Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Cisco IOS-Systemsoftware

Catalyst 5500/5000

Catalyst 4500/4000

Catalyst 4000 Supervisor Engine I, 4003/2948G/2980G

Catalyst 4500/4000 mit Supervisor Engine 2

Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II+/III/IV

Catalyst 3750

Catalyst 3560

Catalyst 3550

Catalyst 2950/2970/2940

Catalyst 2900XL/3500XL

Catalyst 2948GL3/4908G-L3/4980G-L3

Catalyst 8510/8540

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Seriennummern verschiedener austauschbarer Komponenten auf Cisco Catalyst-Switches ermitteln.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Verschiedene Catalyst Switches

- Verschiedene Softwareversionen

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Convention.

Hintergrundinformationen

Die Seriennummern werden benötigt, um eine Datenbank der Teile im Netzwerk zu erstellen. Wenn Sie eine Serviceanfrage beim technischen Support von Cisco stellen, müssen Sie über die Seriennummer der betroffenen Geräte verfügen. Diese Anforderung gilt insbesondere, wenn Sie ein Ersatzteil oder eine Retourengenehmigung (RMA) benötigen.

Die Seriennummer von Cisco Catalyst Switches kann nicht geändert werden. Zu Verwaltungszwecken können Sie die Cisco Catalyst Switches mit Cisco IOS®-Software so konfigurieren, dass eine benutzerdefinierte Zeichenfolge zurückgegeben wird. Um eine benutzerdefinierte Zeichenfolge zu erstellen, geben Sie den Befehl nmp-server chassis-id im globalen Konfigurationsmodus ein.

Anmerkung: Spezifische Informationen zu Befehlen zum Anzeigen finden Sie unter Befehle anzeigen.

Cisco IOS-Systemsoftware

Um die Seriennummer für das Chassis und andere Komponenten zu ermitteln, geben Sie den Befehl show idprom ein:

6506#show idprom ?

all           selects all FRU-types

backplane     specify backplane

clock         specify clock <number>

earl          specify earl <slot>

fan-tray      specify fan-tray <number>

interface     interface name

module        specify module <slot>

power-supply  specify power-supply <number>

rp            specify RP (MSFC) <slot>

supervisor    specify supervisor <slot>

vtt           specify VTT <number>

Um die Seriennummer des Gehäuses zu erhalten, geben Sie den Befehl show idprom backplane ein:

6506#show idprom backplane

IDPROM for backplane #0

(FRU is 'Catalyst 6500 6-slot backplane')

OEM String = 'Cisco Systems'

Product Number = 'WS-C6506'

Serial Number = 'TBA03270652'

Manufacturing Assembly Number = '73-3436-01'

Manufacturing Assembly Revision = 'A0'

Hardware Revision = 1.0

Current supplied (+) or consumed (-) =  -A

Um die Seriennummer des Moduls abzurufen, geben Sie den Befehl show idprom moduleslot # ein. Alternativ können Sie den Befehl show modulecommand:

6506#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    2  Catalyst 6000 supervisor 2 (Active)    WS-X6K-S2U-MSFC2   SAD055006NE

3    0  2 port adapter FlexWAN                 WS-X6182-2PA       SAD04350EEU

4   48  SFM-capable 48-port 10/100 Mbps RJ45   WS-X6548-RJ-45     SAD055108C2

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0001.6415.a602 to 0001.6415.a603   3.2   6.1(3)       7.5(0.6)HUB6 Ok

3  0001.6413.c86b to 0001.6413.c8aa   1.5   12.1(13)E1   12.1(13)E1   Ok

4  0001.63d3.e77a to 0001.63d3.e7a9   4.0   6.3(1)       7.5(0.6)HUB6 Ok

Mod Sub-Module                  Model           Serial           Hw     Status

--- --------------------------- --------------- --------------- ------- -------

1 Policy Feature Card 2       WS-F6K-PFC2     SAD055004VA      3.0    Ok

1 Cat6k MSFC 2 daughterboard  WS-F6K-MSFC2    SAD055006VF      2.0    Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Not Supported

4 Pass

Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl show diagbus, um die Seriennummer der Port-Adapter auf dem FlexWAN-Modul zu ermitteln.

Catalyst 5500/5000

Verwenden Sie den Befehl show version, um die Seriennummer verschiedener Hardwarekomponenten zu ermitteln.

Anmerkung: Verwenden Sie den Befehl show diag auf dem Route Switch Module (RSM) mit Versatile Interface Processor (VIP) (WS-X5304=), um die Seriennummer der Port-Adapter zu ermitteln.

Catalyst 4500/4000

Catalyst 4000 Supervisor Engine I, 4003/2948G/2980G

Die Seriennummer des Catalyst 4000 mit Supervisor Engine I-Chassis auf den Catalyst Switches 4003, 2948G und 2980G kann nicht über einen CLI-Befehl gelesen werden. Die Seriennummer, die in der Ausgabe des Befehls show version im Beispiel in diesem Abschnitt angezeigt wird, ist die Seriennummer der Supervisor Engine. Die tatsächliche Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber auf der Außenseite des Gehäuses.

CAT4003(enable) show version

WS-C4003 Software, Version NmpSW: 7.1(1a)

Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems, Inc.

NMP S/W compiled on Feb  8 2002, 17:17:54

GSP S/W compiled on Feb 08 2002, 17:30:19

System Bootstrap Version: 5.5(5)

Hardware Version: 2.2  Model: WS-C4003  Serial #: JAE053002JD

Mod Port Model              Serial #              Versions

--- ---- ------------------ -------------------- ---------------------------------

1   0    WS-X4012           JAE053002JD          Hw : 2.2

Gsp: 7.1(1.0)

Nmp: 7.1(1a)

2   34   WS-X4232-GB-RJ     JAE053101RQ          Hw : 2.3

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

1      65536K  34119K  31417K  12288K   8832K   3456K  480K  263K  217K

Uptime is 20 days, 6 hours, 5 minutes

Catalyst 4500/4000 mit Supervisor Engine 2

Auf dem Catalyst 4500/4000 Supervisor 2 ist die Seriennummer des Gehäuses über CLI in den Versionen 5.5(10), 6.3(2) und höheren Versionen verfügbar. In früheren Versionen zeigt der Befehl version die Seriennummer der Supervisor Engine anstelle der Seriennummer des Gehäuses an. Um die Seriennummer des Gehäuses in diesen früheren Versionen zu erhalten, überprüfen Sie den externen Aufkleber auf dem Gehäuse.

Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II+/III/IV

Um die Seriennummer des Gehäuses und anderer Komponenten zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl show idprom:

Switch#show idprom ?

all           show all non-interface IDPROMs

chassis       show IDPROM for chassis

fan-tray      show IDPROM for system fan tray

interface     show contents of gbic connected to this interface

module        show IDPROM for module

power-supply  show IDPROM for power supply

supervisor    show IDPROM for supervisor

Um die Seriennummer des Gehäuses zu erhalten, verwenden Sie den Befehl show idprom chassis:

Switch#show idprom chassis

Chassis Idprom :

Common Block Signature = 0xABAB

Common Block Version = 1

Common Block Length = 144

Common Block Checksum = 4081

Idprom Size = 256

Block Count = 2

FRU Major Type = 0x4001

FRU Minor Type = 37

OEM String = Cisco Systems, Inc.

Product Number = WS-C4506

Serial Number = FOX0627A001

Part Number = 73-8107-04

Part Revision = 01

Manufacturing Deviation String = 0

Hardware Revision = 0.4

Manufacturing Bits = 0x0000

Engineering Bits = 0x0000

Snmp OID = 0.0.0.0.0.0.0.0

Power Consumption = 0

RMA Failure Code = 0 0 0 0

Chassis Block Signature = 0x4001

Chassis Block Version = 1

Chassis Block Length = 22

Chassis Block Checksum = 628

Feature Bits = 0x0000000000000000

MAC Base = 000a.4172.df40

MAC Count = 64

Um die Seriennummer des Netzteils zu erhalten, verwenden Sie die Befehlszeilenoption "disprom" für das Netzteil {1 | 2}Befehl:

Switch#show idprom power-supply 1

Power Supply 1 Idprom :

Common Block Signature = 0xABAB

Common Block Version = 1

Common Block Length = 144

Common Block Checksum = 5857

Idprom Size = 256

Block Count = 2

FRU Major Type = 0x4501

FRU Minor Type = 1

OEM String = Cisco Systems, Inc.

Product Number = PWR-C4K-1400AC

Serial Number = ABC06260005

Part Number = 34-1846-01

Part Revision = 45

Manufacturing Deviation String =

Hardware Revision = 1.0

Manufacturing Bits = 0x0000

Engineering Bits = 0x0000

Snmp OID = 22616.22616.22616.22616.22616.22616.22616.22616

Power Consumption = 1400

RMA Failure Code = 0 0 0 0

Power Supply  Block Signature = 0x4501

PowerSupply Block Version = 1

PowerSupply Block Length = 20

PowerSupply Block Checksum = 293

Feature Bits = 0x0000000000000000

Current @ 110V = 17

Current @ 220V = 9

StackMIB OID = 22616

Um die Seriennummer des Moduls zu erhalten, verwenden Sie den Befehl show idprom moduleslot #. Alternativ können Sie den Befehl show modulecommand verwenden:

Switch#show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.

----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------

1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4014          JAB054109H1

3     48  10/100BaseTX (RJ45)                    WS-X4148          JAB025202M6

4      6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306          JAB023403BG

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

1 000a.4172.df40 to 000a.4172.df41 0.5 12.1(12r)EW  12.1(13)EW(0.34) Ok

3 0050.730b.2340 to 0050.730b.236f 1.0                               Ok

4 0010.7bfa.7ca4 to 0010.7bfa.7ca9 2.0                               Ok

Catalyst 3750

Verwenden Sie den Befehl show version, um die Seriennummer des Gehäuses und den Switch-Modelltyp zu ermitteln, wie im Beispiel hier gezeigt. In der Ausgabe finden Sie alle Informationen zu Switch-Stack-Elementen, Chassis und Seriennummern:

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1

)

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 22-Jul-03 13:17 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x008F0CF8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(11r)AX, RELEASE SOFTWARE

(fc1)

3750RJ uptime is 1 hour, 29 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121.14-EA1/c3750-i5-mz.121.14-EA1.bin"

cisco WS-C3750-24TS (PowerPC405) processor (revision A0) with 120822K/10240K byt

es of memory.

Processor board ID CAT0726R0ZU

Last reset from power-on

Bridging software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

16 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address : 00:0D:29:B4:18:00

Motherboard assembly number : 73-7055-06

Power supply part number : 341-0034-01

Motherboard serial number : CAT0726043V

Power supply serial number : PHI0708009K

Model revision number : A0

Motherboard revision number : A0

Model number : WS-C3750-24TS-E

System serial number : CAT0726R0ZU

Switch Ports Model SW Version SW Image

------ ----- ----- ---------- ----------

* 1 26 WS-C3750-24TS 12.1(14)EA1 C3750-I5-M

2 26 WS-C3750-24TS 12.1(14)EA1 C3750-I5-M

3 12 WS-C3750G-12S 12.1(14)EA1 C3750-I5-M

Switch 02

---------

Switch Uptime : 1 hour, 29 minutes

Base ethernet MAC Address : 00:0D:29:B4:3F:00

Motherboard assembly number : 73-7055-06

Power supply part number : 341-0034-01

Motherboard serial number : CAT07260438

Power supply serial number : PHI0708008X

Model revision number : A0

Motherboard revision number : A0

Model number : WS-C3750-24TS-E

System serial number : CAT0726R10A

Switch 03

---------

Switch Uptime : 1 hour, 29 minutes

Base ethernet MAC Address : 00:0D:BD:6A:3E:00

Motherboard assembly number : 73-8307-06

Power supply part number : 341-0048-01

Motherboard serial number : CAT073205S2

Power supply serial number : DTH0731055Z

Model revision number : A0

Motherboard revision number : A0

Model number : WS-C3750G-12S-E

System serial number : CAT0732R0M4

Top assembly part number : 800-23419-01

Top assembly revision number : A0

Configuration register is 0xF

3750#

Catalyst 3560

Um die Seriennummer und den Switch-Modelltyp des Gehäuses zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl show version:

3560#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3560 Software (C3560-I5-M), Version 12.1(19)EA1c, RELEASE SOFTWARE (fc

2)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 03-Feb-04 05:56 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0091D404

ROM: Bootstrap program is C3560 boot loader

BOOTLDR: C3560 Boot Loader (C3560-HBOOT-M) Version 12.1(19r)EA1b, RELEASE SOFTWA

RE (fc2)

3-8-03-CATS3560 uptime is 8 weeks, 4 days, 18 hours, 16 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3560-i5-mz.121-19.EA1c.bin"

cisco WS-C3560-24PS (PowerPC405) processor (revision D0) with 118776K/12288K byt

es of memory.

Processor board ID CSG0802P0G4

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address : 00:0E:39:E9:32:80

Motherboard assembly number : 73-9299-01

Power supply part number : 341-0029-03

Motherboard serial number : CAT075108EK

Power supply serial number : LIT074900K3

Model revision number : D0

Motherboard revision number : C0

Model number : WS-C3560-24PS-E

System serial number : CSG0802P0G4

Top Assembly Part Number : 800-24814-01

Top Assembly Revision Number : D0

Version ID : N/A

Hardware Board Revision Number : 0x08

Catalyst 3550

Um die Seriennummer und den Switch-Modelltyp des Gehäuses zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl show version:

Cat3550#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3550 Software (C3550-I5Q3L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 25-Nov-02 00:07 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0075FE48

ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader

Cat3550 uptime is 4 days, 2 hours, 57 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3550-i5q3l2-mz.121-12c.EA1.bin"

cisco WS-C3550-48 (PowerPC) processor (revision G0) with 65526K/8192K bytes of memory.

Processor board ID CHK0642W02B

Last reset from warm-reset

Bridging software.

Running Layer2/3 Switching Image

Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 3 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 4 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

Ethernet-controller 5 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

Ethernet-controller 6 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

384K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:0B:46:8A:2F:80

Motherboard assembly number: 73-5701-07

Power supply part number: 34-0967-01

Motherboard serial number: CAT0641027L

Power supply serial number: DCA06392BU2

Model revision number: G0

Motherboard revision number: A0

Model number: WS-C3550-48-SMI

System serial number: CHK0642W02B

Configuration register is 0x10F

Catalyst 2950/2970/2940

Verwenden Sie den Befehl show version, um die Seriennummer und den Modelltyp des Gehäuses zu ermitteln:

Cat2950#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 24-Nov-02 23:31 by antonino

Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000

ROM: Bootstrap program is CALHOUN boot loader

Cat2950 uptime is 4 days, 2 hours, 52 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"

cisco WS-C2950G-48-EI (RC32300) processor (revision C0) with 21002K bytes of memory.

Processor board ID FHK0624W0HS

Last reset from system-reset

Running Enhanced Image

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:09:E8:89:4A:40

Motherboard assembly number: 73-7409-08

Power supply part number: 34-0965-01

Motherboard serial number: FOC06230ERQ

Power supply serial number: DAB062143BP

Model revision number: C0

Motherboard revision number: B0

Model number: WS-C2950G-48-EI

System serial number: FHK0624W0HS

Configuration register is 0xF

Catalyst 2900XL/3500XL

Verwenden Sie den Befehl show version, um die Seriennummer und den Modelltyp des Gehäuses zu ermitteln:

Switch#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5.2)XU, MAINTENANCE

INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 17-Jul-00 18:29 by ayounes

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00301F3C

ROM: Bootstrap program is C3500XL boot loader

Switch uptime is 4 days, 3 hours, 4 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3500XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin"

Cisco WS-C3548-XL (PowerPC403) processor (revision 0x01) with 16384K/1024K bytes

of memory. Processor board ID FOC0616X0RG, with hardware revision 0x00

Last reset from power-on

Processor is running Enterprise Edition Software

Cluster command switch capable

Cluster member switch capable

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address: 00:09:7C:8E:78:80

Motherboard assembly number: 73-3903-09

Power supply part number: 34-0971-02

Motherboard serial number: FOC06160L07

Power supply serial number: APQ061200VZ

Model revision number: M0

Motherboard revision number: A0

Model number: WS-C3548-XL-EN

System serial number: FOC0616X0RG

Configuration register is 0xF

Catalyst 2948GL3/4908G-L3/4980G-L3

Um die Seriennummer des Gehäuses zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl show hardware:

2948g-l3#show hardware

Model: Cat-2948G-L3 Date: 17:49:42 UTC Tue Mar 18 2003

XPIF FPGA File:         xpif_fpga_0_72b_CClk.rbt

XPIF FPGA Date:         Wed Dec  8 17:05:42 1999

Slot 0/0:

Chip 0  Reset Count: 0       Chip 1  Reset Count: 0

Chip 2  Reset Count: 0       Chip 3  Reset Count: 0

Chip 4  Reset Count: 0       Chip 5  Reset Count: 0

Chip 6  Reset Count: 0       Chip 7  Reset Count: 0

Chip 8  Reset Count: 0       Chip 9  Reset Count: 0

Chip 10 Reset Count: 0       Chip 11 Reset Count: 0

EPIF Version     : 0                     CAM size: 32 KB

Ucode Version    : 1.0

Ucode Image      : EPIF_UCODE_RUNTIME

Port Phy Setup

Port1 :DONE      Port2 :DONE      Port3 :DONE      Port4 :DONE

Port5 :DONE      Port6 :DONE      Port7 :DONE      Port8 :DONE

Port9 :DONE      Port10:DONE      Port11:DONE      Port12:DONE

Port13:DONE      Port14:DONE      Port15:DONE      Port16:DONE

Port17:DONE      Port18:DONE      Port19:DONE      Port20:DONE

Port21:DONE      Port22:DONE      Port23:DONE      Port24:DONE

Port25:DONE      Port26:DONE      Port27:DONE      Port28:DONE

Port29:DONE      Port30:DONE      Port31:DONE      Port32:DONE

Port33:DONE      Port34:DONE      Port35:DONE      Port36:DONE

Port37:DONE      Port38:DONE      Port39:DONE      Port40:DONE

Port41:DONE      Port42:DONE      Port43:DONE      Port44:DONE

Port45:DONE      Port46:DONE      Port47:DONE      Port48:DONE

Slot 0/1:

XPIF Version     : 0                     CAM size: 128 KB

Ucode Version    : 1.0

Ucode Image      : XPIF_UCODE_RUNTIME

Port Phy Setup

Port49:DONE      Port50:DONE

IDPROM Contents        :

FRU Type            : 0x0.0x0

OEM String          : Cisco_Systems

Product Number      : WS-C2948G-L3

Serial Number       : FOX05330ADH

Mfg. Assembly No.   : 73-4083-07

Mfg. Assembly Ver.  : A0

Hardware Version    : 1.7

FPGA Version        : 0

SNMP IOD            : 9.5.1.3.1.1.2.275

RMA Code            : 0

Feature Bits        : 0x00000000

MAC Address Base    : 00:07:85:07:DC:00

Total MAC Addrs.    : 1024

Catalyst 8510/8540

Um die Seriennummer des Gehäuses zu ermitteln, verwenden Sie den Befehl show hardware. Achten Sie auf die Seriennummer der Backplane:

8510#show hardware

C8510 named 8510, Date: 03:56:23 UTC Wed Jan 12 2000

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date   RMA No. Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

4/* Route Proc    73-3775-04 A0 0322249G Oct 01 99 0          5.7

5/* Switch Card   73-3327-07 B0 031111F4 Mar 14 99 0          7.2

7/* Switch Card   73-3327-07 B0 03151G44 May 22 99 0          7.2

DS1201 Backplane EEPROM:

Model    Ver. Serial   MAC-Address  MAC-Size RMA RMA-Number MFG-Date

-------- ---- -------- ------------ -------- --- ---------- ------------

C8510       2 68011735 0010073D2600     1024   0          0 Jun 02 1998

Power Supply:

Slot Part No.         Rev  Serial No.  RMA No.     Hw Vrs  Power Consumption

---- ---------------- ---- ----------- ----------- ------- -----------------

0          34-0829-02 A000 APQ0237002Q 00-00-00-00   1.0             2746 cA

Zugehörige Informationen

- Befehle anzeigen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme