Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Migrationsprozess

Hardware- und Software-Support

Migrationspfade

Übersicht zur Migration

Schrittweise Migration

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zum Verfahren für die Migration eines eigenständigen Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 zu einem Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System.

Hinweis: Dieses Dokument enthält die allgemeinen Schritte, die für die Migration erforderlich sind. Die genauen Schritte basieren auf der aktuellen Switch-Konfiguration und können sich leicht von der oben beschriebenen Vorgehensweise unterscheiden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse der Konzepte von Virtual Switching Systems (VSS) Weitere Informationen finden Sie unter Understanding Virtual Switching Systems.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 mit Supervisor VS-S720-10G-3C/XL, auf denen die Cisco IOS® Softwareversion 12.2(33)SXH1 oder höher ausgeführt wird.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Das Virtual Switching System (VSS) ist eine neue und innovative Funktion für Cisco Catalyst Switches der Serie 6500, die das Clustering zweier physischer Chassis in einer logischen Einheit ermöglicht. Diese Technologie ermöglicht neue Erweiterungen in allen Bereichen der Campus- und Rechenzentrumsbereitstellung für Unternehmen, einschließlich Hochverfügbarkeit, Skalierbarkeit/Leistung, Verwaltung und Wartung.

Mit der aktuellen VSS-Implementierung können Sie zwei physische Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 zu einer logisch verwalteten Einheit zusammenführen. Diese Abbildung zeigt eine grafische Darstellung dieses Konzepts, bei dem zwei 6509-Chassis als einzelnes Chassis mit 18 Steckplätzen verwaltet werden können, sobald VSS aktiviert ist:

Migrationsprozess

Hardware- und Software-Support

VSS ist eine Softwarefunktion, die nur bei Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 verfügbar ist. Um diese Funktion zu aktivieren und zu konfigurieren, ist Folgendes erforderlich:

Hardware

VS-S720-10G-3C/XL

Software

Cisco IOS Softwareversion 12.2(33)SXH1 oder höher

Vom Cisco Virtual Switching System unterstützte Chassis

Modellnummer

Beschreibung

WS-C6503-E

Chassis mit drei Steckplätzen der E-Serie

WS-C6504-E

Chassis mit vier Steckplätzen der E-Serie

WS-C6506

Chassis mit 6 Steckplätzen

WS-C6506-E

Chassis mit 6 Steckplätzen der E-Serie

WS-C6509

Chassis mit 9 Steckplätzen

WS-C6509-E

Chassis mit 9 Steckplätzen der E-Serie

WS-C6509-NEB-A

Vertikales Network Equipment Building Standards (NEBS)-Chassis mit 9 Steckplätzen

WS-C6509-V-E

Vertikales Chassis mit 9 Steckplätzen der E-Serie

WS-C6513

Chassis mit 13 Steckplätzen

Diese Tabelle enthält eine vollständige Liste der Chassis, die von der ersten Version des Cisco Virtual Switching System unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Catalyst Virtual Switching System (VSS) 1440 der Serie 6500.

Migrationspfade

In der Tabelle sind einige mögliche Migrationspfade zum VSS aufgeführt. Diese Liste ist nur anregend und nicht umfassend.

Ersteinrichtung

Aktualisierung erforderlich

Abschließende Einrichtung

Zwei Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 mit Supervisor-Lösungen WS-SUP720-3B

Hardware-Upgrade - Supervisor VS-S720-10G-3C/XL Software-Upgrade - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 oder höher

VSS

Zwei Cisco Catalyst Switches der Serie 6500 mit VS-S720-10G-3C/XL-Supervisor

Software-Upgrade - Cisco IOS 12.2(33)SXH1 oder höher

VSS

Übersicht zur Migration

Allgemeine Konfiguration in einer eigenständigen Umgebung

Funktionen oder Protokolle, die zwischen dem Layer-3-Core (L3) und der L2/L3-Distribution ausgeführt werden:

- IP-Routing-Protokolle

- L3-Port-Channels oder EqualCost MultiPath-Funktion von IP-Routing

Funktionen oder Protokolle, die zwischen der L2/L3-Distribution und dem Access Layer ausgeführt werden:

- Spanning Tree Protocol

- First Hop Routing Protocols (FHRP)

- Richtlinien: QoS, ACL

- L2-Trunks, VLANs, Port-Channels

Migration zu VSS

Dies ist ein mehrstufiger Prozess, und jeder Schritt wird in diesem Abschnitt erläutert.

Migrationsschritte zwischen Core- und Distribution-Layer:

- Konfigurieren von MultiChassis EtherChannel (MEC)

- Ändern der Konfiguration des IP-Routing und Entfernen von Befehlen, die nicht mehr erforderlich sind

Migrationsschritte zwischen Distribution und Access Layer:

- Konfigurieren von MEC

- Aktivierung des Spanning Tree Protocol

- Ändern von FHRP-Befehlen

- Verschieben von QoS- und ACL-Richtlinien auf MEC (falls erforderlich)

- Verlagerung der L2-Trunks-Konfiguration auf MEC

Schrittweise Migration

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Bei der anfänglichen Standalone-Konfiguration wird der Datenverkehr in der Regel unter Distribution Switches unter Verwendung von VLAN-Lastverteilung und HSRP-Konfiguration ausgeglichen.

2. Ändern Sie die HSRP- und STP-Konfiguration, sodass Distribution-1 für alle Flows aktiv ist. Die benachbarten Geräte erkennen diese Änderung und senden den gesamten Datenverkehr an Distribution-1.

3. Fahren Sie die physischen Schnittstellen von Distribution-2 herunter, sodass diese vom Netzwerk isoliert sind.

.

Sobald die Distribution-2 vollständig aus dem Netzwerk entfernt wurde, kann sie in den VSS-Modus konvertiert werden, ohne den Produktionsdatenverkehr zu unterbrechen.

4. Wenn der Supervisor nicht bereits installiert ist, installieren Sie ihn (VS-SUP720-10G), und überprüfen Sie den Status.

Distribution-2#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

5    5  Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10G        SAD104707BB

9   48  CEF 720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX     SAL1020NGY3

5. Kopieren Sie die VSS-kompatible Cisco IOS-Software auf den Sup-Bootdisk:

Distribution-2#copy ftp: sup-bootdisk:

Address or name of remote host []? 172.16.85.150

Source filename []? s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

Destination filename [s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin]?

Accessing ftp://172.16.85.150/s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin...

6. Aktualisieren Sie den Bootvar, um die Cisco IOS-Software zu laden, die auf die Sup-Bootdisk kopiert wird:

Distribution-2(config)#boot system flash sup-bootdisk:s72033-ipservices_wan_vz.122-33.SXH1.bin

7. Damit der Distribution-2-Switch im VSS-Modus ausgeführt werden kann, ist ein Virtual Switch Link (VSL) erforderlich. Die aktuelle Port-Channel-Verbindung zwischen Distribution-1 und Distribution-2 kann zur Erstellung des VSL verwendet werden.

8. Konfigurieren Sie die Virtual Switch-Attribute:

1. Virtuelle Switch-Domänennummer (im Netzwerk eindeutig)

2. Virtuelle Switch-Nummer (innerhalb der Domäne eindeutig)

3. Virtual Switch Link (VSL)

Distribution-2(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 1

!--- After conversion Distribution-2 will be noted !--- as Switch 1 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 1

VSS(config-if)#switch virtual link 1

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 1 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

9. Konvertieren Sie den Distribution-2-Switch in den VSS-Modus.

Hinweis: Geben Sie diesen Befehl über die Switch-Konsole aus:

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 1/5/4 is member of

PortChannel 1

Interface TenGigabitEthernet 1/5/5 is member of

PortChannel 1

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 1 brought up

Initializing as Virtual Switch Active

10. Überprüfen Sie die Umwandlung des Distribution-2-Switches in den VSS-Modus.

VSS#show switch virtual role

Switch  Switch Status  Preempt    Priority   Role     Session ID

Number         Oper(Conf) Oper(Conf)          Local  Remote

-------------------------------------------------------------------

LOCAL    1     UP      FALSE(N)    110(110)  ACTIVE    0      0

In dual-active recovery mode: No

Der Distribution-2-Switch wurde erfolgreich konvertiert und läuft im VSS-Modus. Vorkonfigurationsschritte können auch nach der Umwandlung des Distribution-1-Switches ausgeführt werden. Die Vorabkonfiguration trägt jedoch dazu bei, die Anzahl der Paketverluste während der Migration zu reduzieren.

11. Gehen Sie wie folgt vor, um VSS Switch 1 vorab zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie MEC mithilfe der lokalen Schnittstellen des Switch-1. Schnittstellen des Switch-2 (derzeit Distribution-1) können nach der Umwandlung in den VSS-Modus zu MEC hinzugefügt werden.

- Konfigurieren Sie MEC.

- Verschieben Sie die Schnittstellenkonfiguration auf MEC.

- Verschieben von QoS- und ACL-Richtlinien auf MEC.

Erstkonfiguration

interface TenGigabitEthernet1/2/1

ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

interface GigabitEthernet1/1/2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 10,20

Konfigurationsänderungen

!--- MEC to Core layer

VSS(config)# int ten 1/2/1

VSS(config-if)# no ip address

VSS(config-if)# interface po20

VSS(config-if)# ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface ten1/2/1

VSS(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- MEC to Access layer

VSS(config-if)# interface po10

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

VSS(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

VSS(config-if)# no shut

VSS(config-if)# interface gig1/1/2

VSS(config-if)# switchport

VSS(config-if)# channel-group 10 mode desirable

Konfigurieren benachbarter Geräte zur Aufnahme des Port-Channels

Die Verbindung zwischen dem VSS Switch-1 und den benachbarten Geräten ist zurzeit nicht verfügbar. Daher wird ein Port-Channel konfiguriert, ohne den Datenverkehrsfluss über Distribution-1 zu stören.

!--- In Core layer devices

Core(config)# int gig 1/1

Core(config-if)# no ip address

Core(config-if)# int po20

Core(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Core(config-if)# no shut

Core(config-if)# int gig 1/1

Core(config-if)# channel-group 20 mode desirable

!--- In Access layer devices

Access(config)# int po10

Access(config-if)# switchport

Access(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Access(config-if)# switchport trunk

Access(config-if)# no shut

Access(config-if)# int gig 1/1

Access(config-if)# channel-group 10 mode desirable

2. Im VSS verwenden sowohl das aktive als auch das Standby-Chassis die aktive gebrannte MAC-Adresse des Chassis und die VLAN-IP-Adresse. HSRP ist nicht mehr erforderlich.

- Verschieben Sie virtuelle HSRP-IP-Adressen in die VLAN-Schnittstellen.

- Entfernen Sie die HSRP-Konfiguration von den VLAN-Schnittstellen.

Erstkonfiguration

interface Vlan10

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.1.1

standby 10 priority 110

!

interface Vlan20

ip address 20.1.1.2 255.255.255.0

standby 20 ip 20.1.1.1

standby 20 priority 110

!

Konfigurationsänderungen

VSS(config)# interface Vlan10

VSS(config-if)# no standby 10 ip 10.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 10 priority 110

VSS(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

VSS(config-if)# interface Vlan20

VSS(config-if)# no standby 20 ip 20.1.1.1

VSS(config-if)# no standby 20 priority 110

VSS(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

Hinweis: Endgeräte verweisen ihre ARP-Einträge weiterhin auf die ursprüngliche HSRP-MAC-Adresse. Bis diese Einträge das Timeout überschreiten oder ein anderer ARP gesendet wird, um ihren Cache zu aktualisieren, geht die Verbindung verloren.

3. Aktivieren Sie die NSF-SSO-Funktion für die verwendeten IP-Routing-Protokolle. VSS vereinfacht die Routing-Konfiguration, sodass einige der Netzwerkanweisungen nicht mehr erforderlich sind. Daher können sie entfernt werden.

VSS-Switch-1

VSS#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 20.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

VSS(config)# router ospf 1

VSS(config-router)# nsf

VSS(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

Core

Core#show running-config | begin ospf

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

!--- rest of output elided

!--- Previous L3 interfaces are merged as MEC, hence some routing statements are no longer required.

Core(config)# router ospf 1

Core(config-router)# nsf

Core(config-router)# no network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0

4. Ändern Sie die STP-Konfiguration, sodass VSS Switch-1 zum Root für alle VLANs wird.

12. Überprüfen der VSS Switch-1-Konfiguration und -Konnektivität

- VSS Switch-1-Schnittstellen aktivieren

- Überprüfen der L2-Verbindung zu Access-Layer-Geräten

- Überprüfen der L3-Verbindung zu Core-Layer-Geräten

13. Wenn die VSS Switch-1-Konnektivität verifiziert wurde, fahren Sie die Schnittstellen von Distribution-1 herunter, um den Datenverkehr auf VSS umzustellen.

14. Wiederholen Sie die Konvertierungsschritte auf dem Distribution-1-Switch, um diesen im bevorzugten VSS-Standby-Modus zu speichern.

Distribution-1(config)#hostname VSS

VSS(config)#switch virtual domain 100

VSS(config-vs-domain)#switch 2

!--- After conversion Distribution-1 will be noted !--- as Switch 2 in VSS mode.

VSS(config-vs-domain)# exit

VSS(config)#interface port-channel 2

VSS(config-if)#switch virtual link 2

VSS(config-if)#interface TenG 5/4

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)#interface TenG 5/5

VSS(config-if)#channel-group 2 mode on

VSS(config-if)# ^Z

VSS#

VSS#switch convert mode virtual

This command will convert all interface

names to naming convention "interface-type

switch-number/slot/port",

save the running config to startup-config and

reload the switch.

Do you want to proceed? [yes/no]: yes

Converting interface names

Building configuration...

!--- At this point the switch will reboot

!--- snippet of the console output

System detected Virtual Switch configuration...

Interface TenGigabitEthernet 2/5/4 is member of

PortChannel 2

Interface TenGigabitEthernet 2/5/5 is member of

PortChannel 2

!--- snippet of the console output

00:00:23: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE

processor for this switch

!--- snippet of the console output

00:00:28: %VSL_BRINGUP-6-MODULE_UP: VSL module in slot 5

switch 2 brought up

Initializing as Virtual Switch Standby

15. Nach dem Hochfahren des VSS Standby-Switches wird die aktive VSS-Konfiguration automatisch mit dem VSS-Standby-Switch synchronisiert. Beim Hochfahren befinden sich die Schnittstellen des VSS Standby (Switch-2) im heruntergefahrenen Zustand.

16. Schließen Sie die Konfiguration des virtuellen Switches ab.

Hinweis: Dieser letzte, kritische Schritt gilt nur für die erste Konvertierung. Wenn der Switch bereits konvertiert oder teilweise konvertiert wurde, können Sie diesen Befehl nicht verwenden. Wenn der Switch konvertiert oder teilweise konvertiert wird, wird eine Fehlermeldung generiert:

11:27:30: %PM-SP-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig error detected

on Po110, putting Gi9/2 in err-disable state

Mit diesem Befehl können Sie die Konfiguration des virtuellen Standby-Switches auf dem aktiven virtuellen Switch automatisch konfigurieren:

VSS#switch accept mode virtual

This command will bring in all VSL configurations from the standby

switch and populate it into the running configuration.

In addition the startup configurations will be updated with the

new merged configurations.

Do you want proceed? [yes/no]: yes

Merging the standby VSL configuration. . .

Building configuration...

Hinweis: Beachten Sie, dass der virtuelle Befehl "Akzeptieren" in der Cisco IOS Software Release 12.2 SXI nicht mehr erforderlich ist, da die Konfigurationen automatisch zusammengeführt werden.

17. Fügen Sie die Switch-2-Schnittstellen zu MEC hinzu.

- VSS

!--- To Core layer

VSS(config)# interface range tengig 1/2/1, tengig2/2/1

VSS(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

!--- To Access layer

VSS(config)# interface range gig 1/1/2, gig 2/1/2

VSS(config-if-range)# switchport

VSS(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

VSS(config-if-range)# no shut

- VSS Neighbor - Core
Core(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Core(config-if-range)# channel-group 20 mode desirable

Core(config-if-range)# no shut

- VSS Neighbor - Zugriff
Access(config)# interface range gig 1/1, gig 1/2

Access(config-if-range)# channel-group 10 mode desirable

Access(config-if-range)# no shut

Die Migration zum VSS ist abgeschlossen. An diesem Punkt laufen beide VSS-Switches, und der Datenverkehr wird an allen Uplink-Schnittstellen ausgeglichen.

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren von Virtual Switching-Systemen

- Cisco IOS Virtual Switch Befehlsreferenz

- Produktsupport für das Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440

- Produkt-Support für Switches

- Support für LAN-Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme