Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Supervisor Engine- oder Modulprobleme

Die LED der Supervisor Engine leuchtet rot, oder der Status zeigt einen Fehler an.

Der Switch befindet sich in einer Continuous Boot-Schleife, wird während des Bootvorgangs fixiert oder angehalten, befindet sich im ROMmon-Modus oder hat kein Systemabbild.

Das Standby-Supervisor Engine-Modul ist nicht online, oder es wird ein anderer Status angezeigt.

Der Switch wurde eigenständig zurückgesetzt oder neu gestartet.

Probleme mit Upgrade-ROMmon (PROM-Upgrade) und Cisco IOS Software

Ports 1/2 und 2/2 funktionieren nicht mit zwei Supervisor Engines in 4507R

Supervisor Engine III, die Cisco IOS Software Version 12.1(11b)EW ausführt, funktioniert nicht mehr oder wird unerwartet neu gestartet

Supervisor Engine III oder IV zeigt Paketverluste

Fehlermeldungen im Syslog oder in der Konsole beheben

Fehlerbehebung: Modul nicht online verfügbar

Schnittstellenprobleme

Workstation kann sich beim Start nicht im Netzwerk anmelden oder kann keine DHCP-Adresse abrufen

Probleme mit der NIC-Kompatibilität beheben

Schnittstelle wird deaktiviert.

Beheben von Schnittstellenfehlern

Schnittstelle steckt in der Empfangsrichtung an Ports fest, die Verbindungen zu Hubs oder anderen Geräten herstellen

Die MAC-Adresse des direkt verbundenen Ports wird vom Remote-Gerät nicht erfasst.

Probleme mit Netzteilen und Lüftern

Das Netzteil eines 4500-Chassis befindet sich in errdisable-Status in der Ausgabe des Befehls show power.

Netzteilausfall-LED leuchtet auf

Die Lüfterassembly konnte nicht mit dem Befehl show environment status angezeigt werden.

Diagnosebefehle

Anzeigeversion

Schaumodul

Online-Diagnosemodul anzeigen

Diagnose beim Einschalten anzeigen

Schauleistung

Umgebungsstatus anzeigen

show interface id status

Fehlersuche anzeigen

show interface-id counter error

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Fehlerbehebung bei Hardware und damit zusammenhängenden häufigen Problemen mit den Cisco Catalyst Switches der Serien 4500/4000 mit den Modulen Supervisor Engine II+, III, IV und V erläutert. Dieses Dokument behandelt keine Methoden zur Fehlerbehebung bei den Supervisor Engines I und II. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung für die Supervisor Engine I und II finden Sie unter Hardware Troubleshooting for Catalyst Switches der Serien 4000/4912G/2980G/2948G.

Die Supervisor Engines II+, III, IV und V verwenden nur Cisco IOS® Software. In dieser Tabelle wird die Unterstützung dieser Supervisor Engine-Module in verschiedenen Chassis beschrieben:

Supervisor Engine-Modell

Chassis mit Support

Supervisor Engine II+ (WS-X4013+=)

4006, 4503, 4506, 4507R

Supervisor Engine III (WS-X4014=)

4006, 4503, 4506

Supervisor Engine IV (WS-X4515=)

4006, 4503, 4506, 4507R

Supervisor Engine V (WS-X4516=)

4006, 4503, 4506, 4507R, 4510R

Hinweis: Supervisor Engine-Module müssen die Cisco IOS Software Version 12.1(12c)EW oder höher ausführen, um auf dem 45xx-Chassis ausgeführt werden zu können. Die erste Version der Supervisor Engine IV ist die Cisco IOS Software Version 12.1(12c)EW.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Catalyst 4500/4000 mit Supervisor Engine III und IV

- Cisco IOS Softwareversion 12.1(12c)EW

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Supervisor Engine- oder Modulprobleme

Die LED der Supervisor Engine leuchtet rot, oder der Status zeigt einen Fehler an.

Wenn die LED der Supervisor Engine rot leuchtet oder der Status defekt ist, kann ein Hardwareproblem vorliegen. In diesem Abschnitt "Allgemeine Gründe und Lösungen" finden Sie allgemeine Gründe für dieses Problem und die entsprechenden Lösungen:

Häufige Gründe und Lösungen

- Wenn Sie den Befehl ausgeben können, führen Sie eine Konsolenverbindung zur Supervisor Engine ein, und geben Sie den Befehl show diagnostics power-on (Diagnose beim Einschalten anzeigen) aus. Wenn bei einer Aktion ein Fehler zurückgegeben wird, erstellen Sie eine Serviceanfrage beim technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

- Wenn der Switch während der Startsequenz nicht startet und keine Selbstdiagnose durchführt, erfassen Sie die Ausgabe. Erstellen Sie dann eine Serviceanfrage für den technischen Support von Cisco.

Wenn in der Startsequenz oder in der Ausgabe des Befehls show diagnostics power-on (Diagnose beim Einschalten anzeigen) kein Hardwarefehler auftritt, erstellen Sie eine Serviceanfrage für den technischen Support von Cisco.

Der Switch befindet sich in einer Continuous Boot-Schleife, wird während des Bootvorgangs fixiert oder angehalten, befindet sich im ROMmon-Modus oder hat kein Systemabbild.

Wenn sich Ihre Switch Supervisor Engine in einer kontinuierlichen Boot-Schleife befindet, während des Bootvorgangs einfriert oder anhält, sich im ROM Monitor-Modus (ROMmon) befindet oder das System-Image nicht hat, ist das Problem wahrscheinlich kein Hardwareproblem. Dieser Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen enthält häufige Gründe für dieses Problem und bietet Lösungen zur Wiederherstellung des Switches:

Häufige Gründe und Lösungen

- Die Supervisor Engine befindet sich in einer durchgehenden Schleife, wenn Sie die Boot-Variable nicht korrekt festgelegt haben und das Konfigurationsregister auf 0x2102 festgelegt wurde. Anweisungen zum Wiederherstellen der Supervisor Engine finden Sie im Abschnitt Wiederherstellen eines kontinuierlichen Neustarts im Dokument Recover a Cisco IOS Catalyst 4500/4000 Series Switch from a Corrupt or Missing Image or in Rommon Mode.

- Die Supervisor Engine wechselt in den ROMmon-Modus oder startet nicht, wenn das System-Image beschädigt oder nicht vorhanden ist. Anweisungen zur Wiederherstellung der Supervisor Engine finden Sie im Abschnitt Wiederherstellen eines beschädigten oder fehlenden Image im Dokument Recover a Cisco IOS Catalyst 4500/4000 Series Switch from a Corrupt or Missing Image or in Rommon Mode.

Die Supervisor Engines III, IV und V verfügen über 64 MB integrierten System-Flash, der problemlos mehrere System-Images aufnehmen sollte. Daher sollten Sie ein Backup-Image haben. Zusätzlich zum Bootflash unterstützt die Supervisor Engine im Steckplatz0 bis zu 128 MB Compact Flash: Gerät. Die Supervisor Engine ermöglicht darüber hinaus die Übertragung des Images über TFTP vom ROMmon-Modus, wodurch eine schnellere Wiederherstellung fehlender oder beschädigter Bilder möglich ist.

Hinweis: Die Supervisor Engine II+ verfügt über 32 MB integrierten System-Flash.

Vorsicht: Wenn Sie die Cisco IOS Software Version 12.1(12c)EW ausführen, kann Ihr Switch abstürzen, wenn Sie versuchen, den Compact Flash zu verwenden. Formatieren Sie den Compact Flash vor der Verwendung. Die Lösung dieses Problems finden Sie in der Cisco IOS Software-Version 12.1(13)EW und höher.

Das Standby-Supervisor Engine-Modul ist nicht online, oder es wird ein anderer Status angezeigt.

Ein weiteres Problem ist der Ausfall des Standby-Supervisor Engine-Moduls, das online gestellt wird. Der Status anderer oder fehlerhafter in der Ausgabe des Befehls show module oder einer gelben Status-LED weist auf dieses Problem hin. In diesem Abschnitt "Allgemeine Gründe und Lösungen" werden folgende Gründe erläutert:

Häufige Gründe und Lösungen

- Schließen Sie die Standby-Supervisor Engine an, um zu überprüfen, ob sie sich im ROMmon-Modus oder in einem kontinuierlichen Neustart befindet. Wenn sich die Standby-Supervisor Engine in einem dieser beiden Zustände befindet, lesen Sie den Abschnitt Wiederherstellen eines Cisco IOS Catalyst Switches der Serien 4500/4000 aus einem beschädigten oder fehlenden Image oder im regulären Modus.

4507#show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.

----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------

1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4515          JAB0627065V

2         Standby Supervisor

3     48  10/100/1000BaseTX (RJ45)               WS-X4448-GB-RJ45  JAB053606AG

4     48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V    JAE060800BL

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

1 0009.e845.6300 to 0009.e845.6301 0.4 12.1(12r)EW( 12.1(12c)EW, EAR Ok

2 Unknown                              Unknown      Unknown          Other

3 0001.6443.dd20 to 0001.6443.dd4f 0.0                               Ok

4 0008.2138.d900 to 0008.2138.d92f 1.6                               Ok

- Stellen Sie sicher, dass das Supervisor Engine-Modul ordnungsgemäß am Rückwandplatinenanschluss sitzt und Sie die Installationsschraube der Supervisor Engine vollständig herunterschrauben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation und Entfernen der Supervisor Engine im Dokument Installations- und Konfigurationshinweise für die Catalyst 4000-Produktfamilie Supervisor Engine IV.

- Um festzustellen, ob die Standby-Supervisor Engine fehlerhaft ist, führen Sie den Befehl reload peer (Redundanz neu laden) von der aktiven Supervisor Engine und über die Konsole zur Standby-Supervisor Engine aus. Beachten Sie die Startsequenz, um Hardwarefehler zu identifizieren. Derzeit kann die aktive Supervisor Engine nicht auf die Ergebnisse der Diagnose beim Einschalten der Standby-Supervisor Engine zugreifen.

- Stellen Sie sicher, dass diese Konfigurationen zwischen den aktiven und redundanten Supervisor Engines synchronisiert werden:

- Startkonfiguration

- Boot-Variable

- Konfigurationsregister

- Kalender

- VLAN-Datenbank

- Wenn ein Software-Upgrade sowohl für die aktive als auch die Standby-Supervisor-Engine durchgeführt wird, prüfen Sie, ob beide Supervisor Engines dasselbe neue Software-Image ausführen. Wenn die Software-Images nicht identisch sind, aktualisieren Sie das Software-Image. Verwenden Sie das Verfahren im Abschnitt Durchführen eines Software-Upgrades unter Konfigurieren der Supervisor Engine-Redundanz für den Catalyst 4507R.

Wenn die Standby-Supervisor Engine immer noch nicht online ist, erstellen Sie eine Serviceanfrage beim technischen Support von Cisco. Verwenden Sie das Protokoll der Switch-Ausgabe, die Sie aus der oben genannten Ausgabe erfasst haben, sowie die Schritte zur Fehlerbehebung.

Der Switch wurde eigenständig zurückgesetzt oder neu gestartet.

Dieser Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen enthält häufige Gründe dafür, dass Ihr Switch ohne manuellen Eingriff zurückgesetzt werden kann:

Häufige Gründe und Lösungen

- Möglicherweise ist auf dem Switch ein Softwareabsturz aufgetreten. Um zu überprüfen, ob ein Softwareabsturz der Grund ist, führen Sie den Befehl crashinfo:data aus.

Der Befehl crashinfo:data zeigt die Absturzinformationen des letzten Absturzes des Switches auf der Konsole oder im Terminal an. Dieser Befehl identifiziert das Datum und die Uhrzeit des letzten Absturzes. Anhand dieser Daten können Sie feststellen, ob das Zurücksetzen aufgrund des aufgezeichneten Absturzes erfolgt.

Die crashinfo:data sind nicht vorhanden, wenn der Switch noch nie abgestürzt ist. Wenn der Switch mindestens einmal abgestürzt ist, wird der Absturz aufgezeichnet. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die Crashinfo:data, die im Speicher vorhanden sind, zu löschen. Stellen Sie sicher, dass das Zurücksetzen oder Neustarten der Fehlerbehebung auf Crashinfo:data zurückzuführen ist. Überprüfen Sie zum Überprüfen der Ursache das Datum und die Uhrzeit des letzten Absturzes, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Switch#more crashinfo:data

Current time: 04/21/2000 19:58:10

Last crash: 04/21/2000 03:58:56

Build: 12.1(11b)EW, EARLY DEPLOYMENT

pc=006B14FC lr=006B14FC msr=0002B030 vector=00000700

!--- Output suppressed.

Führen Sie zum Anzeigen des Standby-Supervisor Engine crashinfo:data den Befehl more slavecrashinfo:data aus. Dieser Befehl zeigt alle Crashinfo:data an, die in der aktuellen Standby-Supervisor Engine aufgezeichnet sind.

Wenn der Befehl auf einen Softwareabsturz hinweist, wenn Sie vermuten, dass der Switch neu gestartet wurde, kann das Problem nicht auf einen Hardwarefehler zurückzuführen sein. Wenden Sie sich mit den folgenden Befehlen an den technischen Support von Cisco:

- Technischer Support anzeigen

- Anzeigeprotokollierung

- Mehr crashinfo:Daten

- Überprüfen Sie die Stromquelle für den Switch, um sicherzustellen, dass die Stromquelle nicht ausfällt. Wenn Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwenden, stellen Sie sicher, dass die USV keine Probleme hat.

Wenn Sie das Problem immer noch nicht feststellen können, wenden Sie sich an das Cisco Technical Support Escalation Center.

Probleme mit Upgrade-ROMmon (PROM-Upgrade) und Cisco IOS Software

Wenn Sie einen Catalyst Switch der Serie 4500/400 mit Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW oder früher verwenden und Ihren Switch auf Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW1 aktualisieren möchten, müssen Sie auch die Supervisor Engine III oder IV ROMmon Version auf Cisco IOS Software Release 12.1 aktualisieren. (12r)EW oder spätere Version. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Upgrading the System Software (Systemsoftware aktualisieren) in den Versionshinweisen für den Catalyst Switch der Serie 4500, Cisco IOS Release 12.1(20)EW2. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Cisco Technical Support Escalation Center.

Ports 1/2 und 2/2 funktionieren nicht mit zwei Supervisor Engines in 4507R

Wenn Sie zwei Supervisor Engines in einem Catalyst 4507R-Chassis haben und Ihre Ports 1/2 und 2/2 nicht funktionieren, ist das Problem kein Hardwareproblem. Das System funktioniert gemäß Design. Weitere Informationen finden Sie in diesem Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen:

Häufige Gründe und Lösungen

In einem Catalyst 4507R, der Supervisor Engine IV-Module verwendet, funktioniert das Design der zwei Uplinks, wenn nur eine Supervisor Engine vorhanden ist. Dieses Design bedeutet, dass beide Ports 1/1 und 1/2 funktionieren, wenn nur eine Supervisor Engine vorhanden ist und sich in Steckplatz 1 befindet. Wenn nur eine Supervisor Engine vorhanden ist und sich in Steckplatz 2 befindet, funktionieren die Ports 2/1 und 2/2 ebenfalls. Wenn zwei Supervisor Engines vorhanden sind, sind nur die Ports 1/1 und 2/1 funktionsfähig und die Ports 1/2 und 2/2 nicht funktionsfähig. Dieser Funktionsmangel ist kein Fehler. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Richtlinien und Einschränkungen für die Supervisor Engine-Redundanz im Dokument Konfigurieren der Supervisor Engine-Redundanz auf dem Catalyst 4507R.

Supervisor Engine III, die Cisco IOS Software Version 12.1(11b)EW ausführt, funktioniert nicht mehr oder wird unerwartet neu gestartet

Wenn Ihre Switch Supervisor Engine, die die Cisco IOS Software Version 12.1(11b)EW ausführt, plötzlich nicht funktioniert oder unerwartet neu startet, kann das Problem der Fehler sein, den die Cisco Bug-ID CSCdx94797 (nur registrierte Kunden) beschreibt. Das Problem ist ab Cisco IOS Software Release 12.1(11)EW1 verfügbar. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Cisco Technical Support Escalation Center. Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie im Problemhinweis: Catalyst Switches der Serie 4000 verzögern 12.1(11b)EW-Image - möglicher Systemausfall.

Supervisor Engine III oder IV zeigt Paketverluste

Wenn Ihr System ein Catalyst 4500/4000 mit Supervisor Engine III oder IV ist und einen teilweisen oder vollständigen Verlust der Netzwerkverbindung oder Paketverluste aufweist, sollten Sie grundlegende Fehlerbehebungsverfahren durchführen, um die häufigen Ursachen zu beseitigen. Zu den häufigen Ursachen gehören:

- Schlechte Verkabelung

- Schlechter Port

- Unstimmigkeiten bei Geschwindigkeit und Duplex

- Probleme mit der Netzwerkschnittstellenkarte (NIC)

Wenn Sie die Fehlerbehebung aus diesen allgemeinen Gründen durchführen und das Problem nicht eingrenzen können, befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt, und erfassen Sie die Ausgabe der Befehle in jedem Schritt. Wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um Unterstützung bei der Fehlerbehebung zu erhalten.

1. Geben Sie den Befehl show platform software interface all ein, wenn Sie das Problem mit dem Paketverlust beobachten.

Wenn Sie Software vor den Cisco IOS Software Releases 12.1(8a)EW oder 12.1(8a)EW1 ausführen, stellen Sie die Benutzeroberfläche der show plattform software all | schließen Sie den Befehl TxCrcErrors mehrmals ein, und suchen Sie im TxCrcErrors-Zähler nach Inkrementen. Hier ein Beispiel:

cat4k#show platform software interface all | include TxCrcErrors

TxCrcErrors: 1870

cat4k#

cat4k#show platform software interface all | include TxCrcErrors

TxCrcErrors: 1920

cat4k#

Wenn Sie die Cisco IOS Software Version 12.1(11b)EW oder höher ausführen, stellen Sie die Benutzeroberfläche der Plattformsoftware aus. | führen den DroppedBadPackets-Befehl mehrmals ein, und suchen Sie im DroppedBadPackets-Zähler nach inkrementellen Schritten. Hier ein Beispiel:

cat4k#show platform software interface all | include DroppedBadPackets

DroppedBadPackets : 8004

cat4k#

cat4k#show platform software interface all | include DroppedBadPackets

DroppedBadPackets : 8130

cat4k#

Diese Zähler sind nur sichtbar, wenn sie einen Nicht-Nullwert enthalten. Wenn Sie den Befehl ausgeben und keine Ausgabe sehen, zeigt der Switch daher kein Problem an. Hier ein Beispiel:

cat4k#show platform software interface all | include DroppedBadPackets

cat4k#

Wenn Sie Erhöhungen in den Zählern TxCrcErrors oder DroppedBadPackets sehen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Wenn Sie die Cisco IOS Softwareversion 12.1(8a)EW oder 12.1(8a)EW1 ausführen, geben Sie den Befehl show platform cpuport all mehrmals aus und suchen Sie nach Inkrementen im VlanZero-Zähler.

Hier ein Beispiel:

cat4k#show platform cpuport all | include VlanZero

VlanZero          130363                   5             5             5             4

Cat4k#

cat4k#show platform cpuport all | include VlanZero

VlanZero          130383                   5             5             5             4

Cat4k#

Hinweis: Der VlanZero-Zähler kann sich selbst dann erhöhen, wenn der TxCrcErrors-Zähler nicht erhöht wird. Diese Situation kann auf ein anderes Problem hinweisen. Wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Wenn Sie die Cisco IOS Software Version 12.1(11b)EW oder höher ausführen, geben Sie den Befehl show platform cpu packet statistics mehrfach aus und suchen Sie nach Inkrementen im VlanZeroBadCrc-Zähler. Hier ein Beispiel:

cat4k#show platform cpu packet statistics | include VlanZeroBadCrc

VlanZeroBadCrc       94471                 9                 9                   8                 7

cat4k#

cat4k#show platform cpu packet statistics | include VlanZeroBadCrc

VlanZeroBadCrc       94545                 9                 9                   8                 7

cat4k#

3. Wenn sowohl in Schritt 1 als auch in Schritt 2 Anzeichen für Paketverluste auftreten, führen Sie den Befehl reload aus, um den Switch zu sanften Resets zurückzusetzen, und beobachten Sie die Ergebnisse des Einschalt-Selbsttests (POST) beim Zurücksetzen des Systems.

Achten Sie darauf, alle Ausgaben in einer Textdatei zu erfassen.

cat4k#reload

Proceed with reload? [confirm]

1d21h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

<output truncated>

Decompressing the image : ###################################################

#################################[OK]

k2diags version 1.6

prod: WS-X4014  part: 73-6854-09  serial: JAB0620090U

Power-on-self-test for Module 1:  WS-X4014

Status: (. = Pass, F = Fail)

Traffic using serdes loopback (L2; one port at a time)...

switch port 0: .       switch port 1: .       switch port 2: .

switch port 3: .       switch port 4: .       switch port 5: .

switch port 6: .       switch port 7: .       switch port 8: .

switch port 9: .       switch port 10: .      switch port 11: .

switch port 12: .      switch port 13: .      switch port 14: .

switch port 15: .      switch port 16: .      switch port 17: .

switch port 18: .      switch port 19: .      switch port 20: .

switch port 21: .      switch port 22: .      switch port 23: .

switch port 24: .      switch port 25: .      switch port 26: .

switch port 27: .      switch port 28: .      switch port 29: .

switch port 30: .      switch port 31: .

Traffic using asic loopback (L2; all ports at once)...

switch port 0: F        switch port 1: F         switch port 2: F

switch port 3: F        switch port 4: F         switch port 5: F

switch port 6: F        switch port 7: F         switch port 8: F

switch port 9: F        switch port 10: F      switch port 11: F

switch port 12: F      switch port 13: F      switch port 14: F

switch port 15: F      switch port 16: F      switch port 17: F

switch port 18: F      switch port 19: F      switch port 20: F

switch port 21: F      switch port 22: F      switch port 23: F

switch port 24: F      switch port 25: F      switch port 26: F

switch port 27: F      switch port 28: F      switch port 29: F

switch port 30: F      switch port 31: F

Traffic using asic loopback (L3; all ports at once)...

switch port 0: F        switch port 1: F         switch port 2: F

switch port 3: F        switch port 4: F         switch port 5: F

switch port 6: F        switch port 7: F         switch port 8: F

switch port 9: F        switch port 10: F      switch port 11: F

switch port 12: F      switch port 13: F      switch port 14: F

switch port 15: F      switch port 16: F      switch port 17: F

switch port 18: F      switch port 19: F      switch port 20: F

switch port 21: F      switch port 22: F      switch port 23: F

switch port 24: F      switch port 25: F      switch port 26: F

switch port 27: F      switch port 28: F      switch port 29: F

switch port 30: F      switch port 31: F

Module 1 Failed

Exiting to ios...

Dieses Beispiel zeigt einen Diagnosefehler des Supervisor Engine-Moduls.

4. Wenn Schritt 3 zu einem Diagnosefehler des Supervisor Engine-Moduls führt, schalten Sie den Switch ein und beobachten Sie die POST-Ergebnisse beim Hochfahren.

5. Führen Sie den Befehl show diagnostics power-on aus, um die POST-Ergebnisse beim Hochfahren zu überprüfen und festzustellen, ob die Diagnose erneut fehlschlägt.

Wenn die Diagnose erneut fehlschlägt, ist das Problem höchstwahrscheinlich schlechte Hardware. Wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Wenn die Supervisor Engine die Diagnosetests nach dem Aus- und Wiedereinschalten in Schritt 4 ohne Fehler besteht, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Erfassen Sie die Ausgabe mit dem Befehl show tech-support.

2. Entfernen Sie alle Netzteile aus dem Karton, und sammeln Sie die Seriennummern, die Cisco Teilenummer und den Hersteller der Netzteile.

3. Wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um die gesammelten Informationen zu erhalten.

Hinweis: Wenn der technische Support von Cisco bei der Fehlerbehebung nicht behilflich war, müssen Sie die Informationen in der Reihenfolge dieser Schritte angeben.

Fehlermeldungen im Syslog oder in der Konsole beheben

Wenn Sie Fehlermeldungen im Syslog oder in der Konsole erhalten, finden Sie in diesem Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen Hilfestellung bei der Identifizierung des Problems:

Häufige Gründe und Lösungen

Die Systemmeldungen werden auf der Konsole angezeigt, wenn Sie die Konsolenprotokollierung aktiviert haben, oder im Syslog angezeigt, wenn Sie Syslog aktiviert haben. Einige der Meldungen dienen lediglich zu Informationszwecken und weisen nicht auf eine Fehlerbedingung hin. Geben Sie den Befehl show logging ein, um die Protokollmeldungen anzuzeigen. Um eine bestimmte Systemmeldung besser zu verstehen, lesen Sie die Message and Recovery Procedures.

Wenn Sie das Problem immer noch nicht eingrenzen können oder die Fehlermeldung im Dokument nicht vorhanden ist, wenden Sie sich an das Cisco Technical Support Escalation Center.

Fehlerbehebung: Modul nicht online verfügbar

Ein Teil des Moduls kann nicht online gehen. Möglicherweise ist ein Modulfehler aufgetreten, wenn eine gelbe oder rote Status-LED angezeigt wird oder wenn in der Ausgabe des Befehls show module einer dieser Status angezeigt wird:

- andere

- fehlerhaft

- Deaktivierung

- Power-Deny

- machtschädlich

Häufige Gründe und Lösungen

- Lesen Sie den Abschnitt Unterstützte Hardware in den Versionshinweisen für die entsprechende Version. Wenn das Modul keinen Support für die Software bietet, die Sie derzeit ausführen, laden Sie die erforderliche Software von Downloads - Cisco IOS Software (nur registrierte Kunden) herunter.

Hinweis: Das WS-X4232-L3-Modul wird von einer Supervisor Engine II+, III, IV oder V nicht unterstützt.

- Stellen Sie sicher, dass der Switch ein Image lädt, das die entsprechende Linecard oder das entsprechende Modul unterstützt.

- Wenn der Status "power-deny" lautet, verfügt der Switch nicht über genügend Strom, um dieses Modul mit Strom zu versorgen. Führen Sie den Befehl show power aus, um zu überprüfen, ob genügend Strom verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungsüberwachung und Energieverwaltung.

- Wenn der Status nicht mit Strom versorgt wird, kann der Switch eine Karte anzeigen, aber nicht mit Strom versorgen. Diese Situation ist möglich, wenn die Supervisor Engine nicht auf den SPROM-Inhalt (Serial PROM) des Moduls zugreifen kann, um die Identifizierung der Linecard zu bestimmen. Geben Sie den Befehl show idprom module slot (Steckplatz anzeigen) ein, um zu überprüfen, ob das SPROM lesbar ist. Wenn auf SPROM nicht zugegriffen werden kann, können Sie das Modul zurücksetzen.

- Stellen Sie sicher, dass das Modul richtig eingesetzt ist und Sie das Modul vollständig herunterschrauben. Wenn das Modul immer noch nicht online ist, führen Sie den Befehl hw-module slot number slot number reset (Steckplatznummer zurücksetzen) aus. Wenn das Modul immer noch nicht online ist, testen Sie das Modul in einem freien Steckplatz, tauschen Sie das Modul durch den Steckplatz eines funktionierenden Moduls aus, oder versuchen Sie es in einem anderen Gehäuse.

- Führen Sie den Befehl show diagnostics online module slot number (Online-Steckplatznummer anzeigen aus, um Hardwarefehler auf dem Modul zu identifizieren. Sie können der vorherigen Lösung folgen, bevor Sie feststellen, dass die Hardware des Moduls fehlerhaft war.

Wenn das Modul immer noch nicht online ist, erstellen Sie eine Serviceanfrage beim technischen Support von Cisco, um weitere Probleme zu beheben. Verwenden Sie das Protokoll der Switch-Ausgabe, die Sie in der oben genannten Ausgabe erfasst haben, sowie die von Ihnen ausgeführten Fehlerbehebungsschritte.

Schnittstellenprobleme

Workstation kann sich beim Start nicht im Netzwerk anmelden oder kann keine DHCP-Adresse abrufen

Wenn Sie eines dieser Symptome beobachten, wenn Sie einen Client-Computer hochfahren oder neu starten, kann das Problem auf eine anfängliche Verbindungsverzögerung zurückzuführen sein, die der Switch eingeführt hat:

- Microsoft-Netzwerkclient zeigt "Keine Domänencontroller verfügbar" an.

- DHCP meldet "No DHCP Servers Available" (Keine DHCP-Server verfügbar).

- Eine Netzwerk-Workstation von Novell Internetwork Packet Exchange (IPX) verfügt beim Start nicht über den Anmeldebildschirm von Novell.

- Ein AppleTalk-Netzwerkclient zeigt an: "Der Zugriff auf Ihr AppleTalk-Netzwerk wurde unterbrochen. Um Ihre Verbindung wiederherzustellen, öffnen und schließen Sie das AppleTalk-Bedienfeld." Die AppleTalk-Clientauswahlanwendung kann entweder keine Zonenliste anzeigen oder eine unvollständige Zonenliste anzeigen.

- IBM Network Stations können eine der folgenden Aussagen erhalten:

- NSB83619 - Auflösung fehlgeschlagen

- NSB83589 - Startvorgang nach 1 Versuch fehlgeschlagen

- NSB70519 - Verbindung zu einem Server konnte nicht hergestellt werden

Lesen Sie den Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen, um festzustellen, ob Sie einen der folgenden Gründe haben:

Häufige Gründe und Lösungen

Der Grund für diese Symptome kann eine Schnittstellenverzögerung sein, die durch Spanning Tree Protocol (STP), EtherChannel, Trunking oder eine Verzögerung der Autoübertragung verursacht wird. Weitere Informationen zu diesen Verzögerungen und möglichen Lösungen finden Sie unter Verwenden von PortFast und anderen Befehlen zum Beheben von Workstation-Startverbindungsverzögerungen.

Wenn Sie die Schritte im Dokument überprüfen und befolgen und weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco.

Probleme mit der NIC-Kompatibilität beheben

Wenn eines der folgenden Symptome bei Ihnen auftritt, können Probleme mit der NIC-Kompatibilität oder der fehlerhaften Konfiguration des Switches auftreten:

- Eine Server- oder Client-Verbindung zum Switch wird nicht hergestellt.

- Sie haben Fragen zur Autoverhandlung.

- Es werden Fehler am Port angezeigt.

Weitere Informationen zu Fehlkonfigurationsproblemen finden Sie in diesem Abschnitt Allgemeine Gründe und Lösungen:

Häufige Gründe und Lösungen

- Der Grund für diese Symptome kann ein bekanntes Problem mit dem NIC-Treiber, eine nicht übereinstimmende Geschwindigkeit und Duplex-Speicher, eine automatische Verhandlung oder Verkabelungsprobleme sein. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter Beheben von Problemen mit der NIC-Kompatibilität bei Cisco Catalyst Switches.

- Diese Tabelle zeigt das bekannte Problem mit dem Catalyst 4000, der die Supervisor Engine III und IV ausführt:

Symptom

Beschreibung

Beheben

WS-X4424-GB-RJ45 verbindet aus Gründen der Geschwindigkeit und des Duplexmodus keine Verbindung mit dem Festplattencode.

Eine Catalyst 4000 Supervisor Engine, die die Cisco IOS Software Version 12.1(12c)EW oder frühere Versionen ausführt, verbindet nicht mit einer WS-X4424-GB-RJ45 Line Card-Schnittstelle, wenn Sie eine feste Codierung für Geschwindigkeit und Duplex vorgenommen haben. Die Problemumgehung besteht darin, den Schnittstellenbefehl shutdown/no shutdown auszugeben.

Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW1 und höher

Wenn Sie nach der Überprüfung weiterhin Probleme haben und das Verfahren im Dokument Fehlerbehebung bei Problemen mit der NIC-Kompatibilität für Cisco Catalyst Switches befolgen, wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Schnittstelle wird deaktiviert.

Wenn der Schnittstellenstatus in der Ausgabe des Befehls show interface status err-disable lautet, lesen Sie den folgenden Abschnitt Allgemeine Gründe und Lösungen:

Häufige Gründe und Lösungen

Die Schnittstelle wird aus verschiedenen Gründen in den Status "err-disable" gesetzt. Einige der Möglichkeiten sind:

- Duplex-Ungleichgewicht

- Fehlkonfiguration des Port-Channels

- BPDU-Sicherheitsverletzung (Bridge Protocol Data Unit)

- UDLD-Bedingung (UniDirectional Link Detection)

- Späte Kollisionserkennung

- Link-Flapping-Erkennung

- Sicherheitsverletzung

- PAgP-Klappe (Port Aggregation Protocol)

- Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) Guard

- DHCP-Snooping-Ratenlimit

Um den Grund zu bestimmen, führen Sie den Befehl show errdisable restore aus.

Führen Sie den Befehl no shutdown interface aus, um die Schnittstelle manuell erneut zu aktivieren. Sie können auch den Timeout-Mechanismus einrichten, um den Port nach einem von Ihnen konfigurierten Zeitraum wieder zu aktivieren. Sobald Sie die Ursache des errdisable-Status kennen, können Sie das Problem beheben und die Ursache des Problems beheben. Beispielsweise kann sich Ihr Port aufgrund des Empfangs einer BPDU auf einem Zugriffsport, auf dem Sie PortFast aktiviert haben, im Fehler-Deaktivierung befinden. Sie können eine Fehlerbehebung durchführen, um festzustellen, ob ein Switch versehentlich eine Verbindung zu diesem Port hat oder ob ein Hub in einer Schleife verbunden war, wodurch der Switch seine eigene BPDU sehen lässt. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Catalyst Switch der Serie 4500, Cisco IOS Software Configuration Guide, 12.1(12c)EW.

Wenn Sie die Verwendung dieses Dokuments überprüfen und Fehler beheben möchten und weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Beheben von Schnittstellenfehlern

Wenn in der Ausgabe des Befehls show interface ein Fehler angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen:

Häufige Gründe und Lösungen

- Der Grund für die Schnittstellenfehler kann sein:

- Problem mit der physischen Schicht, z. B. fehlerhaftes Kabel oder NIC

- Konfigurationsprobleme, wie z. B. nicht übereinstimmende Geschwindigkeiten und Duplexeinstellungen

- Ein Leistungsproblem, z. B. eine Überbelegung

Um diese Probleme zu verstehen und zu beheben, lesen Sie die Informationen zur Fehlerbehebung bei Switch-Port- und Schnittstellenproblemen.

- In manchen Fällen werden Fehlerzähler aufgrund eines Softwarefehlers oder aufgrund von Hardware-Beschränkungen falsch erhöht. In dieser Tabelle sind einige der bekannten Probleme mit der Catalyst 4000 Supervisor Engine III und IV aufgeführt:

Symptom

Beschreibung

Beheben

Der Befehl show interface enthält Ausgabefehler.

Die Ausgabewarteschlange sinkt als Ausgabefehler fälschlicherweise.
Hinweis: Gültige Ausgabefehler werden noch als solche gezählt.

Cisco IOS Software Release 12.1(11)EW und höher

Die Größe der Eingabewarteschlange ist größer als die maximale Größe der Eingabewarteschlange in der Befehlsausgabe show interface. Hier eine Beispielausgabe:
Input queue: 3285/2000/0/0 (size/max/drops/flushes

Die Größe der Eingabewarteschlange enthält falsch die Anzahl aller Eingabepakete.

Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW und höher

Der Broadcast-Zähler in der Befehlsausgabe show interface vlan vlan-id funktioniert nicht. Der Zähler ist immer Null.

Der Broadcast-Zähler zählt die gültigen Broadcast-Frames für VLAN SVI^1 nicht.

Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW und höher

Der ISL^2-Trunk-Port meldet Giganten, und es gibt Eingabefehler für bestimmte Linecards in der Ausgabe des Befehls show interface-id.

Pakete, die größer als 1522 Byte sind, zählen als übergroße Pakete oder "Riesen". Diese Giganten erscheinen auch als Eingabefehler. ISL-Pakete können eine maximale Größe von 1548 Byte haben. Pakete zwischen 1522 und 1548 Byte wechseln korrekt, zählen aber aufgrund einer bekannten Einschränkung immer noch als Riesen.

Nicht verfügbar

In der Befehlsausgabe show interface-id werden ein CRC^3-Fehler und ein Eingabefehler angezeigt.

Unter bestimmten Bedingungen kann die Supervisor Engine III Pakete übertragen, die intern mit einem fehlerhaften CRC generiert werden. Pakete, die den Switch auf externen Schnittstellen eingeben, werden unter diesen Bedingungen nicht beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCdx36065 (nur registrierte Kunden).

Cisco IOS Software Release 12.1(11)EW und höher

Die Ausgabe, die kontinuierlich inkrementiert wird, geht in der Ausgabe des Befehls show interface id-Schnittstelle verloren.

Die Drop-Zählung für die Gesamtausgabe muss die Gesamtzahl aller Verwerfungen der Tx^4-Warteschlange für diese Schnittstelle zählen. Der Zähler wird fortlaufend erhöht, sobald das tx-queue-drop-Feld einen Wert von nicht null aufweist. Die Tropfen addieren sich kumulativ, was falsch ist. Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCdx62202 (nur registrierte Kunden).

Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW und höher

Babygiganten zählen auf bestimmten Linecards in der Befehlsausgabe der show interface interface-id als übergroße Giganten.

Dies ist eine bekannte Einschränkung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Catalyst der Serie 4000 im Dokument Jumbo/Riant Frame Support on Catalyst Switches Configuration Example (Konfigurationsbeispiel für Jumbo/Riant Frame Support auf Catalyst Switches).

Nicht verfügbar

1 SVI = Switched Virtual Interface (Switch virtuelle Schnittstelle)

2 ISL = Inter-Switch Link Protocol

3 CRC = zyklische Redundanzprüfung.

4 Tx = übertragen.

Wenn Sie die in diesem Abschnitt erwähnten Dokumente überprüfen und Fehler beheben möchten und Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich an den technischen Support von Cisco, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Schnittstelle steckt in der Empfangsrichtung an Ports fest, die Verbindungen zu Hubs oder anderen Geräten herstellen

Wenn bestimmte Schnittstellen bei der Verbindung mit Hubs oder anderen Geräten in Empfangsrichtung fixiert sind, kann das Problem der Fehler sein, den die Cisco Bug ID CSCdx79678 (nur registrierte Kunden) beschreibt. Sie können den Switch immer noch über das Cisco Discovery Protocol sehen, wenn der Switch eine Verbindung zu einem anderen Cisco Gerät herstellt. Dieser Switch erkennt jedoch keine MAC-Adresse am Port und leitet keinen Datenverkehr weiter. Andere benachbarte Arbeitsports leiten den Datenverkehr problemlos weiter. Die Ursache des Fehlers ist der Schnittstellenempfang eines Pakets, das größer ist als die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit) der Schnittstelle.

Der Fehler kann sich auf folgende Linecards auswirken:

- WS-X4504-FX-MT

- WS-X4232-GB-RJ

- WS-X4148-FX-MT

- WS-X4148-RJ

- WS-X4148-RJ21

- WS-X4148-RJ45V

Das Problem ist ab Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EW verfügbar. Die Problemumgehung besteht darin, den Befehl zum Zurücksetzen der Steckplatznummer des Moduls auszugeben, um das Modul zurückzusetzen, das den problematischen Anschluss hat. Dadurch wird das Problem vorübergehend behoben.

Die MAC-Adresse des direkt verbundenen Ports wird vom Remote-Gerät nicht erfasst.

Wenn ein Paket weitergeleitet wird, wird die Quell-MAC-Adresse als die der physischen Schnittstelle oder VLAN-Schnittstelle übertragen, die das Routing und nicht die ausgehende Schnittstelle im Switchport-Modus durchführt.

Um die MAC-Adresse der direkt verbundenen Schnittstelle oder des Ports zu ermitteln, können Sie den Port für ein natives VLAN konfigurieren. Wenn ungekennzeichnete Frames über diesen Port gesendet werden, wird die Quell-MAC-Adresse des zugehörigen physischen Ports erfasst und der MAC-Adresstabelle im Remote-Gerät hinzugefügt.

Probleme mit Netzteilen und Lüftern

Das Netzteil eines 4500-Chassis befindet sich in errdisable-Status in der Ausgabe des Befehls show power.

Wenn sich das Netzteil eines Catalyst 4500-Chassis in der Ausgabe des Befehls show power im err-disable-Zustand befindet, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt "Allgemeine Gründe und Lösungen":

Häufige Gründe und Lösungen

Der Catalyst 4500 verfügt über zwei Netzteilsteckplätze für 1+1-Redundanz. Der Switch lässt jedoch nicht zwei verschiedene Netzteile im selben Gehäuse zu. Die Netzteile müssen die gleiche Wattzahl und den gleichen Gleichstrom-/Wechselstromtyp aufweisen. Der Switch verwendet nur das erste Netzteil, das der Switch erkennt. Der Switch setzt das zweite Netzteil in den deaktivierten Zustand und ignoriert dieses Netzteil. Nach dem Ausschalten des Chassis können Sie das errdisable-Netzteil sicher aus dem Gehäuse entfernen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Energiemanagement im Dokument Umgebungsüberwachung und Energieverwaltung.

Netzteilausfall-LED leuchtet auf

Wenn die Netzteil-LED mit der Bezeichnung Fail (Fehler) leuchtet, finden Sie im Abschnitt Häufige Gründe und Lösungen Hilfe bei der Identifizierung des Problems:

Häufige Gründe und Lösungen

- Wenn Sie über zwei Netzteile verfügen und diese unterschiedliche Watt haben oder unterschiedliche Wechselstrom-/Gleichstromtypen aufweisen, sehen Sie sich das Netzteil an einem 4500-Chassis im Abschnitt "Ausgabe" des Dokuments "Power Command anzeigen" im Erdisable-Status an.

- Wenn Sie entweder über ein einzelnes oder zwei Netzteile desselben Typs verfügen und die Fail-LED an leuchtet, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Fehlerbehebung im Netzteil im Dokument Fehlerbehebung bei der Installation.

- Wenn der Befehl show module eine Meldung mit der Angabe "Nicht genügend Leistung für das Modul" anzeigt, überprüfen Sie den Abschnitt Netzteile der Catalyst Serie 4500 im Dokument Spezifikationen für die Mindestleistung.

Die Lüfterassembly konnte nicht mit dem Befehl show environment status angezeigt werden.

Wenn Sie den Befehl show environment status (Umgebungsstatus anzeigen) ausgeben und feststellen, dass die Lüfterbaugruppe fehlerhaft ist, finden Sie im Abschnitt Allgemeine Gründe und Lösungen zur Identifizierung des Problems folgende Informationen:

Häufige Gründe und Lösungen

Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung bei der Lüfterbaugruppe im Dokument Fehlerbehebung bei der Installation.

Diagnosebefehle

- Anzeigeversion

- Schaumodul

- Online-Diagnosemodul anzeigen

- Diagnose beim Einschalten anzeigen

- Schauleistung

- Umgebungsstatus anzeigen

- Status der Schnittstelle-ID anzeigen

- Fehlersuche anzeigen

- Fehler für Zähler für Schnittstellen-ID anzeigen

Anzeigeversion

Die Befehlsausgabe show version enthält folgende Informationen:

- Die Softwareversion, die die Supervisor Engine derzeit ausführt

- Betriebszeit, d. h. die Zeit seit dem letzten Zurücksetzen

- Der Grund für die letzte Zurücksetzung

- Die System-Image-Datei, die derzeit ausgeführt wird

- Die Menge an Arbeitsspeicher, die Sie installiert haben

- Das Konfigurationsregister und die Seriennummer

Die Informationen werden in der Fettschrift dieser Beispielausgabe angezeigt:

4507#

show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) Catalyst 4000 L3 Switch Software (cat4000-IS-M), Version 12.1(12c)EW,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 22-Aug-02 19:28 by hqluong

Image text-base: 0x00000000, data-base: 0x00CA7148

ROM: 12.1(12r)EW(1.05)

Dagobah Revision 63, Swamp Revision 24

4507 uptime is 6 days, 23 hours, 17 minutes

System returned to ROM by redundancy reset

System image file is "bootflash:cat4000-is-mz.121-12c.EW"

cisco WS-C4507R (XPC8245) processor (revision 4) with 524288K bytes of memory.

Processor board ID FOX062105FP

Last reset from Redundancy Reset

48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

52 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

403K bytes of non-volatile configuration memory.

Configuration register is 0x2102

Schaumodul

Der Befehl show module liefert die folgenden wichtigen Informationen:

- Welche Supervisor Engine ist in einem 4507R oder 4510R aktiv?

- Modellnummer der Module, die in verschiedenen Steckplätzen vorhanden sind

- Der Status der Module

Die Informationen werden in der Fettschrift dieser Beispielausgabe angezeigt:

4507#show module

Mod  Ports Card Type                              Model             Serial No.

----+-----+--------------------------------------+-----------------+-----------

1      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(standby)   WS-X4515          JAB0627065V

2      2  1000BaseX (GBIC) Supervisor(active)    WS-X4515          JAB062408TV

3     48  10/100/1000BaseTX (RJ45)               WS-X4448-GB-RJ45  JAB053606AG

4     48  10/100BaseTX (RJ45)V                   WS-X4148-RJ45V    JAE060800BL

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

1 0009.e845.6300 to 0009.e845.6301 0.4                               Ok

2 0009.e845.6302 to 0009.e845.6303 0.4 12.1(12r)EW( 12.1(12c)EW, EAR Ok

3 0001.6443.dd20 to 0001.6443.dd4f 0.0                               Ok

4 0008.2138.d900 to 0008.2138.d92f 1.6                               Ok

Online-Diagnosemodul anzeigen

Der Befehl show diagnostics online module slot # (Online-Moduldiagnose anzeigen) enthält die Ergebnisse der Diagnosetests für das Modul in den Steckplätzen 3 bis 7. Sie führen den Diagnosetest aus, der nur für die aktive Supervisor Engine verfügbar ist, mit dem Problem, dass der Befehl show diagnostics power-on (Diagnose beim Einschalten anzeigen) angezeigt wird.

4507#show diagnostics online module 3

Slot Ports Card Type                              Diag Status      Diag Details

---- ----- -------------------------------------- ---------------- ------------

3    48   10/100/1000BaseTX (RJ45)               Passed           None

Detailed Status

---------------

. = Pass              U = Unknown

L = Loopback failure  S = Stub failure

I = Ilc failure       P = Port failure

E = SEEPROM failure   G = GBIC integrity check failure

Ports  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Ports 17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Ports 33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Diagnose beim Einschalten anzeigen

Der Befehl show diagnostics power-on liefert POST-Ergebnisse für die aktive Supervisor Engine. Mit Route Processor Redundancy (RPR) sind die Ergebnisse der Standby-Supervisor Engine derzeit nicht verfügbar.

4507#show diagnostics power-on

Power-On-Self-Test Results

Power-on-self-test for Module 2:  WS-X4515

Traffic using serdes loopback (L2; all ports at once)...

switch port 0: .       switch port 1: .       switch port 2: .

switch port 3: .       switch port 4: .       switch port 5: .

switch port 6: .       switch port 7: .       switch port 8: .

switch port 9: .       switch port 10: .      switch port 11: .

switch port 12: .      switch port 13: .      switch port 14: .

switch port 15: .      switch port 16: .      switch port 17: .

switch port 18: .      switch port 19: .      switch port 20: .

switch port 21: .      switch port 22: .      switch port 23: .

switch port 24: .      switch port 25: .      switch port 26: .

switch port 27: .      switch port 28: .      switch port 29: .

switch port 30: .      switch port 31: .

Traffic using asic loopback (L2; all ports at once)...

switch port 0: .       switch port 1: .       switch port 2: .

switch port 3: .       switch port 4: .       switch port 5: .

switch port 6: .       switch port 7: .       switch port 8: .

switch port 9: .       switch port 10: .      switch port 11: .

switch port 12: .      switch port 13: .      switch port 14: .

switch port 15: .      switch port 16: .      switch port 17: .

switch port 18: .      switch port 19: .      switch port 20: .

switch port 21: .      switch port 22: .      switch port 23: .

switch port 24: .      switch port 25: .      switch port 26: .

switch port 27: .      switch port 28: .      switch port 29: .

switch port 30: .      switch port 31: .

Traffic using asic loopback (L3; all ports at once)...

switch port 0: .       switch port 1: .       switch port 2: .

switch port 3: .       switch port 4: .       switch port 5: .

switch port 6: .       switch port 7: .       switch port 8: .

switch port 9: .       switch port 10: .      switch port 11: .

switch port 12: .      switch port 13: .      switch port 14: .

switch port 15: .      switch port 16: .      switch port 17: .

switch port 18: .      switch port 19: .      switch port 20: .

switch port 21: .      switch port 22: .      switch port 23: .

switch port 24: .      switch port 25: .      switch port 26: .

switch port 27: .      switch port 28: .      switch port 29: .

switch port 30: .      switch port 31: .

Module 2 Passed

Hinweis: In dieser Beispielausgabe befindet sich die Supervisor Engine in Steckplatz 2 im aktiven Modus und Steckplatz 1 im Standby-Modus.

Schauleistung

Der Befehl show power (Strom anzeigen) enthält Informationen zu den im System installierten Netzteilen. Der Befehl enthält außerdem Informationen zur verfügbaren Stromversorgung und zum Status der Netzteile.

4507#show power

Power                                             Fan     Inline

Supply  Model No          Type       Status       Sensor  Status

------  ----------------  ---------  -----------  ------  ------

PS1     PWR-C45-2800AC    AC 2800W   good         good    good

PS2     PWR-C45-1000AC    AC 1000W   err-disable  good    n.a.

*** Power Supplies of different type have been detected***

Power Supply    Max     Min     Max     Min     Absolute

(Nos in Watts)  Inline  Inline  System  System  Maximum

--------------  ------  ------  ------  ------  --------

PS1             1400    1400    1360    1360    2800

PS2                0       0       0       0       0

Power Summary

(in Watts)    Available   Used   Remaining

-------------  ---------  ------  ---------

System Power     1360       450      910

Inline Power     1400        18     1382

Maximum Power    2800       468     2332

Power supplies needed by system : 1

Power Used  Power Used

Mod   Model               (online)   (in Reset)

----  -----------------  ----------  ----------

1    WS-X4515               110           110

2    WS-X4515               110           110

3    WS-X4448-GB-RJ45       120            72

4    WS-X4148-RJ45V          60            50

Hinweis: In dieser Beispielausgabe befindet sich das zweite Netzteil im Redisable-Modus, da die Kombination verschiedener Netzteile nicht berücksichtigt wird.

Umgebungsstatus anzeigen

Der Befehl show environment status (Umgebungsstatus anzeigen) enthält Informationen zum Status der Netzteile, des Supervisor Engine-Moduls und des Lüftereinschubs.

Switch#show environment status

Power                                            Fan

Supply  Model No         Type       Status       Sensor

------  ---------------  ---------  -----------  ------

PS1     PWR-C45-1400AC   AC 1400W   good         good

PS2     PWR-C45-1400AC   AC 1400W   good         good

Power Supply    Max     Min     Max     Min     Absolute

(Nos in Watts)  Inline  Inline  System  System  Maximum

--------------  ------  ------  ------  ------  --------

PS1                0       0    1360    1360    1400

PS2                0       0    1360    1360    1400

Power supplies needed by system : 1

Chassis Type : WS-C4506

Supervisor Led Color : Green

Fantray : good

Power consumed by Fantray : 50 Watts

show interface id status

Der Befehl show interface interface-id status gibt den Status der Schnittstelle an. Dabei handelt es sich um einen der folgenden Status:

- verbunden

- nicht verbinden

- deaktiviert

- errdisable

- fehlerhaft

Die Befehlsausgabe enthält auch das VLAN der Schnittstelle sowie die Geschwindigkeits- und Duplexinformationen.

4507#show interfaces gigabitethernet 1/1 status

Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type

Gi1/1                      notconnect   1             auto   1000 No Gbic

Fehlersuche anzeigen

Der Befehl show errdisable restore hilft Ihnen, den Status der automatischen errdisable-Timeout-Konfiguration für die einzelnen ErrDisable-Gründe zu ermitteln. Außerdem bietet der Befehl die primäre Möglichkeit zu erfahren, warum sich ein bestimmter Port im errdisable-Modus befindet.

Switch#show errdisable recovery

ErrDisable Reason    Timer Status

-----------------    --------------

udld                 Disabled

bpduguard            Disabled

channel-misconfig    Disabled

pagp-flap            Disabled

dtp-flap             Disabled

link-flap            Disabled

security-violation   Disabled

Timer interval:300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

Interface    Errdisable reason    Time left(sec)

---------    -----------------    --------------

Fa6/1           link-flap              279

Switch#

show interface-id counter error

Der Befehl show interface interface-id counter gibt die Fehlerzählerdetails einer Schnittstelle an.

4507#show interfaces gigabitethernet 1/1 counters errors

Port       CrcAlign-Err Dropped-Bad-Pkts Collisions   Symbol-Err

Gi1/1                 0                0          0            0

Port          Undersize  Oversize  Fragments      Jabbers

Gi1/1                 0         0          0            0

Port         Single-Col Multi-Col   Late-Col   Excess-Col

Gi1/1                 0         0          0            0

Port       Deferred-Col False-Car  Carri-Sen Sequence-Err

Gi1/1                 0         0          0            0

Zugehörige Informationen

- Wiederherstellen eines Cisco IOS Catalyst Switches der Serien 4500/4000 aus einem beschädigten oder fehlenden Image oder im regulären Modus

- Unterstützung für Catalyst Switches der Serie 4000

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems