Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Cisco Catalyst Supervisor Engine 720 der Serie 6500

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

Cisco Catalyst Supervisor Engine 32 der Serie 6500

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

Cisco Catalyst Supervisor Engine 2 der Serie 6500

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

Gigabit Interface Converter (GBIC)

Unterstützte Module und Software-Mindestanforderungen

10-Gigabit-Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

10/100/1000-Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Funktionen der 10/100/1000-Ethernet-Switching-Module

Fast Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Ethernet/Fast Ethernet (10/100) Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Ethernet-Switching-Modul

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Beziehung zwischen Cisco Catalyst Switches, Supervisor Engine-Modulen und Line Cards.

Bevor Sie beginnen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Stellen Sie sicher, dass die Softwareversion, die Sie ausführen, die Supervisor-Modul- und Linecard-Kombination unterstützt, die Sie verwenden möchten. Sie können die Softwarekompatibilität mit dem Software Advisor-Tool (nur registrierte Kunden) überprüfen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Cisco Catalyst Supervisor Engine 720 der Serie 6500

Diese Funktionen der Supervisor Engine 720 umfassen:

- die integrierte 720-Gbit/s-Switch-Fabric

- 64-MB-Bootflash-Gerät oder CompactFlash-Adapter mit 512 MB CompactFlash-Karte (WS-CF-UPG=):

- 64-MB-Bootflash-Gerät (sup-bootflash:) wird in allen Versionen unterstützt

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) wird von der Cisco IOS Software Version 12.2(18)SXE5 und höher und von der Cisco IOS Software Version 12.2(18)SXF und höher unterstützt.

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

In dieser Tabelle sind das Supervisor-Modul mit den unterstützten Policy Feature Cards, MSFC-Karten und den minimalen Softwareanforderungen aufgeführt.

Produkt

Unterstützte Karten

Software-Mindestversion

WS-SUP 720

PFC 3A mit 512 MB DRAM MSFC3 mit 512 MB DRAM und 64 MB Bootflash

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

PFC3B mit 512 MB DRAM MSFC3 MIT 512 MB DRAM und 64 MB Bootflash

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL mit 1 GB DRAM MSFC3 mit 1 GB DRAM und 64 MB Bootflash

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

Supervisor Engine 720-10GE mit PFC3C

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

Supervisor Engine 720-10GE mit PFC3CXL

12.2(33)SXH

Es ist möglich, den WS-SUP720-3B-Speicher auf 1 GB DRAM auf der Supervisor Engine 720 und 1 GB DRAM auf der MSFC3 zu aktualisieren. Um den Speicher zu aktualisieren, müssen Sie die Supervisor Engine 720, die MSFC3 und alle mit DFC3 ausgestatteten Switching-Module aktualisieren.

Informationen zu Speicher-Upgrades finden Sie in der Installationshinweise für den Supervisor Engine 720 Switch Processor und Route Processor Memory.

Cisco Catalyst Supervisor Engine 32 der Serie 6500

Die Supervisor Engine unterstützt einige der folgenden Funktionen nicht:

- Die Supervisor Engine 32 unterstützt Cisco IOS SLB nicht.

- Ausgangs-Multicast-Replikation

- Erkennung des Multicast-Replikationsmodus

- Alle Fabric-Konfigurationsbefehle

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

In dieser Tabelle sind das Supervisor-Modul mit den unterstützten Policy Feature Cards, MSFC-Karten und den minimalen Softwareanforderungen aufgeführt.

Produkt

Unterstützte Karten

Software-Mindestversion

WS-SUP32-10GE-3B

PFC 3B mit 256 DRAM für IP BASE SSH LAN ONLY-Image, 512 MB RAM für alle anderen Images, 256 MB Bootflash. 10-Gigabit-Ethernet-Ports MSFC2A mit 64-MB-Bootflash

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

PFC 3B mit 256 DRAM für IP BASE SSH LAN ONLY-Image, 512 MB RAM für alle anderen Images, 256 MB Bootflash. MSFC2A mit 64 MB Bootflash

12.2(18)SFX

Informationen zur Hardware finden Sie im Catalyst Switch Supervisor Engine Guide der Serie 6500.

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Die Supervisor Engine 32 PISA bietet folgende Funktionen:

- Deep Packet Inspection und Anwendungserkennung

- Programmierbare Architektur

- Integrierte Sicherheit

- Hohe Verfügbarkeit

- Verbesserte Verwaltbarkeit

- Steckplatzeffizienz

- Überlegene Verwaltung des Datenverkehrs

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

Produkt

Unterstützte Karten

Software-Mindestversion

WS-S32-GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA mit 8-Port-Gigabit-Ethernet und PFC3B

Cisco IOS® Softwareversion 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

Supervisor Engine 32 PISA mit 2-Port-10-Gigabit-Ethernet und PFC3B

Cisco IOS® Softwareversion 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst Supervisor Engine 2 der Serie 6500

Unterstützte Karten und Software-Mindestanforderungen

In dieser Tabelle sind die Supervisor-Module mit den unterstützten Policy Feature Cards, MSFC-Karten und den minimalen Softwareanforderungen aufgeführt.

Produkt

Unterstützte Karten

Software-Mindestversion

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2 mit 256 MB DRAM, 32 MB Bootflash MSFC2 mit 256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2 MSFC2

PFC2 mit 256 MB DRAM, 32 MB Bootflash MSFC2 mit 256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

Um WS-X6K-S2-MSFC2 mit Cisco IOS Software Releases 12.2SX zu verwenden, aktualisieren Sie den Speicher.

- Informationen zur Aktualisierung von MSFC2 DRAM finden Sie in der Installationshinweis für die Catalyst 6000-Produktfamilie MSFC/MSFC2 DRAM.

- Informationen zur Aktualisierung von Supervisor Engine 2 DRAM finden Sie in den Installationshinweisen zur DRAM-Aktualisierung für die Catalyst 6000-Familie.

- Weitere Informationen zum Upgrade der Supervisor Engine 2 von Supervisor Engine 2 finden Sie in den Installationshinweisen für Boot-ROM und Bootflash-Geräte auf der Catalyst 6500-Serie.

Hinweis: Die Supervisor Engine 2 unterstützt alle GBICs, die von der Cisco IOS Software, Version 12.2(17d)SXB oder höher, unterstützt werden.

Gigabit Interface Converter (GBIC)

Unterstützte Module und Software-Mindestanforderungen

Produkt

Software-Mindestversion

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10-Gigabit-Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Produkt

Unterstützte Supervisor Engine

Software-Mindestversion

WS-X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

12.2(14)SX in SUP720 12.2(17d)SXB in SUP 2

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000-Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Produkt

Unterstützte Supervisor Engine

Software-Mindestversion

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Funktionen der 10/100/1000-Ethernet-Switching-Module

- ISL-Trunking

- Jumbo-Frames

- 802.1Q-Tunneling

- Sturmkontrolle

Fast Ethernet-Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Produkt

Unterstützte Supervisor Engine

Software-Mindestversion

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Ethernet/Fast Ethernet (10/100) Switching-Module

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Produkt

Unterstützte Supervisor Engine

Software-Mindestversion

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12,2 (17 d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

Ethernet-Switching-Modul

Unterstützte Supervisor Engine und minimale Softwareanforderungen

Produkt

Unterstützte Supervisor Engine

Software-Mindestversion

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei Hardware- und häufigen Problemen mit Catalyst Switches der Serien 6500/6000 mit Cisco IOS Systemsoftware

- Häufige Fehlermeldungen bei Catalyst Switches der Serien 6500/6000 mit Cisco IOS Software

- Fehlerbehebung bei Catalyst Switches der Serien 6500/6000 mit CatOS auf der Supervisor Engine und Cisco IOS auf der MSFC

- So bestimmen Sie den Typ des Supervisor-Moduls, das in Catalyst Switches der Serien 6500 und 6000 installiert ist

- Unterstützte Speicher-/Flash-Größe auf Catalyst Switch-Plattformen

- Aktualisieren von Software-Images auf Catalyst Switch Layer 3-Modulen