Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Unterschiede zwischen CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

Schritte vor dem Upgrade

Überprüfen der Speicher- und Boot-ROM-Anforderungen

Software-Image herunterladen

TFTP-Server installieren

Backup-Konfiguration und Software-Image

Switches mit CatOS-Software

CatOS auf Supervisor-Modul

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Cisco IOS auf MSM und MSFC/MSFC2/MSFC3

Switches mit Cisco IOS-Software

Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 32

Software-Upgrade mit redundanten Supervisor-Modulen

Überprüfung

Fehlerbehebung bei der Konfiguration

Fehler = -21 und -45: Bootflash ist voll

Software-Upgrade fehlgeschlagen / Switch befindet sich in ROMMON

Bekanntes Problem: Verlust der Switch-Konfiguration durch Software-Downgrade

Ungültiger oder unbekannter Gerätesteckplatz0-Fehler empfangen

Das Gerät enthält keinen Fehler mit gültiger magischer Nummer.

Router wird nach dem Upgrade neu geladen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird das schrittweise Upgrade des Software-Images für Switches der Serien Catalyst 6000/6500 beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anforderungen erfüllt sind, bevor Sie diese Konfiguration ausprobieren:

- Überprüfen Sie die Speicher- und Boot-ROM-Anforderungen.

- Ein gültiges Software-Image herunterladen

- Installieren Sie den TFTP-Server auf Ihrem PC.

- Sichern Sie die aktuelle Switch-Konfiguration und das Software-Image.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird das schrittweise Upgrade des Software-Images für Catalyst Switches der 6000/6500-Serie mit Catalyst Operating System (CatOS) auf dem Supervisor, Cisco IOS® auf MSM/MSFC und Cisco IOS System Software beschrieben. Das Software-Image-Upgrade ist in folgenden Fällen erforderlich:

- Sie möchten neue Funktionen in Ihrem Netzwerk implementieren, die in der neuen Softwareversion verfügbar sind.

- Sie möchten eine neue Linecard installieren, die von der aktuellen Softwareversion, die Sie auf dem Switch ausführen, nicht unterstützt wird.

- Ein bekannter Fehler betrifft Ihren Switch und wird in der nächsten Softwareversion behoben.

Unterschiede zwischen CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

CatOS auf dem Supervisor und Cisco IOS auf der MSFC (Hybrid):

Sie können ein CatOS-Image als Systemsoftware verwenden, um den Supervisor auf Catalyst 6500/6000-Switches auszuführen. Wenn die optionale Multilayer Switch Feature Card (MSFC) installiert ist, verwenden Sie zur Ausführung der MSFC ein separates Cisco IOS-Image.

Cisco IOS auf dem Supervisor und MSFC (nativ):

Sie können ein einzelnes Cisco IOS-Image als Systemsoftware verwenden, um den Supervisor und MSFC auf Catalyst 6500/6000-Switches auszuführen.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Catalyst Switches der Serie 6500.

Schritte vor dem Upgrade

Überprüfen der Speicher- und Boot-ROM-Anforderungen

Überprüfen Sie die Mindestanzahl an DRAM, Flash-Speicher und Boot-ROM, die für die neue Softwareversion erforderlich ist. Prüfen Sie, ob Ihr Switch die Anforderungen unterstützt. Überprüfen Sie in den Versionshinweisen für Catalyst Switches der Serien 6000/6500 die Anforderungen für das neue Software-Image.

Der show versionBefehl zeigt die BootROM-Version, den installierten DRAM und die Bootflash-Größe auf dem Switch an. Geben Sie den show versionBefehl auf Catalyst 6000/6500-Switches aus, auf denen CatOS ausgeführt wird.

Cat6509> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 5.5(5)

Copyright (c) 1995-2000 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec 14 2000, 17:05:38

System Bootstrap Version: 5.3(1)

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch.

Hardware Version: 3.0  Model: WS-C6509  Serial #: TBA05131085

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD05060PU7 Hw : 7.0

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 5.5(5)

Sw1: 5.5(5)

WS-F6K-PFC          SAD05060131 Hw : 1.1

4   48   WS-X6348-RJ-45      SAD0509003M Hw : 2.0

Fw : 5.4(2)

Sw : 5.5(5)

WS-F6K-VPWR                     Hw : 1.0

15  1    WS-F6K-MSFC         SAD05140AG0 Hw : 1.4

Fw : 12.1(6)E1

Sw : 12.1(6)E1

DRAM            FLASH NVRAM

Module     Total   Used    Free     Total   Used   Free   Total   Used  Free

------    -------  ------- -------  ------- ------- ------- ----- ----- -----

1       65408K     37654K  27754K  16384K  14984K   1400K  512K  255K  257K

!--- This is the amount of DRAM and Flash size installed on the switch.

Uptime is 149 days, 1 hour, 20 minutes

Cat6509> (enable)

Wenn Sie Cisco IOS Software ausführen, überprüfen Sie die Speicheranforderungen sowohl auf dem Supervisor als auch auf MSFC. Geben Sie den show versionBefehl für Catalyst 6000/6500-Switches ein, auf denen Cisco IOS-Software ausgeführt wird.

Cat6500#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) c6sup1_rp Software (c6sup1_rp-JSV-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc3)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 17-Feb-02 12:01 by eaarmas

Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x61608000

!--- This is the Boot ROM version that runs on your switch MSFC.

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)XE, RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: MSFC Software (C6MSFC-BOOT-M), Version 12.1(8b)E9, EARLY DEPLOYMENT

RELEASE SOFTWARE (fc3)

Cat6500 uptime is 7 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by reload)

System image file is "sup-bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the MSFC is the sum of these two values.

cisco Catalyst 6000 (R5000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.

Processor board ID SAD04120BNJ

R5000 CPU at 200Mhz, Implementation 35, Rev 2.1, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of packet SRAM memory.

!--- This is the bootflash size.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

Sie können den show versionBefehl auch auf dem Supervisor-Modul ausgeben. Sie können Supervisor-Prozessor-Befehle (SP) über die Eingabeaufforderung des Route-Prozessors (RP) mit   remote command switch  dem Befehl ausführen.

Cat6500#remote command switch show version

Cat6500-sp#

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 17-Feb-02 12:29 by eaarmas

Image text-base: 0x60020950, data-base: 0x60648000

!--- This is the boot ROM version that runs on your switch supervisor.

ROM: System Bootstrap, Version 5.3(1)

BOOTFLASH: c6sup1_sp Software (c6sup1_sp-SPV-M), Version 12.1(8b)E9,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc3)

Switch uptime is 2 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "bootflash:c6sup11-jsv-mz.121-8b.E9"

!--- The DRAM on the Supervisor is the sum of these two values.

cisco 6000 (NMP150) processor with 49152K/16384K bytes of memory.

R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

X.25 software, Version 3.0.0.

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

!--- This is the external Flash card and internal bootflash size.

24576K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

Das Upgrade der Supervisor Boot ROM-Version ist ein Hardware-Upgrade des Boot-ROMs, falls erforderlich. Sie können das neueste Bootstrap-Software-Image herunterladen, um die MSFC-Bootstrap-Version zu aktualisieren. Gehen Sie zu den folgenden Dokumenten, um ein Upgrade des Boot-ROMs auf Supervisor-Modulen durchzuführen:

- Supervisor Engines I und I der Catalyst 6000-Produktfamilie NMP Boot ROM Upgrade - Installationshinweis

- Installationshinweis für Catalyst 6000 Supervisor Engine 2 Boot-ROM und Bootflash-Geräte-Upgrade

Hinweis: Auf dem Supervisor 720 ist derzeit kein Boot-ROM-Upgrade verfügbar.

Software-Image herunterladen

Laden Sie das CatOS-Software-Image auf den PC herunter, der vor der eigentlichen Image-Aktualisierung als TFTP-Server fungiert. Sie können das Software-Image vom Cisco LAN Switching Software Center herunterladen. Weitere Informationen zu CatOS und Cisco IOS-Software finden Sie unter Unterschiede zwischen CatOS und Cisco IOS-Systemsoftware.

Hinweis: Nur registrierte Cisco BenutzerInnen können auf interne Cisco Tools und Informationen zugreifen.

TFTP-Server installieren

Die Beispielausgabe in diesem Dokument verwendet eine Installation eines Cisco TFTP-Servers auf einem PC mit Microsoft ™ Windows 2000 Professional. Sie können einen beliebigen TFTP-Server verwenden, der auf einer beliebigen Plattform installiert werden kann. Sie müssen keinen PC mit einem Windows-Betriebssystem verwenden.

1. Laden Sie eine beliebige Shareware-TFTP-Software aus dem Internet auf Ihren PC herunter und installieren Sie sie, um das CatOS-Software-Image auf den Switch zu kopieren. Beim TFTP-Server-Stammverzeichnis muss es sich um das Verzeichnis handeln, in das das Software-Image heruntergeladen wird. Sie können die Images in das Standard-Stammverzeichnis des TFTP-Servers herunterladen oder den Stammverzeichnispfad in das Verzeichnis ändern, in dem sich das Software-Image befindet. Für den Cisco TFTP-Server können Sie das Stammverzeichnis über Menü "Ansicht" > "Optionen" ändern.

Hinweis: Dieses Dokument wurde erstellt, als der Cisco TFTP-Server über das Software Center heruntergeladen werden konnte. Cisco unterstützt den Cisco TFTP-Server nicht mehr. Wenn Sie den Cisco TFTP-Server verwenden, deaktivieren Sie die Protokollierungsfunktion, um übermäßige Protokolle zu vermeiden, die den TFTP-Prozess stören können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Protokollierung auf dem Cisco TFTP-Server zu deaktivieren:

1. Wählen Sie Menü anzeigen > Optionen aus.

2. Deaktivieren Sie die Option Protokollierung aktivieren.

3. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Protokollierung standardmäßig aktiviert ist.

2. Schließen Sie ein Konsolenkabel zwischen dem Konsolenport des Switches und dem PC an, um auf die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) des Switches zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Anschließen eines Terminals an den Konsolenport auf Catalyst Switches, um über den Hyperterminal auf die CLI zuzugreifen.

Hinweis: Sie können den Switch über Telnet-Remote-Zugriff aktualisieren. Die Telnet-Verbindung wird jedoch unterbrochen, wenn der Switch während des Software-Upgrades neu geladen wird. Sie können die Telnet-Sitzung wiederherstellen, wenn der Switch mit dem neuen Image geladen wird. Um jedoch im Falle eines Fehlers eine Fehlerbehebung durchführen zu können, benötigen Sie Zugriff auf die lokale Konsole. Cisco empfiehlt ein Switch-Upgrade über den Konsolenzugriff.

Backup-Konfiguration und Software-Image

Sicherung der Switch-Konfiguration und des aktuellen Software-Images auf dem PC, auf dem der TFTP-Server ausgeführt wird Wenn das Upgrade aus Gründen wie ungenügendem Arbeitsspeicher oder nicht genügend Speicherplatz auf dem Bootflash des Switches fehlschlägt, um das neue Image zu unterstützen, können Sie den Switch immer wieder in den normalen Modus mit dem gleichen Image wiederherstellen, das im Switch vorhanden war. Wenn Sie die Switch-Konfiguration aus irgendeinem Grund verlieren, können Sie sie jederzeit vom TFTP-Server aus wiederherstellen. Weitere Informationen zum Verwalten der Konfigurationsdateien und Software-Images finden Sie unter Managing Software Images and Working with Configuration Files on Catalyst Switches:

Auf Catalyst 6000/6500-Switches, auf denen Cisco IOS-Software ausgeführt wird, können Sie die copy startup-config tftpoder die copy startup-config bootflash:Befehle eingeben, um die Konfiguration auf dem TFTP-Server zu kopieren oder zu sichern oder einen Bootflash zu erstellen. Wenn Sie Ihre Konfiguration ändern, stellen Sie den write memoryBefehl aus, um die aktuelle Konfiguration in die Startkonfiguration zu kopieren und die Sicherung durchzuführen. Sie können den copy bootflash: tftp Befehl ausführen, um die aktuellen Software-Images vom Bootflash auf den TFTP-Server zu kopieren. Wenn Sie die aktuellen Software-Images von der externen Flashcard auf den TFTP-Server kopieren möchten, können Sie den copy slot0: tftpBefehl auf der Supervisor Engine 1 oder 2 verwenden. Verwenden Sie auf der Supervisor Engine 720 die Befehle copy disk0: tftpoder copy disk1: tftp.

Hinweis: Die Fehlermeldung %% Nicht flüchtiger Konfigurationsspeicher ungültig oder nicht vorhanden zeigt an, wenn die Startkonfigurationsdatei vom Switch leer gefunden wurde, während eine Kopie oder Sicherung der Konfigurationsdatei erstellt wurde. Führen Sie den Befehl write memory oder copy run start aus, bevor Sie die Sicherung der Konfigurationsdatei durchführen, um diesen Fehler zu vermeiden.

Switches mit CatOS-Software

CatOS auf Supervisor-Modul

Die Catalyst 6000/6500 Supervisor Engines 1 und 2 unterstützen einen Steckplatz für die PCMCIA-Flash-Karte (Personal Computer Memory Card Industry Association), während die Supervisor Engine 720 zwei Steckplätze unterstützt. Wenn Sie die PCMCIA-Flash-Karte auf Ihrem Switch installiert haben, können Sie das neue Software-Image auf Bootflash oder PCMCIA-Flash-Karte kopieren.

Bei diesem Verfahren wird der Bootflash verwendet. Wenn Sie die PCMCIA-Flash-Karte verwenden, ersetzen Sie das bootflash: Wort in allen Befehlen durch, slot0:wenn Sie Supervisor 1 oder 2 oder disk0: / disk1:wenn Sie Supervisor 720 verwenden.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicher-/Boot-ROM-Anforderungen überprüfen und den TFTP-Server auf Ihrem PC sowie die Switch-Konsole, auf die über den Switch-Konsolenport zugegriffen wird, installiert haben. Wenn Sie dieses Setup noch nicht benötigen, lesen Sie den Abschnitt Anforderungen an Arbeitsspeicher und Boot-ROM prüfen.

2. Konfigurieren Sie die Management-IP-Adresse (sc0), und überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Switch und dem PC, auf dem der TFTP-Server installiert ist. In diesem Beispielszenario wird die IP-Adresse 10.10.10.1 für das Switch-Management (sc0) und die IP-Adresse 10.10.10.2 für den TFTP-Server verwendet.

!--- The management(sc0) IP address is configured on the switch.

Cat6509> (enable) set interface sc0 1 10.10.10.1 255.255.255.0

Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.

!--- Verify the management(sc0) IP address.

Cat6509> (enable) show interface

sl0: flags=51<UP,POINTOPOINT,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

!--- The sc0 is set in VLAN1 and

!--- the switch port that connects to the PC is in VLAN1.

sl0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING>

vlan 1 inet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255

Cat6509> (enable)

!--- Verify the IP connectivity between

!--- the switch and PC with the TFTP server.

Cat6509> (enable) ping 10.10.10.2

!!!!!

----10.10.10.2 PING Statistics----

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip (ms)  min/avg/max = 1/1/1

Cat6509> (enable)

3. Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz im Bootflash vorhanden ist, um das neue Image vom TFTP-Server in den Bootflash zu kopieren. Sie können die Größe des neuen Images auf dem PC überprüfen, auf dem sich das Image befindet.

Cat6509> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin

26240220 bytes available (5741348 bytes used)

Cat6509> (enable)

!--- Note that the new image size is around 10 MB

!--- and the space available on bootflash is around 26MB

!--- which is sufficient. In case of insufficient space

!--- to copy the new image, delete the current image

!--- with the delete command and squeeze the bootflash

!--- with the squeeze command in order to get enough space on bootflash.

4. Kopieren Sie das neue Software-Image vom TFTP-Server in den Bootflash, und überprüfen Sie, ob das Image ordnungsgemäß kopiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images genau der Größe entspricht, die im Software Center unter Cisco.com angegeben ist. Wenn ein Unterschied besteht, überprüfen Sie, ob das Bild während der Übertragung beschädigt war. Laden Sie das Bild erneut herunter, um sicherzustellen, dass der Switch nach dem Neuladen nicht in den ROMMON-Modus wechselt.

Hinweis: PCs, auf denen Microsoft Windows OS ausgeführt wird, können die Dateigröße anders anzeigen als die tatsächliche Größe. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen, und wählen Sie Eigenschaften aus, um die tatsächliche Dateigröße in Byte zu überprüfen.

Cat6509> (enable) copy tftp bootflash:

IP address or name of remote host []? 10.10.10.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

26240092 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Cat6509> (enable)

Cat6509> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  5741220 Aug 15 2002 15:05:35 cat6000-sup2.6-3-6.bin

2 10580536 Oct 08 2002 18:25:56 cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

15659556 bytes available (16322012 bytes used)

Cat6509> (enable)

5. Ändern Sie die Boot-Variable so, dass der Switch nach dem Zurücksetzen mit dem neuen Software-Image bootet.

Cat6509> (enable) show boot

!--- The switch originally boots with this image.

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Cat6509> (enable)

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509> (enable) clear boot system flash bootflash:cat6000-sup2.6-3-6.bin

BOOT variable =

!--- New boot variable is configured.

Cat6509> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1;

Cat6509> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin,1;

CONFIG_FILE variable = slot0:switch.cfg

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots with a valid software image. You can change the

!--- config-register with the set boot config-register 0x2102

!--- command. If the boot veriable is not specifed correctly,

!--- your switch can reload in ROMMON mode.

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Cat6509> (enable)

6. Setzen Sie den Switch zurück, sodass er beim Neuladen mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Cat6509> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2002 Oct 08 18:32:02 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

System Bootstrap, Version 7.1(1)

Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

!--- The switch boots with the new image.

Autoboot executing command: "boot bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin"

Self decompressing the image : ######################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

#####################################################################

[OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................128 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................512 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootflash:cat6000-sup2cvk8.7-3-2.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take up to 2 minutes....please wait

2002 Oct 08 18:33:26 %SYS-4-NVLOG:convert_post_SAC_CiscoMIB:Block 0

converted from version 8 to 11

Cisco Systems Console

Cat6509> (enable)

7. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image lädt.

Cat6509> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.3(2)

!--- The switch runs CatOS version 7.3(2).

Copyright (c) 1995-2002 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Aug  1 2002, 17:38:15

System Bootstrap Version: 7.1(1)

System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000

ADP Version: 1.9 ADK: 40

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA034401HK

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: ACP03470856

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ----------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP2-2GE     SAL060808K7 Hw : 3.4

Fw : 7.1(1)

Fw1: 6.1(3)

Sw : 7.3(2)

Sw1: 7.3(2)

WS-F6K-PFC2         SAL060801AG Hw : 3.0

3   48   WS-X6348-RJ-45      SAD04230FB6 Hw : 1.1

Fw : 5.3(1)

Sw : 7.3(2)

5   0    WS-C6500-SFM        SAD043702RP Hw : 1.0

Fw : 6.1(3)

Sw : 7.3(2)

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

1      131072K  62774K  68298K  32768K  17476K  15292K  512K  258K  254K

Uptime is 0 day, 0 hour, 1 minute

Cat6509> (enable)

Supervisor Engine 720

Wenn Sie auf der Supervisor Engine 720 die PCMCIA-Flash-Karte verwenden, ersetzen Sie das Wort bootflash: in allen Befehlen dieses Verfahrens durch disk0: oder disk1:.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Software-Image zu aktualisieren:

1. Überprüfen Sie, ob auf disk0 genügend Speicherplatz vorhanden ist: um das neue Image vom TFTP-Server in disk0 zu kopieren. Sie können die Größe des neuen Images auf dem PC überprüfen, auf dem die Datei gehostet wird.

Cat6509-E (enable) dir disk0:

2   -rw-  15057472    Apr 11 2006 07:28:11 cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

49205248 bytes available (15060992 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 15 MB and space

!--- available on disk0 is around 49 MB, which is sufficient.

!--- In case there is not enough free space to copy the new image,

!--- delete the current image with the delete <drive> <filename> command

.

2. Löschen Sie das aktuelle Image in disk0: mit dem delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.binBefehl. Führen Sie dann den squeeze disk0:Befehl aus, um alle gelöschten Dateien vom Gerät zu löschen. Dieser Schritt ist optional.

Cat6509-E (enable) delete disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently,

continue (y/n) [n]? y

1. Kopieren Sie das neue Software-Image vom TFTP-Server auf disk0, und überprüfen Sie, ob das Image ordnungsgemäß kopiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images genau der Größe entspricht, die im Software Center unter Cisco.com angegeben ist. Wenn es einen Unterschied gibt, überprüfen Sie, ob das Bild während der Übertragung beschädigt wurde. Laden Sie das Bild erneut herunter, um sicherzustellen, dass der Switch nach dem Neuladen nicht in den ROMMON-Modus wechselt.

Hinweis: Bei diesem Verfahren wird ein FTP-Server verwendet. Bei der Bildübertragung traten keine Probleme auf.

Cat6509-E (enable) copy ftp disk0:

IP address or name of remote host []? 10.66.64.10

Username for ftp[anonymous]? cisco

Password for User cisco[]:

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

64266240 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!--Output Surpressed--!!

[OK - 17659732 bytes copied in 61.671 secs (286354 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok.

File has been copied successfully.

2. Ändern Sie die Boot-Variable so, dass der Switch nach dem Zurücksetzen mit dem neuen Software-Image bootet.

Cat6509-E (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = disk0:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Cat6509-E (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-3-3.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Cat6509-E (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Cat6509-E (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

3. Setzen Sie den Switch zurück, sodass er beim Neuladen mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Cat6509-E (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Apr 11 09:29:07 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Cat6509-E (enable)

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin"

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : ##########

!--- Output surpressed.

##### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................1024 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin

Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

Cisco Systems Console

Cat6509-E (enable)

4. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image lädt.

Cat6509-E (enable) show version

WS-C6509-E Software, Version NmpSW: 8.5(3)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:37:02

System Bootstrap Version: 8.1(3)

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup720k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 1.0  Model: WS-C6509-E  Serial #: SCA080600KT

PS1  Module: WS-CAC-2500W    Serial #: ART0824E17L

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ---------------------------------

5   2    WS-SUP720-3BXL      SAL09148BCH Hw : 4.3

Fw : 8.1(3)

Fw1: 8.5(3)

Sw : 8.5(3)

Sw1: 8.5(3)

WS-F6K-PFC3BXL      SAL091594QY Hw : 1.6

Sw :

15  1    WS-SUP720           SAL09148NUB Hw : 2.3

Fw : 12.2(17d)SXB11

Sw : 12.2(17d)SXB11

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      1048576K 205619K 842957K  64000K  14705K  49295K 2048K  262K 1786K

Uptime is 0 day, 0 hour, 2 minutes

Cat6509-E (enable)

Supervisor Engine 32

Die Supervisor Engine 32 bietet folgende Funktionen:

1. 256 MB Bootflash über ein internes Compact Flash-Gerät (in der CLI als "Bootdisk" bezeichnet)

2. Compact-Flash-Steckplatz ( disk 0)

Weitere Informationen zu den Supervisor-Funktionen finden Sie in den Versionshinweisen für die Catalyst 6500 Software-Version 8.x.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Software-Image zu aktualisieren:

1. Vergewissern Sie sich, dass auf disk0: genügend Speicherplatz vorhanden ist, um das neue Image vom TFTP-Server in disk0 zu kopieren. Sie können die Größe des neuen Images auf dem PC überprüfen, auf dem die Datei gehostet wird.

Console> (enable) dir disk0:

2     -rw-  9356096    Apr 10 2006 17:50:28 cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

245751808 bytes available (9361542 bytes used)

!--- Note that the new image size is around 11 MB and space

!--- available on disk0 is around 53 MB, which is sufficient.

!--- In case there is not enough free space to copy the new image,

!--- delete the current image with the delete command.

2. Löschen Sie das aktuelle Image in disk0: mit dem delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.binBefehl. Dieser Schritt ist optional.

Hinweis: Der  squeeze   Befehl funktioniert nicht mit Supervisor 32.

Console> (enable)delete disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin will be deleted permanently,

continue (y/n) [n]? y

1. Kopieren Sie das neue Software-Image vom TFTP-Server auf disk0, und überprüfen Sie, ob das Image ordnungsgemäß kopiert wurde. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images genau der Größe entspricht, die im Software Center unter Cisco.com angegeben ist. Wenn ein Unterschied besteht, überprüfen Sie, ob das Bild während der Übertragung beschädigt wurde. Laden Sie das Bild erneut herunter, um sicherzustellen, dass der Switch nach dem Neuladen nicht in den ROMMON-Modus wechselt.

Hinweis: Bei diesem Verfahren wird ein FTP-Server verwendet. Bei der Bildübertragung traten keine Probleme auf.

Console> (enable) copy ftp disk0:

IP address or name of remote host [10.66.64.10]? 10.66.64.10

Username for ftp[anonymous]? cisco

Password for User cisco[]:

Name of file to copy from [cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin]?

64258048 bytes available on device disk0, proceed (y/n) [n]? y

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

!!!!!!

!--- Output surpressed.

[OK - 10011264 bytes copied in 43.985 secs (227606 bytes/sec)

File disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin checksum verified and is Ok.

File has been copied successfully.

2. Ändern Sie die Boot-Variable so, dass der Switch nach dem Zurücksetzen mit dem neuen Software-Image bootet.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

!--- The switch originally boots with the old image.

Console> (enable)

clear boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-5.bin

BOOT variable =

!--- Old boot variable is cleared.

Console> (enable)

set boot system flash disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1;

!--- New boot variable is configured.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin,1;

CONFIG_FILE variable =

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Image auto sync is enabled

Image auto sync timer is 120 seconds

3. Setzen Sie den Switch zurück, sodass er beim Neuladen mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Apr 10 22:12:14 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Console> (enable)

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin"

Self decompressing the image : ##

!--- Output surpressed.

## [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin

Firmware compiled 27-Jan-06 16:09 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

Cisco Systems Console

Console>

4. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image lädt.

Console> (enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 8.5(3)

Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Jan 28 2006, 17:09:40

System Bootstrap Version: 12.2

System Boot Image File is 'disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-5-3.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA044903GE

PS1  Module: WS-CAC-3000W    Serial #: SNI0803AL1X

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- ---------------------------------

5   3    WS-SUP32-10GE-3B    SAD092003PK Hw : 1.2

Fw : 12.2

Fw1: 8.5(3)

Sw : 8.5(3)

Sw1: 8.5(3)

WS-F6K-PFC3B        SAD091607E3 Hw : 2.1

Sw :

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

5      262144K 123285K 138859K 249772K  18920K 230852K 2048K  261K 1787K

Uptime is 0 day, 0 hour, 1 minute

Cisco IOS auf MSM und MSFC/MSFC2/MSFC3

Unter Upgrade Software Images on Catalyst Switch Layer 3 Modules (Software-Images auf Catalyst Switch Layer 3-Modulen aktualisieren) finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Upgrade des Software-Images auf dem Multilayer Switch Module (MSM) und der Multilayer Switch Feature Card (MSFC)/ Multilayer Switch Feature Card 2 (MSFC2):/ Multilayer Switch Feature Card 3 (MSFC3).

Switches mit Cisco IOS-Software

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Speicher-/Boot-ROM-Anforderungen überprüfen und den TFTP-Server auf Ihrem PC sowie die Switch-Konsole, auf die über den Switch-Konsolenport zugegriffen wird, installiert haben. Wenn Sie mit dieser Konfiguration nicht fertig sind, lesen Sie den Abschnitt Prüfen der Speicher- und Boot-ROM-Anforderungen.

Hinweis: Viele TFTP-Implementierungen können keine Dateien mit 16 MB oder mehr übertragen. In Version 12.1(8a)E der Cisco IOS Software sind System-Software-Images für die Supervisor Engine II größer als 16 MB. Verwenden Sie FTP oder Remote Copy Protocol (RCP), um Dateien mit einer Größe von 16 MB oder mehr zu übertragen. Informationen zur Verwendung von FTP oder RCP finden Sie unter Laden und Verwalten von System-Images und Mikrocode. Bei diesem Verfahren wird der Cisco TFTP-Server verwendet. Bei der Image-Übertragung sind keine Probleme aufgetreten.

2. Konfigurieren Sie die Management-IP-Adresse (VLAN-Schnittstelle), und überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Switch und dem PC, auf dem der TFTP-Server installiert ist. In diesem Beispiel wird die IP-Adresse 10.10.10.1 für die Switch-Verwaltung (int vlan1) und die IP-Adresse 10.10.10.2 für den TFTP-Server verwendet.

!--- By default, all ports are Layer 3 ports. Port FastEthernet 4/48

!--- is configured to the Layer 2 port, which is connected to the

!--- PC that runs the TFTP server.

Cat6500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6500(config)#interface fa4/48

Cat6500(config-if)#switchport

Cat6500(config-if)#switchport mode access

Cat6500(config-if)#switchport access vlan 1

Cat6500(config-if)#no shutdown

Cat6500(config-if)#exit

!--- Port fa4/48 is configured in VLAN 1. VLAN 1 is the

!--- management VLAN.

Cat6500(config)#int vlan 1

Cat6500(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Cat6500(config-if)#no shutdown

Cat6500(config-if)#^Z

Cat6500#

00:04:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- The configuration for interface fa4/48.

Cat6500#show running-config int fa4/48

Building configuration...

Current configuration : 85 bytes

!

interface FastEthernet4/48

no ip address

switchport

switchport mode access

end

Cat6500#

!--- Make sure that the VLAN 1 and fa4/48 interfaces are up.

Cat6500#show ip int brief

Interface           IP-Address    OK? Method Status                Protocol

Vlan1               10.10.10.1    YES manual up                    up

GigabitEthernet1/1  unassigned    YES unset  administratively down down

-- output skipped --

FastEthernet4/46    unassigned    YES unset  administratively down down

FastEthernet4/47    unassigned    YES unset  administratively down down

FastEthernet4/48    unassigned    YES unset  up                    up

Cat6500#

!--- IP connectivity with the PC that runs TFTP server is verified.

Cat6500#ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Cat6500#

3. Für die Cisco IOS Software sind zwei Software-Images erforderlich:

1. das Haupt-Software-Image

2. das Bootloader-Image

Hinweis: Das Bootloader-Image ist für MSFC1 obligatorisch und muss im MSFC-Bootflash platziert werden. Ein Bootloader-Image ist für MSFC2 nicht erforderlich. Cisco empfiehlt jedoch die Verwendung eines Boot-Images, wie in diesem Verfahren beschrieben. Ein Boot-Image ist eine viel kleinere, herunterskalierte Version des System-Images. Mit einem Boot-Image können Sie eine TFTP-Image-Übertragung durchführen, wenn das Haupt-System-Image beschädigt wird oder verloren geht. Wenn Sie ein MSFC2-Bootabbild verwenden möchten, müssen Sie es im MSFC-Bootflash speichern.

Die Best Practice besteht darin, das Haupt-Software-Image in Steckplatz0 und das Boot-Loader-Image im MSFC-Bootflash zu belassen. Prüfen Sie, ob genügend Speicherplatz im Steckplatz0 und MSFC-Bootflash vorhanden ist, um das neue Image vom TFTP-Server zu kopieren. Sie können die Größe des neuen Images auf dem PC überprüfen, auf den es heruntergeladen wird. Die Supervisor Engine 720 verwendet den Begriff disk0:und disk1:anstelle slot0: von. Ersetzen Sie daher in diesem Beispiel das Wort slot0: durch disk0:oder disk1:, je nachdem, welche Festplatte Sie verwenden.

Cat6500#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    21611516   Mar 01 1993 00:08:04  c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

24772608 bytes total (3160964 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on slot0 is around 3 MB. The new image

!--- size is around 22 MB. Delete the current image in order to

!--- make room in slot0.

Cat6500#delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Delete filename [c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4]?

Delete slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4? [confirm]

Cat6500#

!--- After you delete the image, you cannot use the

!--- free space until you squeeze slot0 to use the free space.

Cat6500#squeeze slot0:

All deleted files will be removed. Continue? [confirm]

Squeeze operation may take a while. Continue? [confirm]

Squeeze of slot0 complete

Cat6500#

Cat6500#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1734148   Mar 01 1993 21:01:07  c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

15204352 bytes total (13470076 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on bootflash is around 13 MB,

!--- and the new boot loader image size is just 1.66 MB.

!--- You do not need to remove the current boot loader image.

1. Kopieren Sie das neue Haupt-Software-Image in Steckplatz0 und das Boot-Image in den Bootflash vom TFTP-Server. Überprüfen Sie, ob die Bilder richtig kopiert wurden. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images mit der Größe in der Softwaremitte übereinstimmt. Wenn sie nicht übereinstimmen, überprüfen Sie, ob das Bild während der Übertragung beschädigt wurde. Laden Sie das Image erneut herunter, um sicherzustellen, dass der Switch nicht im ROMMON-Modus neu geladen wird.

Cat6500#copy tftp slot0:

Address or name of remote host []? 10.10.10.2

Source filename []? c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- This is the new main software image.

Destination filename [c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2]?

Loading c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2 from 10.10.10.2 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 22338124/44676096 bytes]

22338124 bytes copied in 235.880 secs (95055 bytes/sec)

Cat6500#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    22338124   Mar 01 1993 00:20:15  c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

!--- The new software image is properly copied to slot0.

24772608 bytes total (2434356 bytes free)

Cat6500#

!--- Copy the boot image in bootflash.

Cat6500#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host [10.10.10.2]?

Source filename [c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2]? c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

Destination filename [c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2]?

Loading c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2 from 10.10.10.2 (via Vlan1): !!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 1744836/3488768 bytes]

1744836 bytes copied in 9.340 secs (193870 bytes/sec)

Cat6500#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1734148   Mar 01 1993 21:01:07  c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

2  -rw-     1744836   Mar 01 1993 00:25:17  c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- The new boot image is properly copied in bootflash.

15204352 bytes total (11725112 bytes free)

Cat6500#

2. Ändern Sie die Boot-Variablen so, dass der Switch nach dem erneuten Laden mit der neuen Software und dem Boot-Image bootet. Sie können die Boot-Variablen mit den Befehlen show running-config oder show bootvar überprüfen.

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the old boot variables.

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

Cat6500#

Cat6500#

Cat6500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Remove the old boot variables.

Cat6500(config)#no boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4

Cat6500(config)#no boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

!--- Configure the new boot variables.

Cat6500(config)#boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

Cat6500(config)#^Z

Cat6500#

00:29:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Cat6500#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4193 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

!--- These are the new boot variables.

boot system flash slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

Cat6500#

!--- You can verify the boot variables with the show bootvar

!--- command as well. Make sure to issue the write memory command before

!--- you verify the changes with this command.

Cat6500#show bootvar

!--- The boot variables are changed. But, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-11b.E4,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-11b.E4

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

!--- Save the changes with the write memory command.

Cat6500#write memory

Building configuration...

[OK]

Cat6500#

Cat6500#show bootvar

!--- These are the new boot variables.

BOOT variable = slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-12c.E2

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots with a valid software image. You can change the

!--- config-register with the sconfig-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot veriable

!--- is not specifed correctly, your switch can reload in ROMMON mode.

Cat6500#

3. Laden Sie den Switch neu, sodass er nach dem Neustart mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Cat6500#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

00:30:27: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

00:30:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

00:30:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to

ensure console debugging output.

00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

00:30:32: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

00:30:32: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

00:30:32: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to

ensure console debugging output.

System Bootstrap, Version 6.1(2)

Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot slot0:c6sup22-jsv-mz.121-12c.E2"

!--- The switch is loading the new main software image.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas

Image text-base: 0x40020980, data-base: 0x407F2000

Start as Primary processor

00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console

debugging output.

00:00:02: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2 platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : ##########################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

#########################################################################

################################################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SAD044204RE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:37: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:00:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:44: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

00:00:02: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure

console debugging output.

00:00:03: %C6KPWR-4-PSINSERTED: power supply inserted in slot 1.

00:00:03: %C6KPWR-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:00:41: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:00:42: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 10:13 by eaarmas

00:00:45: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Cat6500 is undergoing a

cold start

00:00:46: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = -1781 seconds

00:00:46: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload = 730945875

seconds

00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 3 set on

00:00:48: %C6KPWR-SP-4-ENABLED: power to module in slot 4 set on

Cat6500>

Cat6500>

4. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image lädt.

Cat6500>enable

Cat6500#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- The switch runs the new software release.

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Aug-02 09:42 by eaarmas

Image text-base: 0x40008980, data-base: 0x41888000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(12c)E2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- The switch runs the new boot image.

Cat6500 uptime is 1 minute

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

Running default software

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 489472K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SAD044204RE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

18 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6500#

Supervisor Engine 720

In der Supervisor Engine 720 gibt es nach der Cisco IOS Software-Version 12.2 SX keine separaten Image-Dateien wie ein Bootloader-Image und das Haupt-IOS-Image. Sowohl die Supervisor Engine als auch die MSFC führen ein einzelnes gebündeltes Cisco IOS-Image aus.

Allgemeine Funktionen der Supervisor Engine 720:

- 64-MB-Bootflash-Gerät oder CompactFlash-Adapter mit 512 MB CompactFlash-Karte (WS-CF-UPG=):

- 64 MB Bootflash-Gerät (sup-bootflash:) wird in allen Versionen unterstützt

- WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:) wird unterstützt in:

- Version 12.2(18)SXE5 und neuere Versionen

- Version 12.2(18)SXF und neuere Versionen

- 2 CompactFlash-Steckplätze Typ II (disk0: und disk1:)

Hinweis: Da einige der neuesten Software-Images für die Supervisor Engine 720 größer als das Bootflash-Gerät sind, wird eine CompactFlash-Karte empfohlen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Image auf dem Supervisor-Modul zu aktualisieren:

1. Sie können die Größe des neuen Images überprüfen, auf das es heruntergeladen wird. Die Supervisor Engine 720 verwendet den Begriff disk0:oder disk1:  anstelle von  slot0:.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    41050516   Apr 5 2006 05:39:24 +00:00  s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

65536000 bytes total (24485356 bytes free)

Cat6500#

!--- The free space on disk0 is around 24 MB. Delete the current image

!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

Delete filename [s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin]?

Delete disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin? [confirm]

Hinweis: Der Befehl squeeze funktioniert nicht für bestimmte Softwareversionen.

Hinweis: Führen Sie diesen Befehl aus, um die Unterstützung des Squeeze-Befehls zu überprüfen:

Cat6509-E#squeeze ?

/nolog          Squeeze without squeeze logs

/quiet          Squeeze without progress update

bootflash:      Filesystem to be squeezed

sup-bootflash:  Filesystem to be squeezed

1. Kopieren Sie das neue Software-Image vom TFTP-Server auf disk0.

Hinweis: Viele TFTP-Implementierungen können keine Dateien mit 16 MB oder mehr übertragen. Die Cisco IOS Software-Images für die Supervisor Engine 720 sind größer als 16 MB. Verwenden Sie FTP oder Remote Copy Protocol (RCP), um Dateien mit einer Größe von 16 MB oder mehr zu übertragen. Informationen zum Verwenden von FTP oder RCP finden Sie unter Laden und Verwalten von System-Images und Mikrocode.

Cat6509-E#copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin disk0:

Destination filename [s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin]?

Accessing ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin.

..

Loading /tftpboot/s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 45463592/4096 bytes]

45463592 bytes copied in 139.600 secs (325670 bytes/sec)

2. Überprüfen Sie, ob die Bilder richtig kopiert wurden. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images mit der Größe in der Softwaremitte übereinstimmt. Wenn sie nicht übereinstimmen, ist es möglich, dass das Bild während der Übertragung beschädigt wurde. Sie müssen das Image erneut herunterladen, um zu vermeiden, dass der Switch im ROMMON-Modus neu geladen wird.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45463592   Apr 7 2006 05:45:36 +00:00  s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

127793152 bytes total (82327552 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

3. Ändern Sie die Boot-Variablen so, dass der Switch nach dem Neuladen mit dem neuen Software-Image bootet. Führen Sie die show running-configoder show bootvarBefehle aus, um die Boot-Variablen zu überprüfen.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

!

!---- Output suppressed.

Cat6509-E#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#no boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin

!--- Removes the old boot variable.

Cat6509-E(config)#boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

!--- Configures the new boot variable.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin

!

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-17d.SXB11.bin,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- The boot variables are changed above. But, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

Cat6509-E#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots a valid software image. You can change the

!--- configuration register value if you issue the

!--- config-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot variable

!--- is not specifed correctly,

!--- switch may reload in ROMMON mode.

1. Starten Sie den Switch neu, sodass der Switch mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Cat6509-E#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

15:57:58: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Comm

and.

15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging

output.

15:58:01: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

15:58:01: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con

sole debugging output.

15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging

output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

15:58:04: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

15:58:04: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

15:58:04: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure con

sole debugging output.

System Bootstrap, Version 8.1(3)

Copyright (c) 1994-2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 1048576 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin"

Loading image, please wait ...

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

################################################################################

####################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x40FD8000

0:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out

put.

00:00:04: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging out

put.

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

00:00:04: %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

########################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000

Cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m

emory.

Processor board ID SCA080600KT

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from s/w peripheral

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:00:58: curr is 0x0

00:00:58: RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:18: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:19: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

00:01:19: %SYS-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  210 seconds

00:00:04: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure consol

e debugging output.

Firmware compiled 18-Apr-05 17:29 by integ Build [100]

00:01:15: SP: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:20: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_sp Software (s72033_sp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 21:47 by kellythw

00:01:21: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1

00:01:21: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:01:26: %FABRIC-SP-5-CLEAR_BLOCK: Clear block option is off for the fabric in

slot 5.

00:01:26: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 5

became active.

00:01:28: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimum Diagnostics...

00:01:39: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 5: Passed Online Diagnostics

00:01:40: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

Cat6509-E>enable

2. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image geladen hat.

Cat6509-E#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 13-Dec-05 22:10 by kellythw

Image text-base: 0x4002100C, data-base: 0x42040000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(18)SXD7, RELEASE SOF

TWARE (fc1)

Cat6509-E uptime is 3 minutes

Time since Cat6509-E switched to active is 2 minutes

System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0

x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19 (SP by reload)

System image file is "disk0:s72033-psv-mz.122-18.SXD7.bin"

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.0) with 983008K/65536K bytes of m

emory.

Processor board ID SCA080600KT

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from s/w peripheral

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

Supervisor Engine 32

Die Supervisor Engine 32 verfügt über folgende Funktionen:

- disk0:  — Ein externer CompactFlash Typ II-Steckplatz (unterstützt CompactFlash Typ II Flash-PC-Karten)

- sup-bootdisk:  — 256 MB interner CompactFlash-Speicher (von ROMMON, es ist bootdisk:)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Image auf dem Supervisor-Modul zu aktualisieren:

1. Sie können die Größe des neuen Images überprüfen, auf das es heruntergeladen wird. Die Supervisor Engine 32 verwendet den Begriff disk0: anstelle von slot0:

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45266372   Apr 4 2006 22:18:40 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

255938560 bytes total (210669568 bytes free)

Cat6509-E#

!--- The free space on disk0 is around 2 MB. Delete the current image

!--- in order to make room for the new image in disk0.

Cat6509-E#delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

Delete filename [s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin]?

Delete disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin? [confirm]

Hinweis: Der Befehl squeeze funktioniert nicht für bestimmte Softwareversionen.

Hinweis: Führen Sie diesen Befehl aus, um die Unterstützung des Squeeze-Befehls zu überprüfen:

Cat6509-E#squeeze ?

/nolog      Squeeze without squeeze logs

/quiet      Squeeze without progress update

bootflash:  Filesystem to be squeezed

2. Kopieren Sie das neue Software-Image vom TFTP-Server auf disk0.

Hinweis: Viele TFTP-Implementierungen können keine Dateien mit 16 MB oder mehr übertragen. Die Cisco IOS Software-Images für die Supervisor Engine 32 sind größer als 16 MB. Verwenden Sie FTP oder Remote Copy Protocol (RCP), um Dateien mit einer Größe von 16 MB oder mehr zu übertragen. Informationen zur Verwendung von FTP oder RCP finden Sie unter Laden und Verwalten von System-Images und Mikrocode.

Cat6509-E#copy ftp://cisco:cisco@10.66.64.10//tftpboot/s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin disk0:

Loading /tftpboot/s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output suppressed.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 45302724/4096 bytes]

45302724 bytes copied in 159.400 secs (284208 bytes/sec)

3. Überprüfen Sie, ob die Bilder richtig kopiert wurden. Überprüfen Sie, ob die Dateigröße des neuen Images mit der Größe in der Softwaremitte übereinstimmt. Wenn sie nicht übereinstimmen, ist es möglich, dass das Bild während der Übertragung beschädigt wurde. Sie müssen das Image erneut herunterladen, um zu vermeiden, dass der Switch im ROMMON-Modus neu geladen wird.

Cat6509-E#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    45302724   Apr 7 2006 03:56:18 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

64233472 bytes total (18927616 bytes free)

!--- The new software image is properly copied to disk0.

4. Ändern Sie die Boot-Variablen so, dass der Switch nach dem Neuladen mit dem neuen Software-Image bootet. Führen Sie die show running-config oder show bootvarBefehle aus, um die Boot-Variablen zu überprüfen.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1346 bytes

!

upgrade fpd auto

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 5

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!

!---- Output suppressed.

Cat6509-E#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Cat6509-E(config)#no boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

!--- Remove the old boot variables.

Cat6509-E(config)#boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!--- Configure the new boot variables.

Cat6509-E#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1129 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

service counters max age 10

!

hostname Cat6509-E

!

boot system  disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

!

!--- Output suppressed.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF2.bin

CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Though the boot variables are previously changed, the

!--- show bootvar command output displays the old variable.

Cat6509-E#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Saves the changes.

Cat6509-E#show bootvar

BOOT variable = disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin

CONFIG_FILE variable =CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable =

Configuration register is 0x2102

!--- Make sure the config-register is set to 0x2102 so that the

!--- switch boots a valid software image. You can change the

!--- configuration register value if you issue the

!--- config-register 0x2102

!--- configuration mode command. If the boot variable

!--- is not specifed correctly,

!--- switch may reload in ROMMON mode.

1. Laden Sie den Switch neu, sodass der Switch mit dem neuen Software-Image gestartet wird.

Cat6509-E#reload

Proceed with reload? [confirm]

21:51:24: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

21:51:27: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

21:51:27: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paus

21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

21:51:30: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

21:51:30: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

ed for 00:00:00 to ensure console debugging output.

21:51:30: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

Resetting .......

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

Autoboot executing command: "boot disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

Initializing ATA monitor library...

Self extracting the image... [OK]

Self decompressing the image : #######################################################################

######################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang

Image text-base: 0x4023105C, data-base: 0x4144C000

MAC based EOBC installed

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-MSFC2A platform with 524288 Kbytes of main memory

Download Start

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!

Download Completed! Booting the image.

Self decompressing the image : #######################################################################

######################################################################################################

#################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID SCA044903GE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

00:01:18: %MFIB_CONST_RP-6-REPLICATION_MODE_CHANGE: Replication Mode Change Detected. Current system r

eplication mode is Ingress

00:00:05: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

00:00:06: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor

00:00:06: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.

Firmware compiled 06-Mar-06 22:47 by integ Build [100]

00:01:18: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_sp Software (s3223_sp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:25 by tinhuang

00:01:18: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

00:01:18: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  225 seconds

00:01:19: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1

00:01:20: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.

00:01:21: %C6KENV-SP-4-FANHIOUTPUT: Version 2 high-output fan-tray is in effect

00:01:24: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 5: Running Minimal Diagnostics...

00:01:37: %C6KENV-SP-4-USE_RED_CLOCK: system is using the redundant clock (clock B).

00:01:38: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 5, interfaces are now online

Cat6509-E>

2. Überprüfen Sie, ob der Switch das neue Software-Image geladen hat.

Cat6509-E#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 17:28 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x429E0000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASE_WAN-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6509-E uptime is 28 minutes

Time since Cat6509-E switched to active is 27 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "disk0:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF4.bin"

cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 458752K/65536K bytes of memory.

Processor board ID SCA044903GE

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface

1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface

2 Ten Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

Cat6509-E#

Software-Upgrade mit redundanten Supervisor-Modulen

Switches der Catalyst 6000-/6500-Serie ermöglichen die Übernahme einer redundanten Supervisor Engine, wenn die primäre Supervisor Engine ausfällt, um die Fehlerresistenz zu unterstützen. Redundante Supervisor Engines müssen vom gleichen Typ sein und über die gleiche Funktionskarte verfügen, um Redundanz zu unterstützen. Wenn Sie zwei Supervisor Engines installieren, wird die erste, die online geht, zum aktiven Modul. Die zweite Supervisor Engine wechselt in den Standby-Modus. Auf der aktiven Supervisor Engine werden alle Verwaltungs- und Netzwerkmanagementfunktionen, wie Simple Network Management Protocol (SNMP), Command Line Interface (CLI)-Konsole, Telnet, Spanning Tree Protocol (STP), Cisco Discovery Protocol (CDP) und VLAN Trunk Protocol (VTP), verarbeitet. Auf der Standby-Supervisor Engine ist der Konsolen-Port inaktiv. Redundante Supervisor Engines sind nicht austauschbar. Das System arbeitet nach dem Wechsel zur redundanten Supervisor Engine weiterhin mit der gleichen Konfiguration.

Für Catalyst Switches der 6000/6500-Serie mit redundanten Supervisor-Modulen können Sie nicht das normale Software-Upgrade-Verfahren verwenden. Weitere Informationen zum Upgrade der Catalyst Switches der Serien 6000/6500 mit redundanten Supervisor Engines und Software-Image-Upgrade-Konfigurationsbeispiel finden Sie unter Catalyst Switches der Serien 6000/6500 im redundanten Modus.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung bei der Konfiguration

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Fehler = -21 und -45: Bootflash ist voll

Der Fehler tritt bei CatOS-Switches auf, wenn diese versuchen, ein Image in den Bootflash oder squeeze  den Bootflash mit inkompatiblem Format zu kopieren. Dieser Fehler tritt auch dann auf, wenn der Bootflash leer ist:

Console> (enable) copy tftp flash

error = -21

Can not open destination file bootflash:[x] (file system full),

where 'x' is the image name.

Console> (enable) squeeze bootflash:

error = -45

Squeeze device bootflash failed (error reading squeeze log)

Die Problemumgehung besteht darin, den Bootflash zu formatieren und die Vorgänge erneut zu versuchen.

Console> (enable) format bootflash:

Software-Upgrade fehlgeschlagen / Switch befindet sich in ROMMON

Das Software-Upgrade kann fehlschlagen, wenn beispielsweise Probleme mit der IP-Verbindung zwischen dem Switch und dem TFTP-Server auftreten, die Boot-Variablen falsch gesetzt wurden oder die Stromversorgung während des Kopiervorgangs des Software-Images auf den Switch ausfällt. Diese Probleme können dazu führen, dass Ihr Switch in ROMMON bootet. Wenn sich der Switch in ROMMON befindet und Sie kein gültiges Image auf der Bootflash- oder PCMCIA-Flash-Karte haben, können Sie Ihren Switch mithilfe des Software-Wiederherstellungsverfahrens in den normalen Modus zurücksetzen. Informationen zu Software-Wiederherstellungsverfahren finden Sie in den folgenden Dokumenten:

- Wiederherstellen von Catalyst Switches mit CatOS nach Boot-Fehlern

- Wiederherstellen von Catalyst 6500/6000 aus einem beschädigten Boot Loader-Image

Bekanntes Problem: Verlust der Switch-Konfiguration durch Software-Downgrade

Ein Software-Downgrade auf Switches, auf denen CatOS ausgeführt wird, führt immer zum Verlust der Konfiguration. Geben Sie den copy config tftpBefehl ein, um die Konfiguration auf einem TFTP-Server zu sichern. Sie können auch den copy config flash Befehl eingeben, um die Konfiguration auf einem Flash-Gerät zu sichern.

Führen Sie die Befehle copy tftp config oder copy flash configaus, um die Konfigurationsdatei vom TFTP-Server oder Flash-Gerät abzurufen und die Konfiguration nach dem erfolgreichen Downgrade wiederherzustellen.

Informationen zur Befehlssyntax und Verwendung dieser Befehle finden Sie im Catalyst 6000 Command Reference Guide.

Ungültiger oder unbekannter Gerätesteckplatz0-Fehler empfangen

Wenn Sie ein Bild von einem TFTP in Steckplatz0 kopieren, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

Invalid or Unknown device slot0

Failed to copy from tftp to slot0:

Bei dem Versuch, ein Flash-Dateisystem zu formatieren, wird eine ähnliche Fehlermeldung angezeigt:

SW1 (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters): test

error = -85

Format device slot0 failed (cannot find flash algorithm)

Diese Fehlermeldungen zeigen an, dass das Flash-System auf dem Gerät nicht verfügbar  slot0: ist. Die Bezeichnung der Flash-Geräte ist abhängig von der Größe des Supervisor Engines und der Größe des Flash-Systems. Wenn die Dateigröße des Flash-Speichers größer als 20 MB ist, wird es als disk angesehen, im Gegensatz zu einem slot.

Um die Liste der auf dem Gerät verfügbaren Dateisysteme anzuzeigen, verwenden Sie den show file system Befehl, und geben Sie den Befehl copy oder den format Befehl mit dem entsprechenden Flash-Gerätenamen ein.

Das Gerät enthält keinen Fehler mit gültiger magischer Nummer.

Die Fehlermeldung "device does not contains a valid magic number" (Gerät enthält keine gültige magische Nummer) wird auf einem Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 angezeigt, wenn er nach einem Upgrade oder im Rahmen einer Umwandlung neu geladen wird.

Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, kann der Switch das Cisco IOS Software-Image nicht laden. Das Problem wird durch ein beschädigtes Dateisystem auf dem Gerät verursacht, von dem aus die CPU versucht, das Cisco IOS Software-Image zu laden.

Auch wenn Sie die dir disk0: oder dir slot0: Befehle eingeben, gibt eine unformatierte Flash-PC-Karte die Fehlermeldung "bad device block info" (Informationen zu fehlerhaften Geräteblöcken) oder "invalid magic number" (ungültige magische Nummer) zurück.

So beheben Sie das Problem:

1. Wechseln Sie in den ROM Monitor (ROMmon)-Modus.

2. Booten Sie das Image manuell mit bootflash.

3. Überprüfen Sie, ob das Image in Steckplatz0 die gleiche Größe wie das vom TFTP-Server heruntergeladene Image hat.

4. Wenn das Image die gleiche Größe hat, laden Sie format den Steckplatz0 oder disk0 herunter, und laden Sie ein neues Image vom TFTP-Server mit dem copy Befehl herunter.

Hinweis: Es ist nicht möglich, mehrere Dateien in einem einzigen Befehl zu kopieren.

1. Prüfen Sie, ob das Image direkt von TFTP in Steckplatz 0 oder auf eine ATA-Karte heruntergeladen und dann von ATA-Karten in Steckplatz 0 kopiert wurde. Wenn das Image direkt auf die ATA-Karten heruntergeladen wurde, formatieren Sie die ATA-Karten, bevor Sie das Image vom TFTP-Server herunterladen.

Router wird nach dem Upgrade neu geladen

Der Konfigurationsregisterwert für SP auf dem Supervisor wird auf 0x2142 festgelegt. "4" steht für die Ignore-Systemkonfiguration. Der RP ROMMON hat den Wert 0x2102.

Aufgrund dieser Einstellung ignoriert der Code für maximale Routen den Wert, der aus der Konfiguration stammt, bei der es sich um nicht standardmäßige maximale Routen handelt. Nach der Ignorierung stimmen die für die geladenen Werte konfigurierten Werte nicht mehr überein. Dadurch wird der Router neu geladen.

Konfigurieren Sie zur Problemumgehung den Wert "config-register" auf "0x2102" auf SP mit den folgenden Befehlen:

Switch#configure terminal

Switch(config)#config-register 0x2102

Switch#write memory

!--- To save the configuration.

Überprüfen Sie nach der Konfiguration, ob der Wert für das Konfigurationsregister für RP und SP identisch ist. Der Wert muss 0x2102 sein.

- Verwenden Sie den show boot Befehl, um den RP-Konfigurationsregisterwert zu überprüfen.

- Um den SP-Konfigurationsregisterwert zu überprüfen, verwenden Sie den remote command switch show versionBefehl.

Zugehörige Informationen

- Upgrade-Software-Images für Catalyst Switch Layer 3-Module

- Wiederherstellen von Catalyst Switches mit CatOS nach Boot-Fehlern

- Wiederherstellen eines Catalyst 6000 mit nativem IOS aus einem beschädigten oder fehlenden Bootloader-Image oder ROMmon-Modus

- Catalyst Switches der Serien 6000/6500 mit redundanten Supervisor Engines - Konfigurationsbeispiel für Software-Image-Upgrade

- Managen von Software-Images und Arbeiten mit Konfigurationsdateien auf Catalyst Switches

- Technischer Support und Downloads von Cisco