Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Unterschied zwischen CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

Catalyst 6500/6000 CatOS- und Cisco IOS Software-Images

Software Image Name Conventions für CatOS und Cisco IOS Software

Standard-Systemunterschiede zwischen CatOS und Cisco IOS Software

Verständnis der Schnittstellen in der Cisco IOS-Systemsoftware

Schnittstellenmodi (Port) in der Cisco IOS Software

Konfigurieren von L2-Ethernet-Schnittstellen

Portkonfiguration und Status CatOS/Cisco IOS-Befehlsmatrix

Kenntnis der Verwendung des Befehls "range Command" in der Cisco IOS Software

Cisco IOS Software-Konfigurationen

Konfigurieren von Trunks in der Cisco IOS-Software

Konfigurieren von EtherChannels in der Cisco IOS-Software

Konfigurieren von VLANs in der Cisco IOS-Software

Konfigurieren von VTP in der Cisco IOS-Software

CatOS/Cisco IOS Software-Befehlsmatrix

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden Benutzer von Catalyst OS (CatOS) mit den von der Cisco IOS®-Systemsoftware verwendeten Layer-2-Konfigurationen (L2) vertraut gemacht. In diesem Dokument werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen CatOS und der Cisco IOS-Software für Befehle und Konzepte wie Ports/Schnittstellen, Trunks, Kanäle, VLANs und Virtual Trunk Protocol (VTP) beschrieben. Das Dokument enthält eine CatOS/Cisco IOS Software Command Matrix für die wichtigsten Befehle.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Unterschied zwischen CatOS- und Cisco IOS-Systemsoftware

Ein CatOS-Image kann als Systemsoftware zum Ausführen der Supervisor Engine auf Catalyst 6500/6000-Switches verwendet werden. Wenn die optionale MSFC installiert ist, wird für die Ausführung der MSFC ein separates Cisco IOS Software-Image verwendet. CatOS auf der Supervisor Engine und Cisco IOS Software auf der MSFC (Hybrid):

Als Systemsoftware kann ein einzelnes Cisco IOS Software-Image verwendet werden, um sowohl die Supervisor Engine als auch MSFC auf Catalyst 6500/6000-Switches auszuführen. Cisco IOS-Software auf der Supervisor Engine und MSFC (nativ):

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Dokument Vergleich zwischen Cisco Catalyst und Cisco IOS Betriebssystemen für den Cisco Catalyst Switch der Serie 6500.

Catalyst 6500/6000 CatOS- und Cisco IOS Software-Images

Catalyst 6500/6000-Switches können einen von zwei Softwaretypen ausführen.

CatOS: Diese Implementierung entspricht logisch einem Catalyst Switch der Serien 5500/5000 mit einem Route Switch Module (RSM). Wenn Sie im CatOS-Modus arbeiten, gibt es zwei separate Software-Images. Auf der MSFC wird ein herkömmliches Cisco IOS Software-Image ausgeführt, auf der Supervisor Engine wird das herkömmliche CatOS ausgeführt. Jedes Gerät verfügt über eine eigene Konfigurationsdatei.

Cisco IOS-Software: Diese Implementierung bietet eine einzige, "Router-ähnliche" Schnittstelle. Die Aufteilung zwischen dem Router (der den Namen Route Processor [RP] trägt) und der Switch Supervisor Engine (die den Namen Switch Processor [SP] trägt) ist für den Benutzer transparent. Es gibt eine einzige Konsolenverbindung, eine Konfigurationsdatei und ein Software-Image.

Hinweis: Sie benötigen immer ein MSFC1-Boot-Image, damit MSFC1 ordnungsgemäß geladen werden kann. Das Boot-Image ist für die Hardware-Unterstützung erforderlich, und das Boot-Image bietet eine Sicherung für Notfallwiederherstellungssituationen. Das Software-Image lädt tatsächlich die erforderliche Software für die volle Funktionalität des Routers.

Zusätzlich zu einer MSFC ist eine Policy Feature Card (PFC) erforderlich.

Software Image Name Conventions für CatOS und Cisco IOS Software

In CatOS führen die Switch Supervisor Engine und die MSFC separate Software-Images aus.

Hinsichtlich der Supervisor Engine gibt es zwei verschiedene Bildtypen: eine für Supervisor Engine Is und die andere für Supervisor Engine IIs. Die Zahl, die dem cat6000-sup-Präfix folgt, kennzeichnet den Unterschied in den Bildern.

Wenn eine 2 dem Präfix cat6000-sup folgt, gilt das Bild für die Catalyst Supervisor Engine II. Wenn ein 720 dem Präfix cat6000-sup folgt, gilt das Bild für die Catalyst Supervisor Engine 720. Wenn weder ein 2 noch ein 720 dem cat6000-sup-Präfix folgt, gilt das Bild für die Catalyst Supervisor Engine I. So ist beispielsweise eine Datei mit dem Namen "cat6000-sup.6-2-3.bin" für die Supervisor Engine I. Eine Datei mit dem Namen "cat6000-sup2.6-2-3.bin" ist für die Supervisor Engine II vorgesehen. Informationen zum Herunterladen dieser Bilder finden Sie unter Software Download - Catalyst 6500/6000 CatOS System Software (nur registrierte Kunden) .

Wenn Sie CatOS mit der Cisco IOS-Software auf MSFC1, MSFC2 oder MSFC3 ausführen, wird für jeden MSFC-Typ ein separates Image ausgeführt. Die Download Software Area (nur registrierte Kunden) enthält diese Images jetzt. Um das Image für MSFC1, MSFC2 oder MSFC3 herunterzuladen, gehen Sie zur Cisco Software Download-Seite.

Die Cisco IOS-Systemsoftware führt ein kombiniertes Software-Image für die Supervisor Engine und die MSFC-Tochterkarte aus. Für den Benutzer ist nur ein Bild zum Laden in Flash verfügbar. Die Installation von Supervisor Engine und MSFC kategorisiert jedes Image. Die Bildkategorien im Download Software Area (nur registrierte Kunden) sind:

- Supervisor Engine 720/MSFC3 (CAT6000-SUP720/MSFC3)

- Supervisor Engine 2/MSFC2 (CAT6000-SUP2/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC2 (CAT6000-SUP1/MSFC2)

- Supervisor Engine 1/MSFC1 (CAT6000-SUP1/MSFC1)

Informationen zum Herunterladen von Images der Cisco IOS-Systemsoftware finden Sie unter Software Download - Catalyst 6500/6000 Cisco IOS System Software (nur registrierte Kunden).

Hinweis: Eine Supervisor Engine II muss eine MSFC2-Tochterkarte verwenden. Eine Supervisor Engine II kann die ursprüngliche MSFC-Tochterkarte nicht verwenden.

Um festzustellen, welches Bild derzeit ausgeführt wird, führen Sie den Befehl show version aus.

Hinweis: Führen Sie im Hybrid-Modus den Befehl show version auf den entsprechenden Modulen aus, um das aktuelle Image zu ermitteln, das sie ausführen.

Der Befehl show version gibt hier beispielsweise einen Catalyst 6500 mit MSFC2 an, auf dem CatOS auf der Supervisor Engine und Cisco IOS Software auf der MSFC ausgeführt wird.

Hybrid_Cat6500>(enable) show version

WS-C6509 Software, Version NmpSW: 7.6(4)

Copyright (c) 1995-2003 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Nov  4 2003, 19:22:09

System Bootstrap Version: 5.3(1)

System Boot Image File is 'bootflash:cat6000-supk8.7-6-4.bin'

System Configuration register is 0x2102

Hardware Version: 2.0  Model: WS-C6509  Serial #: SCA043500S2

PS1  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SON04340836

PS2  Module: WS-CAC-1300W    Serial #: SNI05470791

Mod Port Model               Serial #    Versions

--- ---- ------------------- ----------- --------------------------------------

1   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Fw : 5.3(2)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAD04500AFW Hw : 7.4

Sw :

2   2    WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Fw : 5.3(1)

Fw1: 5.4(2)

Sw : 7.6(4)

Sw1: 7.6(4)

WS-X6K-SUP1A-2GE    SAL0549F477 Hw : 7.1

Sw :

3   48   WS-X6148-GE-TX      SAD0746052K Hw : 4.0

Fw : 7.2(1)

Sw : 7.6(4)

4   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04281CZY Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

5   48   WS-X6248-RJ-45      SAD042608NZ Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

6   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04170CG9 Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

7   48   WS-X6248-RJ-45      SAD04270N9U Hw : 1.2

Fw : 5.1(1)CSX

Sw : 7.6(4)

15  1    WS-F6K-MSFC2        SAD04520C65 Hw : 1.7

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

16  1    WS-F6K-MSFC2        SAL0548F2TE Hw : 2.0

Fw : 12.1(19)E1

Sw : 12.1(19)E1

DRAM                    FLASH                   NVRAM

Module Total   Used    Free    Total   Used    Free    Total Used  Free

------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- -----

2      130944K  50017K  80927K  16384K  10857K   5527K  512K  389K  123K

Uptime is 142 days, 4 hours, 27 minutes

Standard-Systemunterschiede zwischen CatOS und Cisco IOS Software

Funktionen

CatOS

Cisco IOS-Software

Konfigurationsdatei

Zwei Konfigurationsdateien: eine für die Supervisor Engine (NMP^1) und eine für die MSFC

Eine Konfigurationsdatei

Software-Image

Zwei Bilder: eine für die Supervisor Engine und eine für die MSFC

Ein Software-Image; Außerdem ist ein MSFC-Boot-Image erforderlich, damit MSFC ordnungsgemäß geladen werden kann.

Standard-Port-Modus

Jeder Port ist ein L2-Switched-Port.

Jeder Port ist ein L3^2-gerouteter Port (Schnittstelle).

Standardport-Status

Jeder Port ist aktiviert.

Jeder Port (Schnittstelle) befindet sich im heruntergefahrenen Zustand.

Konfigurationsbefehlsformat

Der set für das Befehlsschlüsselwort geht jedem Konfigurationsbefehl voran.

Cisco IOS-Befehlsstruktur mit globalen Befehlen und Befehlen auf Schnittstellenebene

Konfigurationsmodus

Kein Konfigurationsmodus (Befehle festlegen, löschen und anzeigen)

Mit den Befehlen werden die Konfigurationsmodi für die Terminalkonfiguration und die VLAN-Datenbank konfiguriert.

Entfernen/Ändern der Konfiguration

Über die Befehle clear, set und/oder enable/disable

Wie die Cisco IOS-Befehlsstruktur; Schlüsselwort no negiert einen Befehl

1 NMP = Network Management Processor

2 L3 = Layer 3

Verständnis der Schnittstellen in der Cisco IOS-Systemsoftware

Schnittstellenmodi (Port) in der Cisco IOS Software

Sie bezeichnen Ports in der Cisco IOS-Software als Schnittstellen. In der Cisco IOS Software gibt es zwei Arten von Schnittstellenmodi:

- L3 geroutete Schnittstelle

- L2-Switch-Schnittstelle

Hinweis: Der Standardwert ist eine geroutete L3-Schnittstelle.

Konfigurieren von L2-Ethernet-Schnittstellen

Um eine Port-/Schnittstelle zu einer L2-Switch-Schnittstelle zu machen, fügen Sie den Befehl switchport unter der Schnittstelle hinzu, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht wird:

Cat6500# show running-config interface fastethernet 5/10

Building configuration...

Current configuration:

!

interface FastEthernet5/10

no ip address

switchport

end

Die Standardschnittstellenkonfiguration für einen L2-Switch-Port unterscheidet sich von der CatOS-Konfiguration. Wenn beispielsweise ein Port über eine L2-Portkonfiguration verfügt, ist der Trunk-Modus wünschenswert anstelle von Auto. Der Befehl show interface switchport enthält Details zur aktuellen Konfiguration eines L2-Switch-Ports. Hier ein Beispiel:

Cat6500# show interfaces fastethernet 5/10 switchport

Name: Fa5/10

Switchport: Enabled

Administrative Mode: dynamic desirable

Operational Mode: down

Administrative Trunking Encapsulation: negotiate

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 ( default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Die Cisco IOS Software verfügt über drei Hauptmodi für L2-Switch-Ports:

- Zugriff: Legt die Schnittstelle auf den Nicht-Trunking-Modus fest.

- Dynamisch: Legt die Schnittstelle für die dynamische Aushandlung im Zugriffs- oder Trunk-Modus fest. Für diese Einstellung stehen zwei Optionen zur Verfügung:

- Gewünscht: Mit dieser Konfiguration kann der Port zu Trunk werden, wenn das Nachbargerät im wünschenswerten oder automatischen Modus über eine Trunk-Konfiguration verfügt. Der gewünschte Modus ist der Standardmodus, wenn ein Port über eine Switch-Port-Konfiguration verfügt.

- Automatisch: Diese Konfiguration ermöglicht es dem Port, Trunk zu werden, wenn der andere Nachbar im wünschenswerten Modus eine Trunk-Konfiguration hat.

- Trunk: Legt die Schnittstelle auf den permanenten Trunk-Modus fest.

Portkonfiguration und Status CatOS/Cisco IOS-Befehlsmatrix

Funktion

CatOS

So aktivieren Sie PortFast

CatOS (enable) set spantree portfast 4/1 enable

Warning: Spantree port fast start should only

be enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/1 fast start enabled.

So konfigurieren Sie den Port für den Host-Zugriff. Dieser Befehl aktiviert PortFast und deaktiviert Trunking und Channeling in CatOS.

CatOS (enable) set port host 4/2

Port(s) 4/2 channel mode set to off.

Warning: Spantree port fast start should only be

enabled on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops. Use with caution.

Spantree port 4/2 fast start enabled.

Port(s) 4/2 trunk mode set to off.

CatOS (enable)

So zeigen Sie den Portstatus an

show port

show port mod

show port mod/port

show port counters

show port counters mod/port

Funktion

Cisco IOS-Software

So aktivieren Sie PortFast

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

Warning: portfast should only be enabled on

ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

So konfigurieren Sie den Port für den Host-Zugriff. Dieser Befehl aktiviert PortFast und deaktiviert Trunking und Channeling in CatOS.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport mode access

CiscoIOS(config-if)# spanning-tree portfast

%Warning: portfast should only be enabled

on ports connected to a single host.

Connecting hubs, concentrators, switches,

bridges, etc. to this interface when

portfast is enabled, can cause temporary

spanning tree loops.

Use with CAUTION

%Portfast has been configured on

FastEthernet4/2 but will only have effect

when the interface is in a non-trunking mode.

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

So zeigen Sie den Portstatus an

show interface status

show interface status module mod

show interface status errordisabled

show interface counters error module mod

Kenntnis der Verwendung des Befehls "range Command" in der Cisco IOS Software

Selbst wenn auf einem Switch Cisco IOS Software ausgeführt wird, besteht das Potenzial für eine große Anzahl von Schnittstellen. Um die schnelle Konfiguration mehrerer Ports zu erleichtern, können Sie mit der Cisco IOS Software wie in CatOS verschiedene Schnittstellen gleichzeitig konfigurieren. Wenn Sie den Befehl range ausgeben, können Sie viele Schnittstellen mit derselben Konfiguration schnell konfigurieren.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2, fastethernet 4/1 -24

Hinweis: In der Syntax dieses Befehls gibt es einen Leerraum zwischen dem ersten Schnittstellenbereich und dem Bindestrich. Syntax ist wichtig und muss absolut präzise sein. Wenn kein Leerzeichen vorhanden ist, gibt die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) einen Syntaxfehler zurück.

Dies sind Beispiele für die fehlerhafte Verwendung des Befehls range:

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1-2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1-24

^

% Invalid input detected at '^' marker.

CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1 -24

In diesem Beispiel wird der Port in VLAN 2 von 4/2-8 festgelegt:

NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# no shut

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS# show interface

Nach der Verwendung des Befehls range wird die Konfiguration wie folgt angezeigt:

interface FastEthernet4/4

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/5

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/7

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/8

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

!

interface FastEthernet4/9

no ip address

shutdown

Cisco IOS Software-Konfigurationen

Konfigurieren von Trunks in der Cisco IOS-Software

Die Cisco IOS Software unterstützt sowohl den ISL- (Inter-Switch Link Protocol) als auch den IEEE 802.1Q (dot1q)-Trunking-Modus. Es stehen verschiedene Optionen für Schnittstellenkonfigurationen zur Verfügung, wie im Abschnitt Schnittstellen in der Cisco IOS-Systemsoftware erläutert wird. Das Trunking funktioniert genau wie bei CatOS, mit Ausnahme der Standardeinstellung in der Cisco IOS-Software, die wünschenswert anstatt automatisch ist.

Funktion

CatOS

So aktivieren Sie ISL-Trunk

CatOS (enable) set trunk 4/1 on isl

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to isl.

So aktivieren Sie den dot1q-Trunk

CatOS (enable) set trunk 4/1 on dot1q

Port(s) 4/1 trunk mode set to on.

Port(s) 4/1 trunk type set to dot1q

CatOS (enable) set vlan 2 4/1

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

4/1

Hinweis: Bei dot1q ist es sehr wichtig, dass das native VLAN über die Trunk-Verbindung hinweg übereinstimmt. Verwenden Sie den Befehl set vlan vlan-id mod/port in CatOS, um das native VLAN für den Trunk festzulegen.

So ändern Sie den Trunk-Modus

CatOS (enable) set trunk mod/port {on

| off | desirable | auto | nonegotiate}

[vlans] [isl | dot1q | negotiate]

So zeigen Sie den Trunking-Status an

show trunk

show trunk mod

show port mod/port

Funktion

Cisco IOS-Software

So aktivieren Sie ISL-Trunk

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation isl

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become isl

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

So aktivieren Sie den dot1q-Trunk

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/1

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport mode trunk

3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:

Port Fa4/1 has become dot1q

CiscoIOS(config-if)# switchport trunk native vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

So ändern Sie den Trunk-Modus

CiscoIOS(config-if)# switchport mode {access |

trunk | multi | dynamic {auto | desirable}}

So zeigen Sie den Trunking-Status an

show interfaces trunk

show interfaces trunk module number

show interfaces interface-type mod/port

show interfaces status

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Trunk-Informationen in der Cisco IOS-Software zu überprüfen.

Hinweis: Ein gerouteter Port ist kein L2-Trunk-Port.

Der Befehl show interfaces trunk zeigt alle Schnittstellen an, die derzeit Trunk verwenden. Dieser Befehl zeigt keine Ports an, die eine Trunk-Konfiguration haben, aber nicht aktiv Trunk-Ports verwenden:

Switch# show interfaces trunk

Port Mode      Encapsulation Status   Native vlan

Po41 desirable n-isl         trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Po41 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Po41 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po41 1-6,1002-1005

Der Befehl show interfaces trunk module number (Trunk-Modulnummer anzeigen) zeigt alle Schnittstellen des angegebenen Moduls an, unabhängig vom Trunk-Status.

Switch# show interfaces trunk module 4

Port   Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/2  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/3  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/4  desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Fa4/5  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/6  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/7  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/8  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/9  desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/10 routed    negotiate     routed       1

Fa4/11 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/12 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/13 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/14 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/15 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/16 desirable negotiate     not-trunking 1

Fa4/17 desirable negotiate     not-trunking 1

Mit dem Befehl show interfaces interface-type mod/port trunk können Sie den Trunking-Status einer bestimmten Schnittstelle überprüfen, ohne mehrere Bildschirme durchlaufen zu müssen.

Switch# show interfaces fastethernet 4/1 trunk

Port  Mode      Encapsulation Status       Native vlan

Fa4/1 desirable n-isl         trunk-inbndl 1 (Po41)

Port Vlans allowed on trunk

Fa4/1 1-1005

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa4/1 1-6,1002-1005

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa4/1 1-6,1002-1005

Der Befehl show interfaces status bietet eine einzeilige Anzeige für jede Schnittstelle mit Status und Trunking-Status.

Switch# show interfaces status

Port Name Status     Vlan   Duplex Speed Type

Gi1/1   connected  routed full    1000 1000BaseSX

Gi1/2   connected  1      full    1000 1000BaseSX

Gi3/1   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/2   notconnect routed full    1000 missing

Gi3/3   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/4   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/5   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/6   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/7   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Gi3/8   notconnect routed full    1000 1000BaseSX

Fa4/1   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/2   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/3   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/4   connected  trunk  full     100 100BaseFX MM

Fa4/5   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/6   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/7   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/8   notconnect 2     full     100 100BaseFX MM

Fa4/9   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Fa4/10   notconnect routed full     100 100BaseFX MM

Fa4/11   notconnect 1     full     100 100BaseFX MM

Konfigurieren von EtherChannels in der Cisco IOS-Software

Sie konfigurieren EtherChannels in der Cisco IOS-Software sehr unterschiedlich als in CatOS. Um EtherChannel auf einer Gruppe von Ports in der Cisco IOS-Software zu aktivieren, muss eine Port-Channel-Schnittstelle verwendet werden. Wenn alle Bedingungen für die Port-Gruppe gelten, bilden sie einen Port-Channel. Standardmäßig ist die Port-Channeling-Funktion für alle Schnittstellen deaktiviert, selbst wenn für eine Schnittstelle eine Switch-Port-Konfiguration konfiguriert ist.

Um eine Gruppe von Schnittstellen als Teil eines EtherChannels zu konfigurieren, müssen Sie den Befehl channel-group group-number mode channel-mode unter jeder Schnittstelle einzeln ausführen. Wenn Sie den Befehl switchport aus der Konfiguration entfernen, werden alle Befehle, die sich auf diesen Switch-Port beziehen, nicht mehr in der Konfiguration angezeigt. Die Neukonfiguration des Ports als Switch-Port gibt jedoch alle vorherigen Befehle zurück. Aus diesem Grund werden die Informationen zur Port-Channel-Gruppe durch die Konfiguration und die Nichtkonfiguration eines Ports als Switch-Port nicht gelöscht.

Nachdem Sie eine Kanalgruppe erstellt haben, müssen Sie die gesamte Konfiguration auf der Port-Channel-Schnittstelle und nicht auf den einzelnen physischen Ports vornehmen. Alle Befehle, die Sie für den Port-Channel ausgeben, werden transparent an alle physischen Ports weitergeleitet. Befehle, die Sie an der physischen Schnittstelle eines Channel-Mitglieds ausgeben, können die Schnittstelle aus der Channel-Gruppe entfernen.

Funktion

CatOS

So erstellen Sie den Kanal

CatOS (enable) set port channel 4/3-4 on

Port(s) 4/3-4 are assigned to admin group 613.

Port(s) 4/3-4 channel mode set to on.

CatOS (enable)

So legen Sie den Kanalmodus fest

CatOS (enable) set port channel

mod/port mode {on | off | desirable |

auto} [silent | non-silent]

So zeigen Sie den Port-Channel-Status an

show port channel

show port channel mod/port

show port channel channel-group

Funktion

Cisco IOS-Software

So erstellen Sie den Kanal

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface port-channel 1

CiscoIOS(config-if)# exit

CiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/3

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)# interface fastethernet 4/4

CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode on

CiscoIOS(config-if)#

So legen Sie den Kanalmodus fest

CiscoIOS(config-if)# channel-group

channel-group_number mode {on | auto

[non-silent] | desirable [non-silent]}

So zeigen Sie den Port-Channel-Status an

show etherchannel

show etherchannel channel-group

show interfaces etherchannel

show interfaces interface-type mod/port etherchannel

Der Befehl show etherchannel enthält verschiedene Unterbefehle, um Informationen über die Konfiguration der Port-Channels anzuzeigen.

Der Befehl show etherchannel channel-group summary gibt den Status aller Schnittstellen in der Channel-Gruppenkonfiguration an. Dieser Befehl ist sehr hilfreich, um schnell die Schnittstellen zu finden, die einer Kanalgruppe angehören sollen.

CiscoIOS# show etherchannel 256 summary

Flags: U - in use I - in port-channel S - suspended

D - down I - stand-alone d - default setting

Group Port-channel Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

256   Po256(U)    Fa5/5(I) Fa5/6(I) Fa5/7(I) Fa5/8(I)

Der Befehl show interfaces etherchannel zeigt unabhängig vom Kanalstatus jede Schnittstelle an, die einer Kanalgruppe zugeordnet ist.

CiscoIOS# show interfaces etherchannel

----

GigabitEthernet1/1:

Port state = EC-Enbld Up In-Bndl Usr-Config

Channel group = 254 Mode = Automatic Gcchange = 0

Port-channel = Po254 GC = 0x00FE0001

Port indx = 0 Load = 0x55

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP    Learning Group

Port  Flags   State   Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Gi1/1 SAC     U6/S7   Q     30s     1   128      Any    56

Partner's information:

Partner Partner Partner  Partner        Group

Port Name    Device   ID         Port Age Flags Cap.

Gi1/1   69055180(STELLA) 0010.7bbe.50bb 3/4  12s SC    2

Mit dem Befehl show interfaces interface-type mod/port etherchannel können Sie den Kanalstatus einer bestimmten Schnittstelle überprüfen, ohne mehrere Bildschirme durchlaufen zu müssen.

CiscoIOS# show interfaces fastethernet 5/5 etherchannel

Port state = EC-Enbld Up Cnt-bndl Sngl-port-Bndl Cnt-Bndl Not-in-Bndl Usr-Config

Channel group = 256 Mode = Automatic Gcchange = 1

Port-channel = null GC = 0x11000002

Port indx = 0 Load = 0x00

Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in Consistent state.

A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port.

Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running.

S - Switching timer is running. I - Interface timer is running.

Local information:

Hello Partner PAgP  Learning Group

Port  Flags   State Timers   Interval Count Priority Method Ifindex

Fa5/5 SAC     U6/S7 Q  30s   1     128      Any 0

Partner's information:

Partner Partner   Partner Partner        Group

Port Name   Device  ID      Port Age Flags Cap.

Fa5/5   066549452(SINGHA) 00d0.bb3a.c0d9 4/17 29s SC 2

Age of the port in the current state: 00h:30m:31s

Probable reason: pm - different in oper mode (1) with Fa5/8(2)

Der Befehl show interfaces port-channel channel-group etherchannel zeigt die Ports an, die derzeit aktive Mitglieder des Port-Channels sind.

CiscoIOS# show interfaces port-channel 256 etherchannel

Age of the Port-channel = 05h:52m:49s

Logical slot/port = 13/64 Number of ports = 2

GC = 0x01000001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index  Load   Port   EC state  Configuration

------+------+------+-----------+--------------

1    55     Fa5/7  auto      user

0    AA     Fa5/8  auto      user

Time since last port bundled: 00h:46m:51s Fa5/7

Time since last port Un-bundled: 00h:46m:54s Fa5/8

Konfigurieren von VLANs in der Cisco IOS-Software

Das Konzept und die Funktionalität von VLANs sind zwischen Cisco IOS Software und CatOS identisch. Die Konfigurationsmethoden zwischen den beiden Implementierungen unterscheiden sich jedoch erheblich. Während set-Befehle VLANs in CatOS erstellen, erfolgt die VLAN-Erstellung über den VLAN-Datenbank-Konfigurationsmodus in der Cisco IOS-Software.

Funktion

CatOS

So erstellen Sie ein VLAN

CatOS (enable) set vlan 2

Vlan 2 configuration successful

So löschen Sie ein VLAN

CatOS (enable) clear vlan 2

This command will deactivate all

ports on vlan 2

Do you want to continue(y/n) [n]?y

Vlan 2 deleted

So weisen Sie dem VLAN einen Port zu

CatOS (enable) set vlan 2 1/1

VLAN 2 modified.

VLAN 10 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2    1/1

So zeigen Sie den VLAN-Status an

show vlan

Funktion

Cisco IOS-Software

So erstellen Sie ein VLAN

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

So löschen Sie ein VLAN

NativeIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# no vlan 2

Deleting VLAN 2...

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

So weisen Sie dem VLAN einen Port zu

CiscoIOS# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

CiscoIOS(config)# interface gigabitethernet2/2

CiscoIOS(config-if)# switchport

CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2

CiscoIOS(config-if)# ^Z

CiscoIOS#

So zeigen Sie den VLAN-Status an

show vlan

Um den Status des VLAN zu überprüfen, verwenden Sie den Befehl show vlan.

Router# show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active

2    VLAN0002                         active

10   VLAN0010                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

2    enet  100002     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Konfigurieren von VTP in der Cisco IOS-Software

VTP ist ein L2-Protokoll, das VLAN-Datenbanken in einer VTP-Domäne synchronisiert. Beim Hinzufügen, Löschen oder Ändern eines VLANs innerhalb derselben VTP-Domäne synchronisiert VTP die VLAN-Datenbank aller Mitglieder innerhalb derselben VTP-Domäne. VTP-Bereinigung minimiert den Datenverkehr auf Trunks durch die Reduzierung von unnötigem Broadcast- und Multicast-Datenverkehr für VLANs, die nicht weitergeleitet werden müssen.

In der Cisco IOS-Software definiert der VLAN-Datenbankmodus die VTP-Konfiguration. Änderungen an der VLAN-Datenbank und am VTP erfolgen bei der Anwendung der VLAN-Daten. Dies tritt auf, wenn der Benutzer den VLAN-Datenbank-Konfigurationsmodus verlässt. Die standardmäßige VTP-Konfiguration der Cisco IOS-Software wird hier angezeigt:

Hinweis: Der Standard-VTP-Modus ist Server.

CiscoIOS# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : null

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0xE2 0x4F 0xC0 0xD6 0x94 0xBB 0x31 0x9A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 6-27-01 02:04:20

Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Funktion

CatOS

So konfigurieren Sie VTP

CatOS (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

So ändern Sie den VTP-Modus

CatOS (enable) set vtp mode client

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode server

VTP domain cisco modified

CatOS (enable) set vtp mode transparent

VTP domain cisco modified

So aktivieren Sie VTP-Bereinigung

CatOS (enable) set vtp pruning enable

This command will enable the pruning

function in the entire management domain.

All devices in the management domain

should be pruning-capable before enabling.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

VTP domain cisco modified

So zeigen Sie die VTP-Konfiguration an

CatOS (enable) show vtp domain

Funktion

Cisco IOS-Software

So konfigurieren Sie VTP

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp domain cisco

Changing VTP domain name from null to cisco

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

So ändern Sie den VTP-Modus

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp server

Setting device to VTP SERVER mode.

CiscoIOS(vlan)# vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

Exiting....

So aktivieren Sie VTP-Bereinigung

CiscoIOS# vlan database

CiscoIOS(vlan)# vtp pruning

Pruning switched ON

CiscoIOS(vlan)# exit

APPLY completed.

So zeigen Sie die VTP-Konfiguration an

CiscoIOS# show vtp status

CatOS/Cisco IOS Software-Befehlsmatrix

Diese Tabelle enthält eine kurze Liste von CatOS-Befehlen und der Cisco IOS Software-Entsprechung der Befehle. Diese Tabelle ist hilfreich für Kurzreferenzen zur Migration von CatOS zur Cisco IOS-Software. Die Tabelle ist eine gekürzte Liste von Befehlen, die häufig verwendet werden. In der Tabelle werden nicht alle Parameter für die einzelnen Befehle aufgelistet. Die vollständige Befehlssyntax und Parameter finden Sie in der Cisco IOS-Befehlsreferenz für die Catalyst Serie 6500, 12.2SX.

Die Kommentare in diesem Abschnitt unterstützen bestimmte Befehle. Die Kommentare werden kursiv angezeigt.

CatOS-Befehl

Cisco IOS Software-Befehl

klares VLAN-VLAN

kein VLAN Dieser Befehl ist ein Befehl für die VLAN-Datenbank.

set cam Ageing Time

MAC-Adresstabelle (Alterungszeit) Mit diesem Befehl wird die MAC-Adressen-Alterungszeit pro VLAN festgelegt.

Set-Nocke {static cam | Permanent}

MAC-Adresstabelle statisch Alle statischen Einträge sind ebenfalls permanent.

errdisable-timeout-Intervall

errdisable-Wiederherstellungsintervall 30-86400 Mit diesem Befehl wird die Wiederherstellungszeit von errdisable festgelegt.

Set Maps

Säugetiere Multilayer Switching (MLS) wird in der Cisco IOS Software transparent ausgeführt.

Optionsbericht festlegen

Fehlerbehebungsgrund Mit diesem Befehl werden errdisable-Optionen konfiguriert.

Port-Set-Channel Der Standardmodus ist Auto.

Channel-Group-Modus Der Standardmodus ist deaktiviert.

Port-Duplex festlegen

Duplex Das Standardverhalten variiert je nach Linecard.

Festlegen der Port-Flusssteuerung senden [gewünscht | Aus |on ]

Flusssteuerung senden [gewünscht | Aus | on ]

Festlegen der Port-Flusskontrolle erhalten [gewünscht | Aus |on ]

Flusssteuerung erhalten [gewünscht | Aus | on ]

Port-Host festlegen

switchport mode access spanning-tree portfast An den Access-Ports ist das Channeling/Trunking automatisch deaktiviert.

Port-Aushandlung-Modus/Port-Deaktivierung festlegen

Geschwindigkeit nicht verhandeln Verwenden Sie diesen Befehl nur auf Gigabit-Ports. Verwenden Sie für 10/100-Mbit/s-Ports Befehle für Geschwindigkeit und Duplex.

Port Negotiation Mod/Port enable festlegen

keine Geschwindigkeitsverhandlungen Verwenden Sie diesen Befehl nur auf Gigabit-Ports. Verwenden Sie für 10/100-Mbit/s-Ports Befehle für Geschwindigkeit und Duplex.

Port-Geschwindigkeit festlegen

Geschwindigkeit Das Standardverhalten variiert je nach Linecard.

QoS festlegen

mls qos

Spannweite

Überwachungssitzung

Spanne

Spanning-Tree

Kreuzschlitzfallback

service internal [no] Fabric Switching-Modus erlaubt [nur Bus] | gekürzt]

Prüfstufe festlegen

Diagnosestufe Dies ist die Diagnosestufe für den Systemstart.

Ablaufverfolgung

Debuggen Verwenden Sie diesen Befehl mit Vorsicht. Einige Debuggen sind aufdringlich.

Set-Trunk Der Standardmodus ist Auto.

Trunk im Switch-Port-Modus Der Standardmodus ist wünschenswert.

Set udd

udd Sie konfigurieren diesen Befehl global und pro Schnittstelle.

Set-VLAN

VLAN-Access-VLAN für Switch-Ports Dieser Befehl ist ein Befehl für die VLAN-Datenbank. Der Befehl ist ein Schnittstellenbefehl und erstellt das VLAN nicht.

VTP festlegen

VTP Dieser Befehl ist ein Befehl für die VLAN-Datenbank.

show boot

Bootvar anzeigen Dieser Befehl zeigt Boot-Parameter an.

Show-Cam-Dynamik

show mac-address-table dynamic

show channel info show port channel

Anzeige der Etherchannel-Zusammenfassung

Erkundung anzeigen

show errdisable

show errdisable-timeout

Fehlersuche anzeigen

show port show mac

Anzeigeschnittstelle

Portstatus anzeigen

Schnittstellenstatus anzeigen

Spannweite

Schaumonitor

Schauspielraum

Anzeigeidprom Dieser Befehl ist hilfreich, um die Seriennummern der Chassis zu ermitteln.

Kreuzschiene anzeigen

Fabric Switching-Modus anzeigen

show test [diaglevel] | mod]

Diagnose anzeigen [Pegel] | MOD-Modul]

show qos

mls qos anzeigen

Schauverkehr

show Catalyst6000 - Datenverkehrsmeter Dieser Befehl zeigt die Nutzung der Backplane an.

show trunk show port trunk

Schnittstellen-Trunk anzeigen

Show-udd

Show-udd

Show-VLAN

Show-VLAN

VTP-Domäne anzeigen

VTP-Status anzeigen

Switch-Konsole

Remote-Anmeldung Verwenden Sie diesen Befehl nur zusammen mit dem technischen Support von Cisco für eine bestimmte Fehlerbehebung.

Zugehörige Informationen

- LAN-Produktunterstützung

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Tools und Ressourcen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems