Inhalt

Einführung

Anforderungen

Erstkonfiguration

Neunummerieren der Stack-Member

Schritt 1: Erstellen der aktualisierten Konfiguration

Alte Konfiguration

Neue Konfiguration

Schritt 2: Trennen Sie die Verbindung zum Stack.

Startprotokolle

Schritt 3: Stack-Member neu nummerieren

Schritt 4: Neue Konfiguration anwenden

Schritt 5: Schließen Sie den Stack wieder an.

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält empfohlene Schritte zur Neunummerierung der Fabric Extender (FEX)-Stackelemente, nachdem der 6800IA bereitgestellt und in der Produktion eingesetzt wurde. Dieses Dokument gilt für alle 6800IA-Bereitstellungen unabhängig von der übergeordneten Switch-Plattform - Catalyst 6500, Catalyst 6807 oder Catalyst 6880 -, auf der Cisco IOS® 15.1(2)SY-Softwareversionen ausgeführt wird.

Geräte, auf denen Cisco IOS 15.x SY-Softwareversionen ausgeführt werden, finden Sie unter Cisco IOS 15.2SY - Instant Access - Umnummerieren der FEX-Switch-ID. Diese Funktion wird von Cisco IOS 15.1(2)SY6, 15.2(1)SY1 oder höheren Versionen unterstützt.

Anforderungen

Beachten Sie, dass der Umnummerierungsprozess in folgenden Bereichen Ausfallzeiten zur Folge haben wird:

- Konsolenzugriff auf die Stacks, in denen die Mitglieder neu nummeriert werden.

- SSH/Konsolenzugriff auf den übergeordneten Switch während der Neunummerierung.

Erstkonfiguration

Wie in diesem Diagramm gezeigt, ist der Catalyst 6500 mit Sup2T, der die Cisco IOS Software Release 15.2(1)SY1 ausführt, der übergeordnete Stack und FEX 101 der Stack, der neu nummeriert wird.

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready   <=master based on the MAC address

2       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

3       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

Hier werden die Switches wie folgt umnummeriert:

- Switch 3 -> Switch 1

- Switch 1 -> Switch 2

- Switch 2 -> Switch 3

Beachten Sie, dass die Konsolenports von Stack-Elementen nichts anzeigen und keine Antwort geben.

Neunummerieren der Stack-Member

Wenn der Stack in der Diskussion NICHT in der Produktion ist, befolgen Sie die Schritte 2, 3 und 5.

Wenn der Stack in Produktion ist und alle Konfigurationen erhalten bleiben müssen, befolgen Sie alle Schritte.

Schritt 1: Erstellen der aktualisierten Konfiguration

Im Diagramm ist ein Router mit der Schnittstelle 2/0/5 und ein VoIP-Telefon mit Schnittstelle 3/0/5 verbunden. Sobald die Switches neu nummeriert wurden (3 bis 1, 1 bis 2 und 2 bis 3), befinden sich diese Verbindungen jeweils am 3/0/5 bzw. am 1/0/5. Wenn der Stack wieder an das übergeordnete Element angeschlossen wird, wird die letzte Version der Konfiguration auf Basis der Switch-Nummer an die Ports weitergeleitet. Mit anderen Worten: 3/0/5 hat die Konfiguration für einen Port, der mit dem Router verbunden ist.

Um die Ausfallzeiten zu reduzieren, ist es sehr wichtig, eine aktualisierte Version der Konfiguration zu haben, bevor Sie mit der Neunummerierung beginnen.

Alte Konfiguration

!

interface GigabitEthernet101/2/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

Neue Konfiguration

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

Die Uplink-Port-Channel-Konfiguration muss nicht aktualisiert werden, da sie automatisch durch die Instant Access Control-Plane-Protokolle (z. B. Satellite Discovery Protocol (SDP)) aktualisiert wird.

Schritt 2: Trennen Sie die Verbindung zum Stack.

Trennen Sie die Uplink-Ports (entweder auf der übergeordneten Seite oder auf der Stack-Seite), ODER schließen Sie die Ports vom übergeordneten Switch ab. In diesem Beispiel werden die Uplink-Ports heruntergefahren.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SD)        -        Te1/2/5(D)     Te2/2/5(D)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)  Te3/0/1(P)

Sobald alle Uplinks-Ports ausfallen, werden alle Stack-Elemente in FEX101 neu geladen.

Startprotokolle

CPU rev: BImage passed digital signature verificationBoard rev: 5Testing DataBus

...Testing AddressBus...

Loading "flash:/c6800ia-universalk9-mz.152-3m.E1.bin"...Verifying image

flash:/c6800ia-universalk9mz.152-3m.E1.bin.........

Press RETURN to get started!

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Host-Ports (z. B. Gig101/1/0/5 und Gig101/2/0/5 wie im Diagramm gezeigt) administrativ deaktiviert werden.

Schritt 3: Stack-Member neu nummerieren

6800IA-Switches sind noch immer als Stack gebündelt (ohne getrennte Stack-Kabel). Wenn sie neu stapelt werden müssen, wird empfohlen, alle Clients auszuschalten, das Stack-Kabel zu trennen bzw. wieder anzuschließen und einzuschalten.

FEX-0(config)#switch 3 renumber 1

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]               <<=== <enter>

Changing Switch Number 3 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 1 renumber 2

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 2 renumber 3

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switchnumber will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

Schritt 4: Neue Konfiguration anwenden

Auch wenn der FEX-Stack nicht angeschlossen ist, sollte der übergeordnete Switch folgende Voraussetzungen erfüllen:

6500-FEX#sh run | beg provision

<snip>

module provision fex 101

slot 1 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 50

slot 2 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 51

slot 3 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 53

<snip>

Wenden Sie die neue Konfiguration auf den übergeordneten Switch für FEX 101 an.

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

descrition ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

!

Schritt 5: Schließen Sie den Stack wieder an.

Schließen Sie den Stack wieder an, indem Sie den Port-Channel 101 hochfahren.

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6800IA-Konsolenprotokolle:

FEX-0>

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2,

changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1,

changed state to up

FEX-101>

FEX-101>

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

1       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

*2       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready <= master based on the MAC address

3       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

Wie oben dargestellt, werden die Stack-Elemente umnummeriert (vergleichen Sie die hier gemeldeten MAC-Adressen mit den im Abschnitt "Erstkonfiguration" angegebenen Adressen).

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SU)        -        Te1/2/5(P)     Te2/2/5(P)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)    Te2/0/1(P)

Zugehörige Informationen

- Cisco Catalyst Instant Access-Lösung - Whitepaper

- So konfigurieren Sie Instant Access (PDF)

- Catalyst 6800IA Switch - Hardware-Installationsanleitung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems