Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Befehle zum Überprüfen der Systeminformationen

Befehlsübersicht

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Systeminformationen auf Catalyst-Switches konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Befehlsausgaben von:

- Catalyst 6500-Switch mit Cisco IOS®-Software (auf dem Supervisor und MSFC) Version 12.1(11b)

Verwenden Sie den Befehl write erase auf Switches, auf denen Cisco IOS ausgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Switches über eine Standardkonfiguration verfügen. Verwenden eines PCs, auf dem eine Terminalemulationssoftware ausgeführt wird

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Hintergrundinformationen

Catalyst Switches ermöglichen die Konfiguration mehrerer beschreibender Systemparameter, um die Administration von Internetgeräten zu vereinfachen. Die Möglichkeit zur Dokumentation und Identifizierung von Netzwerkgeräten kann Netzwerkadministratoren die Verwaltung und Wartung ihres Netzwerks erleichtern. Systeminformationen können auf zwei Arten angezeigt oder verwendet werden.

1. Über das Simple Network Management Protocol (SNMP) unter Verwendung einer SNMP-Managementstation.

2. Über die Eingabeaufforderung am Switch.

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Systemparameter auf Catalyst-Switches mit Cisco IOS® festlegen. Systemparameter können dann von SNMP-Verwaltungsstationen abgefragt werden. In diesem Dokument wird außerdem erläutert, wie Sie Datum, Uhrzeit und Eingabeaufforderung für den Switch festlegen. Nachfolgend sind die in diesem Dokument ausgeführten Aufgaben aufgeführt:

1. Ein Terminal an den Switch anschließen

2. Konfigurieren des Systemnamens

3. Konfigurieren der Systemaufforderung

4. Systemstandort konfigurieren

5. Systemkontakt konfigurieren

6. Konfigurieren von Systemzeit und -datum

7. Anzeigen der Systeminformationen

8. Datum und Uhrzeit anzeigen

9. Konfigurieren der IP-Adresse auf dem Switch

10. Anzeigen der IP-Konfiguration auf dem Switch

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Führen Sie die nächsten Schritte aus, um die Systemparameter auf Catalyst-Switches festzulegen, auf denen die Cisco IOS-Software ausgeführt wird.

1. Schließen Sie ein Terminal an die Konsolen-Ports der Switches an. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit den Konsolenports der Catalyst Switches finden Sie unter Grundlegendes zur Terminalverbindung mit einem Konsolenport auf Catalyst Switches.

2. Verwenden Sie den Befehl hostname, um den Namen des Switches in Cisco IOS festzulegen.

Configure System Name:

Router(config)#hostname Switch-A-SJ1

Switch-A-SJ1(config)

Hinweis: Wenn Sie mit einer sauberen Konfiguration in Cisco IOS beginnen, wird "Router>" automatisch in den Benutzer-EXEC-Modus eingefügt. Um den Hostnamen zu ändern, müssen Sie sich im globalen Konfigurationsmodus befinden.

3. Konfigurieren Sie die Systemaufforderung mit dem Befehl prompt aus dem globalen Konfigurationsmodus in Cisco IOS.

Configure System Prompt:

Switch-A-SJ1(config)#prompt Switch-A>

Switch-A-SJ1(config)#exit

Switch-A>

Hinweis: Wenn Sie die Eingabeaufforderung mit dem Eingabeaufforderungsbefehl im globalen Konfigurationsmodus festlegen, fügen Sie das Symbol ">" ein, wenn es als Teil der Systemaufforderung angezeigt werden soll. Um die neue Eingabeaufforderung zu entfernen und die Eingabeaufforderung auf den Standardwert zurückzusetzen, verwenden Sie den Befehl no prompt.

4. Es gibt keinen spezifischen Befehl für Cisco IOS, um den Speicherort festzulegen. Sie können jedoch den globalen Konfigurationsbefehl banner motd verwenden, um Standortinformationen festzulegen.

Configure System Location:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c

Hinweis: Beachten Sie, dass der Text zwischen dem Buchstaben "c" bei der nächsten Anmeldung angezeigt werden kann.

5. In Cisco IOS gibt es keinen spezifischen Befehl zum Festlegen des Systemkontakts. Sie können jedoch den globalen Konfigurationsbefehl banner motd verwenden.

Configure System Contact:

Switch-A(config)#banner motd ?

LINE  c banner-text c, where 'c' is a delimiting character

Switch-A(config)#banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech

Support 408 123 4567 c

6. Konfigurieren Sie das Systemdatum und die Systemzeit mit dem Befehl clock set im privilegierten EXEC-Modus.

Configure System date and time:

Switch-A#clock set 20:09:01 3 Apr 2003

7. Um die Systeminformationen in Cisco IOS anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl show environment and show version. Der Befehl show run kann verwendet werden, um den Systemstandort, den Systemkontakt usw. zu überprüfen.

View System Information:

Switch-A#show environment status

backplane:

operating clock count: 2

operating VTT count: 3

fan-tray:

fantray fan operation sensor: OK

!--- Output suppressed.

Switch-A#show run

!

hostname Switch-A-SJ1

!

banner motd ^C

170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C

!

!--- Output suppressed.

8. Um das Systemdatum und die Systemzeit anzuzeigen, geben Sie den Befehl show clock an der Eingabeaufforderung ein.

View date and time:

Switch-A#show clock

20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2003

9. Verwenden Sie die Befehle interface vlan, interface mod/port , switchport und ip route, um den Zugriff auf den Switch einzurichten. Wechseln in den globalen Modus und in den Schnittstellenkonfigurationsmodus

Configure IP address and default route:

Switch-A(config)#interface vlan 1

Switch-A(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-A(config-if)#no shut

Switch-A(config)#interface fastEthernet 3/1

Switch-A(config-if)#switchport

Switch-A(config-if)#switchport access vlan 1

Switch-A(config-if)#no shut

Legen Sie jetzt das Standard-Gateway des Switches fest. Andere Techniken können verwendet werden, um Standard-Gateways und Routing im Allgemeinen festzulegen. Das nächste Beispiel ist eine Methode:

Switch-A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

10. Überprüfen Sie die IP-Informationen auf dem Switch mithilfe der show ip interface-Kurzübersicht und der show ip route-Befehle.

View IP Configuration:

Switch-A#show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol

Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up

FastEthernet3/1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.

Switch-A#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1

Switch-A#

Weitere Informationen zum Einrichten der IP-Adresse auf Catalyst Switches finden Sie im Dokument Configuring a Management IP Address on Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 and Catalyst Fixed Configuration Switches (Konfigurieren einer Management-IP-Adresse auf Catalyst 400/400000000).

Befehle zum Überprüfen der Systeminformationen

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Systeminformationen zu überprüfen:

- show environment: Zeigt an, wie das aktuelle System eingerichtet ist.

- show clock: Zeigt das Systemdatum und die Systemzeit an.

- show interface: Dient zum Anzeigen der konfigurierten IP-Adresse des Switches.

- show ip route: Zeigen Sie das auf dem Switch konfigurierte Standard-Gateway an.

Befehlsübersicht

Folgende Befehle werden in diesem Dokument beschrieben:

Cisco IOS (aus dem globalen Konfigurationsmodus)

Hostname

banner motd

banner motd

Takt

interface vlan, interface mod/port, switchport

IP-Route

Cisco IOS (aus dem Aktivierungsmodus)

Show-Umgebung, Show-Run

Uhr anzeigen

show ip interface brief

show ip route

Zugehörige Informationen

- Konfigurieren einer Management-IP-Adresse auf den Catalyst Switches der 4500-/4000-, 5500-/5000-, 6500-/6000-Serie und auf Catalyst Switches mit fester Konfiguration

- Verwalten von Software-Images und Arbeiten mit Konfigurationsdateien auf Catalyst Switches

- Technischer Support und Downloads von Cisco