Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

LTL-Paritätsprüfung-Anforderung

Identifizieren des betroffenen Moduls

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Methode zur Identifizierung eines Moduls, das von einer Paritätsprüfung bei einem Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 betroffen ist.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Supervisor Engine 720 auf Cisco Catalyst Switches der Serie 6500

- Paritätsprüfung für lokale Ziellogik (LTL)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Catalyst Switches der Serie 6500, auf denen die Supervisor Engine 720 ausgeführt wird.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

LTL-Paritätsprüfung-Anforderung

Dieses Protokoll kann auf einem Catalyst Switch der Serie 6500 auftreten:

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

Das Protokoll weist auf eine Paritätsprüfung in der Port-ASIC/Port-Indextabelle Static Random-Access Memory (SRAM) hin, die von einigen Modulen der Catalyst Serie 6500 verwendet wird.

Identifizieren des betroffenen Moduls

Um das Modul zu identifizieren, bei dem die Paritätsprüfung durchgeführt wurde, wandeln Sie die im Protokoll angezeigte Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl um. In diesem Fall entspricht 0x33C9 der Dezimalzahl 13.257.

Erfassen Sie die Ausgabe des Befehls show diagnose result (Anzeigeergebnis) auf dem Switch, und suchen Sie nach 13.257. Sie wird als LTL-Index für eines der Module aufgelistet.

Beispiel:

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

Scrollen Sie durch die Ausgabe, um das Modul zu ermitteln, das dieser LTL zugeordnet ist, also dem Modul, von dem das Protokoll stammt.

Zugehörige Informationen

- Online-Diagnosetests - Cisco IOS Software Configuration Guide, Release 12.2SX

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems