Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Verwandte Produkte

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfiguration

Netzwerkdiagramm

Cisco IOS-Konfigurationen

CatOS-Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Spanning Tree Loop aufgrund von Polycom IP-Telefonen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Beispielkonfigurationen für Catalyst Switches für die Verbindung mit der Polycom IP Conference Station 7935/7936 und Polycom SoundPoint IP 430. Dieses Dokument enthält keine Inline- und QoS-Konfigurationen (Power Inline and Quality of Service).

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- IP-Telefon-Konfiguration

Weitere Informationen finden Sie in der Schnellstartanleitung zur Cisco IP Conference Station 7935 oder der Telefonanleitung zur Cisco Unified IP Conference Station 7936.

- Virtuelle LAN-Konfiguration

Weitere Informationen finden Sie unter Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLANs/VTP) - Einführung.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 mit Supervisor Engine 720 und der Cisco IOS® Software-Version 12.2(18)SXD6 und dem Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 mit Supervisor Engine 2 und der Cisco CatOS Software Version 8.4(4).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Verwandte Produkte

Diese Konfiguration kann auch mit Cisco Catalyst Switches verwendet werden, auf denen Cisco IOS Software ausgeführt wird, mit Ausnahme der Cisco Serien 2900XL und 3500XL. Die CatOS-Konfigurationen können mit allen Cisco Catalyst Switches verwendet werden, auf denen die Catalyst OS Software ausgeführt wird.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird die Konfiguration der Switches erläutert, die die PCs und das IP-Telefon Polycom SoundPoint IP 430 an einem Switch-Port verbinden. In diesem Dokument wird auch die Konfiguration der Switches erläutert, die mit einem Polycom IP Conference Station 7935/7936 Switch-Port verbunden sind.

Die Polycom IP Conference Station 7935/7936 verfügt über eine einzige 10/100BaseTx Ethernet-LAN-Verbindung mit dem Netzwerk über eine RJ-45-Kabelschnittstelle. Im Gegensatz zu den anderen Cisco Unified IP-Telefonen der Serie 7900 verfügt sie nicht über eine 10/100BaseTx Ethernet-LAN-LAN-LAN-Verbindung, um eine Verbindung mit einem PC zu verbinden. ...

Da keine Verbindung zu einem PC mit der 10/100BaseTx Ethernet LAN-Verbindung am Cisco IP-Konferenztelefon 7935/7936 vorgesehen ist, gilt das Konzept eines Sprach- oder AUX-VLAN nicht direkt und kann Probleme verursachen. Die einzelne 10/100BaseTx Ethernet-LAN-Verbindung, die von der Cisco IP Conference Station 7935/7936 verwendet wurde, wird zum Verbinden dieses Geräts mit einem Switch-Port verwendet. Da diese Verbindung nur den Sprachverkehr überträgt, sollte der Switch-Port zu einem einzigen VLAN gehören.

Der Polycom SoundPoint IP 430 verfügt über zwei 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports. Ein Port ist mit dem Switch verbunden, der andere mit einem PC. In diesem Zusammenhang überträgt der Port den Datenverkehr für diese beiden VLANs:

- Datenverkehr (PC)

- Sprachdatenverkehr (IP-Telefon)

In diesem Szenario benötigen Sie einen Trunk-Port, um Datenverkehr für mehr als ein VLAN zu übergeben.

Hinweis: Die Polycom IP Conference Station 7935/7936 verfügt über kein externes Netzteil. Aus diesem Grund muss der Switch entweder über seine PoE-Ports mit Strom versorgt werden, oder es muss ein separater Power Injector verwendet werden.

Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Cisco IOS-Konfigurationen

In diesem Dokument wird diese Konfiguration verwendet:

- Catalyst 6500

Catalyst 6500 im nativen Cisco IOS-Modus

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 5869 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6500

!

boot system sup-bootflash:s72033-psv-mz.122-18.SXD6.bin

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no ip finger

!

!

!

!

vlan 1

name DataVlan

!

vlan 2

name VoiceVlan

!

interface FastEthernet4/1

no ip address

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan 1,2

switchport mode trunk

spanning-tree portfast

!--- Use PortFast only when you connect a single end station to a !--- Layer 2 access port. Otherwise, you create a network loop. !--- Refer to Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation Startup !--- Connectivity Delays for more information on how to enable portfast.

!

interface FastEthernet4/2

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

spanning-tree portfast

!--- Use PortFast only when you connect a single end station to a Layer 2 access port. Otherwise, you create a network loop.

!

interface FastEthernet4/3

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

CatOS-Konfigurationen

In diesem Beispiel wird die Konfiguration von Switches im Hybrid-Modus erläutert, die den PC und das IP-Telefon Polycom SoundPoint IP 430 an einem Switch-Port verbinden. In diesem Dokument wird auch die Konfiguration der Switches erläutert, die mit einem Polycom IP Conference Station 7935/7936 Switch-Port verbunden sind. Diese Konfiguration verwendet dasselbe Diagramm wie das vorherige Beispiel.

Catalyst 6500 im Hybrid-Modus

!--- Set the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode. !--- In this example, the mode is set to transparent. !--- Dependent upon your network, set the VTP mode accordingly. !--- Refer to Understanding and Configuring VLAN Trunk Protocol (VTP) !--- for more information on VTP.

Catalyst6500> (enable) set vtp mode transparent

VTP domain modified

!--- Add VLAN 2. VLAN 1 already exists by default.

Catalyst6500> (enable) set vlan 2

VLAN 2 configuration successful

!--- Add port 4/2 to VLAN 2.

Catalyst6500> (enable) set vlan 2 4/2

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

2     4/2

!--- Enable trunking on port 4/1.

Catalyst6500> (enable) set trunk 4/1 1,2 dot1q on

Vlan(s) 1,2 already allowed on the trunk

Please use the 'clear trunk' command to remove vlans from allowed list.

Port(s)  4/1 trunk mode set to on.

Port(s)  4/1 trunk type set to dot1q.

Catalyst6500> (enable)

!--- Enable spanning tree portfast on the ports. Refer to !--- Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays !--- for more information on how to enable portfast.

Catalyst6500> (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Connecting Layer 2 devices to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port  4/1 fast start enabled.

Catalyst6500> (enable) set spantree portfast 4/2 enable

Warning: Connecting Layer 2 devices to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port  4/2 fast start enabled.

Catalyst6500> (enable)

!--- If you want to ONLY allow VLAN 1 and VLAN 2 on trunk port 4/1, do this. !--- A trunk port allows all VLANs by default.

Catalyst6500> (enable) show trunk 4/1

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          not-trunking  1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1

Catalyst6500> (enable) clear trunk 4/1 1-4094

Removing Vlan(s) 1-4094 from allowed list.

Port  4/1 allowed vlans modified to none.

!--- Allow only VLAN 1 and VLAN 2 on trunk port 4/1.

Catalyst6500> (enable) set trunk 4/1 1,2 dot1q on

Adding vlans 1,2 to allowed list.

Port(s)  4/1 allowed vlans modified to 1,2.

Port(s)  4/1 trunk mode set to on.

Port(s)  4/1 trunk type set to dot1q.

Catalyst6500> (enable) show trunk 4/1

* - indicates vtp domain mismatch

# - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port

$ - indicates non-default dot1q-ethertype value

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          not-trunking  1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1,2

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1

!--- Refer to Configuring Ethernet VLAN Trunks for more !--- information on how to configure trunk ports.

!--- Issue the show config

command !--- in order to check the configuration.

Catalyst6500> (enable) show config 4

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config <mod> all' to show both default and non-default configurations.

.................................

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Thu Jun 21 2007, 23:37:51

!

# default port status is enable

!

!

#module 4 : 16-port 1000BaseX Ethernet

set vlan 2    4/2

clear trunk 4/1  1-9,11-39,41-4094

set trunk 4/1  on dot1q 1,2

set spantree portfast    4/1-2 enable

end

Catalyst6500> (enable)

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Spanning Tree Loop aufgrund von Polycom IP-Telefonen

Wenn Sie ein IP-Telefon an einen Switch anschließen, können STP-Schleifen auftreten, die dazu führen, dass die CPU des Switches bis zu 100 Prozent der Auslastung erreicht. STP-Schleifen können auch auftreten, wenn PortFast auf dem Switch-Port aktiviert ist, an dem das IP-Telefon angeschlossen ist.

1. Überprüfen Sie die Switch-Port-Konfiguration. Wenn der Port, an den das IP-Telefon angeschlossen ist, in einen fehlerhaft deaktivierten Status wechselt und es keine physische Schleife gibt, können Sie versuchen, den Port aus dem deaktivierten Status wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Errdisable Port State Recovery auf den Cisco IOS-Plattformen.

2. Um zu verhindern, dass der Port einen fehlerhaft deaktivierten Status erhält, wenn die Gefahr besteht, dass Endbenutzer versehentlich eine physische Schleife erstellen, können Sie die Reaktivierung des Reaktivierungsmodus aktivieren, sodass ein Port, der deaktiviert wird, nicht manuell zurückgesetzt werden muss. Weitere Informationen zu STP Loop Guard und zu STP Loop Guard finden Sie unter Spanning Tree Protocol Enhancements unter Verwendung von Loop Guard und BPDU Skew Detection Features.

Zugehörige Informationen

- Konfigurationsbeispiel für die Verbindung von Cisco IP-Telefonen mit IOS Catalyst Switches

- Leistungserkennungsalgorithmus des Cisco IP-Telefons 10/100 Ethernet in-Line

- Leistungsbereitstellung über IP-Telefone in einer Leitung auf dem Catalyst 6500/6000-Switch

- LAN-Produkt-Support

- Support für LAN-Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme