlan is valid : TRUE

ptp vlan id 10

port mode 2

tag native vlan : FALSE

num sync messages transmitted  0

num followup messages transmitted  0

num sync messages received  4434

num followup messages received  4434

num delay requests transmitted  0

num delay responses received 0

num delay requests received  0

num delay responses transmitted  0

Cat9300#show platform software fed switch active ptp domain

Displaying data for domain number 8

=======================================

Profile Type : DEFAULT

Profile State: enabled

Clock Mode : TRANSPARENT CLOCK E2E

Delay Mechanism: : END-TO-END

PTP clock : 1970-1-1 1:45:13

mean_path_delay 0 nanoseconds

Transport Method : 802.3

Message general ip dscp  : 59

Message event ip dscp    : 47

Cat9300#show platform software fed switch active  ptp auto-calibrate

PTP Auto Calibration:

PTP auto_calibration status : FALSE

C9300-4c80#ptp calibrate interface twe1/0/1 speed all

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

%PTP_RP_MODULE-6-PTP_AUTO_CALIBRATION_COMPLETE: PTP auto calibration on the interface TwentyFiveGigE1/0/1 is complete

%SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process PTP protocol engine from console as vty0

Plattformressourcen überprüfen

Schnittstellen prüfen

Ein Wert ungleich null bei Input- oder Output-Drops oder CRC-Fehlern im Pfad der PTP-Pakete verursacht Fehler.

Cat9300#show interfaces twe1/0/1 human-readable

TwentyFiveGigE1/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Twenty Five Gigabit Ethernet, address is 9c54.16ae.4c81 (bia 9c54.16ae.4c81)

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Full-duplex, 10Gb/s, link type is auto, media type is SFP-10GBase-CX1

input flow-control is on, output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 3.0 kilobits , 5 pps

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

26,497 packets input, 1,955,114 bytes, 0 no buffer

Received 26,477 broadcasts (26,476 multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 26,476 multicast, 0 pause input

0 input packets with dribble condition detected

947 packets output, 124,533 bytes, 0 underruns

Output 17 broadcasts (917 multicasts)

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

2 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Überprüfen des Control-Plane-Policing

PTP-Pakete werden über die Low Latency Queue verarbeitet. Der PTP-Datenverkehr teilt sich den Richtlinienindex mit anderen Netzwerkverkehrstypen, sodass am besten überprüft werden kann, ob auf der Steuerungsebene inkrementelle Drops vorhanden sind.

Cat9300#show platform hardware fed switch active qos queue stats internal cpu policier

CPU Queue Statistics

============================================================================================

(default) (set)     Queue        Queue

QId PlcIdx  Queue Name                Enabled   Rate     Rate      Drop(Bytes)  Drop(Frames)

--------------------------------------------------------------------------------------------

0    11     DOT1X Auth                  Yes     1000      1000     0            0

1    1      L2 Control                  Yes     2000      2000     0            0

2    14     Forus traffic               Yes     4000      4000     0            0

3    0      ICMP GEN                    Yes     600       600      0            0

4    2      Routing Control             Yes     5400      5400     0            0

5    14     Forus Address resolution    Yes     4000      4000     0            0

6    0      ICMP Redirect               Yes     600       600      0            0

7    16     Inter FED Traffic           Yes     2000      2000     0            0

8    4      L2 LVX Cont Pack            Yes     1000      1000     0            0

9    19     EWLC Control                Yes     13000     13000    0            0

10   16     EWLC Data                   Yes     2000      2000     0            0

11   13     L2 LVX Data Pack            Yes     1000      1000     0            0

12   0      BROADCAST                   Yes     600       600      0            0

13   10     Openflow                    Yes     200       200      0            0

14   13     Sw forwarding               Yes     1000      1000     0            0

15   8      Topology Control            Yes     13000     13000    0            0

16   12     Proto Snooping              Yes     2000      2000     0            0

17   6      DHCP Snooping               Yes     400       400      0            0

18   13     Transit Traffic             Yes     1000      1000     0            0

19   10     RPF Failed                  Yes     200       200      0            0

20   15     MCAST END STATION           Yes     2000      2000     0            0

21   13     LOGGING                     Yes     1000      1000     0            0

22   7      Punt Webauth                Yes     1000      1000     0            0

23   18     High Rate App               Yes     13000     13000    0            0

24   10     Exception                   Yes     200       200      0            0

25   3      System Critical             Yes     1000      1000     0            0

26   10     NFL SAMPLED DATA            Yes     200       200      0            0

27   2      Low Latency                 Yes     5400      5400     0            0  <<< Queue for PTP traffic.

28   10     EGR Exception               Yes     200       200      0            0

29   5      Stackwise Virtual OOB       Yes     8000      8000     0            0

30   9      MCAST Data                  Yes     400       400      0            0

31   3      Gold Pkt                    Yes     1000      1000     0            0

* NOTE: CPU queue policer rates are configured to the closest hardware supported value

CPU Queue Policer Statistics

====================================================================

Policer    Policer Accept   Policer Accept  Policer Drop  Policer Drop

Index         Bytes          Frames        Bytes          Frames

-------------------------------------------------------------------

0          4052             48              0             0

1          3520420          10686           0             0

2          1966076          16634           0             0     <<< PTP packets share this Policier Index w/other network traffic.

3          0                0               0             0

4          0                0               0             0

5          0                0               0             0

6          0                0               0             0

7          0                0               0             0

8          2937088          45892           0             0

9          0                0               0             0

10         1770             15              0             0

11         0                0               0             0

12         0                0               0             0

13         20246            191             0             0

14         24918            252             0             0

15         0                0               0             0

16         0                0               0             0

17         0                0               0             0

18         0                0               0             0

19         0                0               0             0

Second Level Policer Statistics

====================================================================

20         8423584          73212           0             0

21         50986            506             0             0

Policer Index Mapping and Settings

--------------------------------------------------------------------

level-2   :   level-1                      (default)   (set)

PlcIndex  :   PlcIndex                       rate      rate

--------------------------------------------------------------------

20        :   1  2  8                        13000     13000

21        :   0 4 7 9 10 11 12 13 14 15      6000      6000

====================================================================

Second Level Policer Config

====================================================================

level-1 level-2                            level-2

QId PlcIdx  PlcIdx  Queue Name                 Enabled

--------------------------------------------------------------------

0    11      21      DOT1X Auth                  Yes

1    1       20      L2 Control                  Yes

2    14      21      Forus traffic               Yes

3    0       21      ICMP GEN                    Yes

4    2       20      Routing Control             Yes

5    14      21      Forus Address resolution    Yes

6    0       21      ICMP Redirect               Yes

7    16      -       Inter FED Traffic           No

8    4       21      L2 LVX Cont Pack            Yes

9    19      -       EWLC Control                No

10   16      -       EWLC Data                   No

11   13      21      L2 LVX Data Pack            Yes

12   0       21      BROADCAST                   Yes

13   10      21      Openflow                    Yes

14   13      21      Sw forwarding               Yes

15   8       20      Topology Control            Yes

16   12      21      Proto Snooping              Yes

17   6       -       DHCP Snooping               No

18   13      21      Transit Traffic             Yes

19   10      21      RPF Failed                  Yes

20   15      21      MCAST END STATION           Yes

21   13      21      LOGGING                     Yes

22   7       21      Punt Webauth                Yes

23   18      -       High Rate App               No

24   10      21      Exception                   Yes

25   3       -       System Critical             No

26   10      21      NFL SAMPLED DATA            Yes

27   2       20      Low Latency                 Yes

28   10      21      EGR Exception               Yes

29   5       -       Stackwise Virtual OOB       No

30   9       21      MCAST Data                  Yes

31   3       -       Gold Pkt                    No

<>

Überprüfen von CPU und Speicher

Cat9300#show platform resources

**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical

Resource                 Usage                 Max             Warning         Critical        State

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Control Processor       1.28%                 100%            90%             95%             H

DRAM                   3566MB(47%)           7575MB          85%             90%             H

TMPFS                  1001MB(13%)           7575MB          40%             50%             H

show processes cpu sorted | ex 0.00

show cpu history

show processes memory sorted

TCAM prüfen

Cat9300#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                  Subtype      Dir      Max     Used    %Used       V4       V6     MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I       32768       20    0.06%        0        0        0       20

Mac Address Table      TCAM         I        1024       21    2.05%        0        0        0       21

L3 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L3 Multicast           TCAM         I         512        9    1.76%        3        6        0        0

L2 Multicast           EM           I        8192        0    0.00%        0        0        0        0

L2 Multicast           TCAM         I         512       11    2.15%        3        8        0        0

IP Route Table         EM           I       24576       12    0.05%       11        0        1        0

IP Route Table         TCAM         I        8192       25    0.31%       12       10        2        1

QOS ACL                TCAM         IO       5120       85    1.66%       28       38        0       19

Security ACL           TCAM         IO       5120      129    2.52%       26       58        0       45

Netflow ACL            TCAM         I         256        6    2.34%        2        2        0        2

PBR ACL                TCAM         I        1024       22    2.15%       16        6        0        0

Netflow ACL            TCAM         O         768        6    0.78%        2        2        0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO       1024       13    1.27%        3        6        0        4

Control Plane          TCAM         I         512      282   55.08%      130      106        0       46 <<< Expected to be at least 50%

Tunnel Termination     TCAM         I         512       18    3.52%        8       10        0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I        2048        1    0.05%        0        0        0        1

Security Association   TCAM         I         256        4    1.56%        2        2        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O        8192        0    0.00%        0        0        0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O         512        1    0.20%        0        0        0        1

Client Table           EM           I        4096        0    0.00%        0        0        0        0

Client Table           TCAM         I         256        0    0.00%        0        0        0        0

Input Group LE         TCAM         I        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Output Group LE        TCAM         O        1024        0    0.00%        0        0        0        0

Macsec SPD             TCAM         I         256        2    0.78%        0        0        0        2

Plattform-Tools

Ausführen einer eingebetteten Paketerfassung (EPC)

Konfigurieren eines EPCs

Cat9300#monitor capture tac [interface | control-plane] [in | out | both] [match | access-list] buffer size 100

Anmerkung: Weitere Konfigurationsoptionen für EPC finden Sie im Konfigurationsleitfaden zur Netzwerkverwaltung für eine bestimmte Plattform/Version.

Überprüfen von Rx-PTP-Paketen auf Schnittstellenebene

Cat9300#monitor capture tac interface twe1/0/1 in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture tac start

Started capture point : tac

%BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point tac enabled.

C9300-4c80#monitor capture stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 3 seconds

Packets received - 28

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer exists till exported or cleared

Stopped capture point : tac

%BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point tac disabled.

C9300-4c80#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

Überprüfen, ob Rx-Pakete auf der Kontrollebene eintreffen

Cat9300#monitor capture cpu control-plane in match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

Started capture point : cpu

Cat9300#

*Sep 28 14:05:28.375: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point cpu enabled.

Cat9300#

Überprüfen von Tx-PTP-Paketen auf Kontrollebene

Dies weist darauf hin, dass die Cisco IOS® XE-Software und -CPU Rx PTP-Pakete generiert.

Anmerkung: Ein Eingangs-EPC auf einem Next-Hop-Switch oder einem SPAN/RSPAN kann zuverlässiger validieren, ob eine normale lokale Uhr PTP-Pakete sendet.

Anmerkung: CPU-generierte Pakete wie ' ' werden am Ausgang nicht erkannt, wenn ein EPC auf einer physischen Schnittstelle konfiguriert ist, was eine dokumentierte Einschränkung des EPC-Tools darstellt.

Cat9300#monitor capture cpu control-plane out match any buffer size 100

Cat9300#monitor capture cpu start

PTP-Debugger sammeln

Fehlersuche

Zweck

Autokalibrierung

BMC

Zeigt an, wofür die Schnittstelle ausgewählt ist.

Nachrichten

Autokalibrierungs-Fehlersuche

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

1:41:29.714: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface TwentyFiveGigE1/0/1 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:38.849: Autocalibration: No autocalibration is progress (status - 0) or linkup interface Vlan10 different from autocalibrtion interface No interface

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

BMC-Debugging

21:41:12.543: %LINK-5-CHANGED: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to administratively down

21:41:13.542: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:13.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down

21:41:30.118: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:41:31.714: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:41:35.821: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:37.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:41:39.849: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:41:40.277:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

Nachrichten-Debugging

Cat9300#clear logging

Cat9300#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Clear logging buffer [confirm]

Cat9300(config)#

Cat9300(config)#int twe1/0/1

Cat9300(config-if)#shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#debug ptp messages

PTP Messages debugging is on

Cat9300#

Cat9300#conf  t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat9300(config)#interface twe1/0/1

Cat9300(config-if)#no shut

Cat9300(config-if)#end

Cat9300#

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         FAULTY

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         LISTENING

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         UNCALIBRATED

Cat9300#show ptp bri | i 1/0/1

TwentyFiveGigE1/0/1             8         SLAVE

Cat9300#undebug all

All possible debugging has been turned off

Cat9300#

Cat9300#show logging

<>

Log Buffer (131072 bytes):

21:59:06.980: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to down

21:59:07.826: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:59:11.271: %LINK-3-UPDOWN: Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up

21:59:12.976: Cisco IOS-FMAN-PTP:retrieve interface: Twe1/0/1 iif_id: 9(fmanrp_ptp_port_data_update)  ptp port data:  <<< local data sent by clock

if_hdl = 9

mac address = 9c54.16ae.4c81 <<< similar to local clock identity

domain_value = 8

port_number = 1

port_state = 4

port_enabled = 1

ptt_port_enabled = 1

delete_flag = False

21:59:13.273: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TwentyFiveGigE1/0/1, changed state to up <<<

21:59:13.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

21:59:13.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:14.846:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:14.846: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.845:  received message on TwentyFiveGigE1/0/1

21:59:15.845: PTP message received, intf: TwentyFiveGigE1/0/1, type: ANNOUNCE

21:59:15.976: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up

21:59:16.775:  Set  gmc interface: TwentyFiveGigE1/0/1 <<<

Show Platform Forward (SPF)

Führen Sie dieses Tool aus, wenn PTP-Pakete an der Schnittstelle eintreffen, aber nicht auf die Kontrollebene gesendet werden.

1. Configure ingress EPC on PTP enabled interface.

2. View buffer output and filter for PTP and make note of PTP packet number.

Cat9300#show monitor capture tac buffer brief | i PTP

2   0.032858 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message <<<

12   1.032894 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

15   2.032831 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

28   3.033414 74:8f:c2:dc:b0:63 -> 01:1b:19:00:00:00 PTPv2 82 Announce Message

3. Export buffer to .pcap on Switch's flash.

Cat9300-4c80#monitor capture tac export location flash:/ptp-cpu.pcap

4. Execute the SPF command and make note of interface where PTP packets are expected to ingress and reference the packet number from buffer brief command.

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward interface twe1/0/1 pcap flash:ptp-cpu.pcap number 2 data

Show forward is running in the background. After completion, syslog can be generated.

4. View Forward/Drop decision

Cat9300#show platform hardware fed switch active forward last summary

Input Packet Details:

###[ Ethernet ]###

dst       = 01:1b:19:00:00:00

src=74:8f:c2:dc:b0:63

type      = 0x8100

###[ 802.1Q ]###

prio      = 0

id        = 0

vlan      = 10

type      = 0x88f7

###[ Raw ]###

load      = '0B 02 00 40 08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 03 0B 11 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 F8 FE 43 6A 80 74 8F C2 FF FE DC B0 60 00 00 A0'

Ingress:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/1

Global Port Number        : 1

Local Port Number         : 1

Asic Port Number          : 0

Asic Instance             : 0

Vlan                      : 10

Mapped Vlan ID            : 5

STP Instance              : 3

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 172

Destination Index     : 21151

Rewrite Index         : 1

Replication Bit Map   : 0xa    ['localCpu', 'remoteCpu']

Decision:

Destination Index     : 21151  [DI_CPUQ_LOW_LATENCY]

Rewrite Index         : 1      [RI_CPU]

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 0      [Bridging]

Replication Bit Map   :        ['localCpu', 'remoteCpu']

Winner                :        CPPMAC LOOKUP2

Qos Label             : 65

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : CPU_Q_LOW_LATENCY <<< This should be the forwarding decision to this CPU queue. Any drops are unexpected and should be investigated.

Output Port Data          :

Port                    : CPU

Asic Instance         : 0

CPU Queue             :     27 [CPU_Q_LOW_LATENCY]

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 17     [CPU_ENCAP]

Vlan                  : 10

Mapped Vlan ID        : 5

********************************************************************************

C9300-4c80#

Packet Tracer (PT) ausführen

Vorteile durch PTP bei Catalyst 9000

Cisco Bug-ID

Titel Cisco Bug-ID

Cisco Bug-ID CSCvg24999

Switch stürzt im PPP-Modus p2ptransparent ab.

Cisco Bug-ID CSCwf81913

PTP funktioniert nicht mehr auf Catalyst-Switches, Ports werden nicht kalibriert.

Cisco Bug-ID CSCwa49052

PTP-Offset und mittlere Pfadverzögerung können auf fehlerhaften Switches festgehalten werden und dürfen nie inkrementiert werden.Cisco Bug-ID

Cisco Bug-ID CSCvu73652

C9300 - PTP-Ereignismeldungen mit ungleichem Quellport 319 wurden verworfen.  Cisco Bug-ID

Cisco Bug-ID CSCwc35946

Inkonsistente CLI-Optionen beim Ändern zwischen 8275.1, 802.1AS und dem Standard-PTP-Profil.

Cisco Bug-ID CSCwc00050

Ändern des PTP-Modus über die Webbenutzeroberfläche nicht möglich

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco