Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Switch zeigt den Switch an: Aufforderung oder "Fehler beim Laden des Flash:"

Lösung

Schrittweises Wiederherstellungsverfahren

Versuchen Sie, das Image zu booten.

So beschleunigen Sie die Wiederherstellung von Xmodem

Verifizierung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie festkonfigurierte Cisco Catalyst Switches aus einem beschädigten System-Image oder einer falsch gesetzten Boot-Variablen wiederhergestellt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, schließen Sie einen PC an den Konsolenport des Switches an. Weitere Informationen zum Anschließen eines Terminals an einen fest konfigurierten Catalyst Switch finden Sie unter Anschließen eines Terminals an den Konsolenport von Catalyst Switches. Verwenden Sie ein Terminalemulationsprogramm wie Microsoft Windows HyperTerminal, um die Konsolensitzung einzurichten.

Dies sind die Einstellungen:

- Bits pro Sekunde: 9600

- Datenbits: 8

- Parität: Keine

- Stoppbits: 1

- Flusskontrolle: Keine

Porteinstellungen

Verwendete Komponenten

Zu den fest konfigurierten Catalyst Switches, die in diesem Dokument beschrieben werden, gehören die Switches der Serien 2940, 2950/2955, 2970, 3550, 3560, 3750 und 3750 Metro.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Problem

Wenn bei fest konfigurierten Catalyst Switches Bootfehler auftreten, können die folgenden Bedingungen zutreffen:

- Der Switch wird fortlaufend neu gestartet.

- Der Switch zeigt die Eingabeaufforderung switch: an.

- Die Meldung Fehler beim Laden des Flash: wird angezeigt.

Switch zeigt den Switch an: Aufforderung oder "Fehler beim Laden des Flash:"

- Die Eingabeaufforderung switch: gibt an, dass der Switch nicht vollständig gebootet wurde und der Benutzer den Bootvorgang abschließen muss.

- Die Meldung error loading flash:<image> zeigt an, dass der Switch ein Image aufgrund eines beschädigten oder verlorenen Images nicht laden konnte.

Das beschädigte oder verlorene Image kann das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Downloads sein. In diesem Fall weist das Image eine fehlerhafte Prüfsumme oder ein fehlgeschlagenes Software-Upgrade auf, und der Upgrade-Vorgang wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Benutzer das Bild gelöscht, aber nicht ersetzt hat. Eine Boot-Variable kann falsch gesetzt worden sein.

Wenn eine Konsolensitzung geöffnet ist, wird eine Fehlermeldung ähnlich der folgenden angezeigt:

Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"

Normalerweise versucht der Switch, automatisch das nächste gültige Image im Flash-Dateisystem zu starten. Hier ein Beispiel:

Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"

Interrupt within 5 seconds to abort boot process.

Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin"...######

########################################################

!--- Output suppressed.

Wenn es kein gültiges Backup-Image gibt, von dem aus gebootet werden soll, schlägt der Bootvorgang vollständig fehl. Hier ein Beispiel:

Error loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"

Interrupt within 5 seconds to abort boot process.

Boot process failed...

Lösung

Schrittweises Wiederherstellungsverfahren

Anmerkung: Ein PC muss an den Konsolenport des Switches angeschlossen werden.

Schritt 1: Wenn der Switch fortlaufend neu gestartet wird, führen Sie einen der Schritte in diesem Schritt aus, der vom Switch-Modell abhängt.

Anmerkung: Wenn der Switch sich nicht in einem fortlaufenden Neustart befindet, sich aber bereits an der Eingabeaufforderung switch: befindet, fahren Sie direkt mit Schritt 2 fort.

- Switches der Catalyst 2940- und 2950-Serie

STAT und MODUS

antwort: Ziehen Sie das Netzkabel ab.

b. Halten Sie die Taste MODE gedrückt, während Sie das Netzkabel wieder an den Switch anschließen.

Die Taste MODE befindet sich auf der linken Seite der Vorderseite.

c. Lassen Sie die Taste MODE los, nachdem die STAT-LED erlischt.

Anmerkung: Die Position der LED kann leicht variieren, was vom Modell abhängt.

d. Sie befinden sich nun an der Eingabeaufforderung switch:. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Catalyst Switches der Serien 2970, 3550, 3560 und 3750

Port 1x LED

antwort: Ziehen Sie das Netzkabel ab.

b. Halten Sie die Taste MODE gedrückt, während Sie das Netzkabel wieder an den Switch anschließen.

Die Taste MODE befindet sich auf der linken Seite der Vorderseite.

c. Lassen Sie die Taste MODE los, nachdem der vorherige LED-Anschluss 1x erlischt.

Anmerkung: Die Position der LED kann leicht variieren, was vom Modell abhängt.

d. Sie befinden sich nun an der Eingabeaufforderung switch:. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

- Catalyst Switches der Serie 2955

antwort: Führen Sie eine Unterbrechungssequenz über die Tastatur aus, um in den Switch einzubrechen: Modus.

Die verwendete Terminalanwendung und das verwendete Betriebssystem bestimmen die zu verwendende Unterbrechungssequenz. Bei HyperTerminal, das unter Windows 2000 ausgeführt wird, wird Strg+Break verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Standardkombinationen für die Unterbrechungsschlüssel bei der Kennwortwiederherstellung.

In diesem Beispiel wird HyperTerminal verwendet, um in den Switch einzubrechen: Modus auf einem 2955:

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.508)EA1, BETA TEST SOFTWARE

Compiled Wed 30-Oct-02 15:24 by antonino

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:03:fd:62:7c:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4628480

flashfs[0]: Bytes available: 3112960

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence. !--- Enter Ctrl-Break with the use of HyperTerminal.

The system has been interrupted prior to initializing the

flash filesystem.  The following commands will initialize

the flash filesystem, and finish loading the operating

system software:

flash_init

load_helper

boot

switch:

b. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Geben Sie den Befehl flash_init und den Befehl load_helper ein.

Wenn der Flash-Speicher bereits initialisiert wurde, sehen Sie Folgendes:

switch: flash_init

Initializing Flash...

...The flash is already initialized.

switch:

Wenn der Flash-Speicher nicht initialisiert wurde, sehen Sie Folgendes:

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 21 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4499456

flashfs[0]: Bytes available: 3241984

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Führen Sie den Befehl load_helper aus, um alle Boothelper-Images zu laden. Hier ein Beispiel:

switch: load_helper

switch:

Schritt 3: Führen Sie den Befehl dir flash: aus, um den Inhalt des Flash-Dateisystems anzuzeigen.

Ermitteln Sie, ob im Flash-Speicher Cisco IOS®-Image-Dateien oder Image-Verzeichnisse vorhanden sind:. Bei den Cisco IOS-Image-Dateien handelt es sich um .bin-Dateien, und die Image-Verzeichnisse werden mit dem Image-Dateinamen ohne die Erweiterung .bin benannt. Wenn keine Cisco IOS-Image-Dateien oder Image-Verzeichnisse vorhanden sind, wird Folgendes angezeigt:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  5        <date>               private-config.text

3    -rwx  110       <date>               info

4    -rwx  976       <date>               vlan.dat

6    -rwx  286       <date>               env_vars

26   -rwx  1592      <date>               config.text

8    drwx  1088      <date>               html

19   -rwx  110       <date>               info.ver

4393472 bytes available (3347968 bytes used)

switch:

!--- No Cisco IOS images or image directories exist in Flash.

Wenn Ihr Flash-Verzeichnis so aussieht, fahren Sie direkt mit Schritt 5 fort. Schritt 5 stellt den Switch mit einer Xmodem-Dateiübertragung wieder her.

Wenn Flash noch ein Image enthält, geben Sie den Befehl boot (Schritt 4) ein, um den Switch wiederherzustellen. Bevor Sie den Boot-Befehl ausführen, überprüfen Sie, wo das Cisco IOS-Image im Flash-Verzeichnis gespeichert ist. Der Speicherort, an dem das Bild gespeichert wird, kann sich unterscheiden, was vom Switch-Modell abhängt.

- Flash-Dateisystem für Catalyst 2940, 2950 und 2955

Die Cisco IOS-Image-Datei (.bin-Datei) befindet sich immer im Flash-Speicher: für Catalyst Switches der Serien 2940, 2950 und 2955. Hier ein Beispiel:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

3    -rwx  2888547   <date>               c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- The Cisco IOS image file (.bin file) is stored in !--- the flash: directory on Catalyst 2940, 2950, and 2955 series switches.

4    -rwx  976       <date>               vlan.dat

6    drwx  832       <date>               html

22   -rwx  110       <date>               info

23   -rwx  110       <date>               info.ver

25   -rwx  38        <date>               env_vars

3132928 bytes available (4608512 bytes used)

!--- This output is from a Catalyst 2950 switch. Output from a !--- Catalyst 2940 or 2955 varies slightly.

- Catalyst 2970, 3550, 3560 und 3750 Flash-Dateisystem

Der Aufbau des Flash-Dateisystems auf einem Catalyst 2970, 3550, 3560 und 3750 ist etwas anders. Sie können die Cisco IOS-Image-Datei im Flash-Speicher speichern: verzeichnis. Wenn Sie jedoch das Cluster Management Suite (CMS)-Image verwenden, um Switches über eine Webschnittstelle zu verwalten, können Sie die Cisco IOS-Image-Datei in einem eigenen Verzeichnis speichern. Geben Sie den Befehl dir flash:directory ein, um die Bilddatei in diesem Fall anzuzeigen.

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  976       <date>               vlan.dat

3    -rwx  386       <date>               system_env_vars

4    -rwx  5         <date>               private-config.text

6    -rwx  1554      <date>               config.text

24   drwx  192       <date>               c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1

!--- You can store the Cisco IOS image file in its own directory. !--- Name the directory with the image name, but exclude the .bin extension.

42   -rwx  33        <date>               env_vars

!--- Output suppressed.

switch: dir flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1

!--- Issue the dir flash:<directory> !--- command in order to view the Cisco IOS image file.

Directory of flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/

25   drwx  832       <date>               html

40   -rwx  3993612   <date>               c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This is where the Cisco IOS image file is stored for a CMS image.

41   -rwx  252       <date>               info

9992192 bytes available (6006784 bytes used)

!--- This output is from a Catalyst 3550 switch. Output from a !--- Catalyst 2970, 3560, or 3750 varies slightly.

switch:

Versuchen Sie, das Image zu booten.

Schritt 4: Nachdem Sie den Speicherort der Cisco IOS-Image-Datei überprüft haben, starten Sie das Image. Geben Sie entweder den Befehl boot flash:<Dateiname> oder den Befehl boot flash:<Verzeichnis/Dateiname> ein.

- Catalyst 2950

switch: boot flash:c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This example uses the boot flash:<filename> !--- command on a 2950.

Loading "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin"...###########

###########################################################

!--- Output suppressed. !--- This command syntax is the same for Catalyst 2940 and 2955 series !--- switches.

- Catalyst 3550

switch: boot flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This example uses the boot flash:<filename>/<directory> !--- command on a 3550.

Loading "flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin"...####

################################################################################

!--- Output suppressed. !--- This command syntax is the same for Catalyst 2970, 3560, and 3750 !--- series switches.

Wenn Sie den Befehl boot eingeben und das Ergebnis ein erfolgreicher Start ist, wird entweder die Eingabeaufforderung switch> oder hostname> angezeigt.

Press RETURN to get started!

Switch>

!--- The bootup was successful.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Boot-Anweisung für den Switch konfiguriert haben. Siehe Abschnitt "Überprüfung".

Wenn Sie den Befehl boot eingeben und der Befehl nicht zu einem erfolgreichen Start führt, wird entweder die Eingabeaufforderung switch: angezeigt, oder Sie befinden sich erneut in einem kontinuierlichen Neustart. Die einzige Option zur Wiederherstellung des Switches ist eine Xmodem-Dateiübertragung. In Schritt 5 wird diese Dateiübertragung behandelt.

Schritt 5: Wenn der Boot-Befehl fehlgeschlagen ist oder es kein gültiges Image gibt, von dem aus Flash gebootet werden kann, führen Sie eine Xmodem-Dateiübertragung durch.

Eine typische Xmodem-Dateiübertragung kann bis zu 2 Stunden dauern, was von der Bildgröße abhängt.

Laden Sie das Cisco IOS-Image (.bin-Datei) herunter, auf das Sie vom Cisco Software Center (Downloads) aktualisieren möchten.

Anmerkung: Alle in diesem Artikel erwähnten Tools stehen nur Cisco registrierten Kunden zur Verfügung.

Anmerkung: Verwenden Sie kein CMS-Image (TAR-Datei). Dieses Bild ist größer und benötigt mehr Zeit für die Übertragung.

Geben Sie den Befehl dir flash: ein, um die Größe des Bilds in Byte mit dem freien Speicherplatz in Flash zu vergleichen. Hier ein Beispiel:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

!--- Output suppressed.

3132928 bytes available (4608512 bytes used)

!--- There are approximately 3 MB of Flash space available for a new image.

Führen Sie ggf. den Befehl delete aus, um noch vorhandene beschädigte Bilder zu löschen. Hier ein Beispiel:

switch: delete flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin

!--- Issue the delete flash:<filename> !--- command in order to delete a Cisco IOS image.

Are you sure you want to delete "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin" (y/n)? y

!--- Enter y for yes if you want to delete the image.

File "flash:c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin" deleted

switch:

Das nächste Beispiel zeigt ein Xmodem-Verfahren auf einem 2955 mit HyperTerminal. Das Verfahren ist für alle fest konfigurierten Catalyst Switches das gleiche, was in diesem Dokument behandelt wird.

1. Geben Sie den Befehl copy xmodem ein: flash:<Dateiname> auf dem Switch aus.

Hier ein Beispiel:

switch: copy xmodem: flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

Begin the Xmodem or Xmodem-1K transfer now...

CCC

2. Wählen Sie im oberen Bereich des HyperTerminal-Fensters Transfer > Send File (Übertragung > Datei senden).

Datei senden

c. Wählen Sie im Dialogfeld "Datei senden" das Xmodem-Protokoll aus, und klicken Sie auf Durchsuchen, um das zuvor heruntergeladene Cisco IOS-Image (.bin-Datei) auszuwählen.

d. Klicken Sie auf Senden, um mit der Übertragung zu beginnen.

Xmodem senden

Die Xmodem-Dateiübertragung beginnt. Diese Übertragung kann bis zu 2 Stunden dauern, je nach Größe des Bildes.

CCCCCCC.........................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.............................................................................

File "xmodem:" successfully copied to "flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin"

!--- If the Xmodem file transfer fails for some reason, restart the process. !--- If the Xmodem file transfer is successful, you return to the !--- switch: prompt.

switch:

Schritt 6: Starten Sie das neue Image, das Sie gerade mit dem Xmodem-Verfahren kopiert haben.

Führen Sie den Befehl boot flash:<Dateiname> aus, wie in diesem Beispiel gezeigt:

switch: boot flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

Loading "flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin"...###############################

################################################################################

!--- Output suppressed.

Press RETURN to get started!

Switch>

!--- The bootup was successful.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Boot-Anweisungen richtig eingestellt sind.

So beschleunigen Sie die Wiederherstellung von Xmodem

Wenn ein Benutzer versucht, den Switch von einem beschädigten oder verlorenen Cisco IOS wiederherzustellen, führt die Kopie xmodem Folgendes aus: flash:[IOS-Dateiname] nicht unter der Eingabeaufforderung switch: angezeigt. Der Befehl copy wird unter der Eingabeaufforderung switch: angezeigt, der Befehl copy xmodem: jedoch nicht.

Führen Sie diese Schritte aus, um die Wiederherstellung von Xmodem zu beschleunigen:

1. Stellen Sie die Baudrate an der Eingabeaufforderung switch: auf 115200 ein.

switch: set BAUD 115200

!--- The screen goes blank after you enter this command.

2. Starten Sie HyperTerminal neu.

3. Wählen Sie unter COM-PORT-Eigenschaften die Bits pro Sekunde als 115200 aus. Die Eingabeaufforderung switch: wird angezeigt.

4. Starten Sie die Wiederherstellung von Xmodem.

5. Setzen Sie nach der Wiederherstellung von Xmodem die Baudrate auf 9600 zurück. Wenn der Befehl set BAUD 9600 die Baudrate nicht auf 9600 bringt, geben Sie den Befehl unset BAUD aus, um die Baudrate auf den Standardwert von 9600 bps zu setzen.

Verifizierung

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Führen Sie den Befehl show version aus, um die aktuelle Softwareversion zu überprüfen, die Sie ausführen.

Hier ein Beispiel:

2955#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C2955 Software (C2955-I6Q4L2-M), Version 12.1(13)EA1, RELEASE SOFTWARE

!--- This is the current version of software.

2. Geben Sie den Befehl dir flash:<Dateiname> ein, um das Cisco IOS-Image (.bin-Datei) auf einem Catalyst 2940, 2950 oder 2955 anzuzeigen.

2950#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx           5   Mar 01 1993 00:12:55  private-config.text

4  -rwx     2905856   Jan 01 1970 03:06:25  c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- The Cisco IOS image (.bin file) is stored in flash: !--- on a Catalyst 2940, 2950 or 2955. !--- Output suppressed.

Wenn Sie ein CMS-Image auf einem Catalyst 2970, 3550, 3560 oder 3750 ausführen, können Sie das Cisco IOS-Image in einem Image-Verzeichnis speichern:

3550#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx         976   Mar 01 1993 21:47:00  vlan.dat

4  -rwx           5   Mar 06 1993 23:32:04  private-config.text

6  -rwx        1554   Mar 06 1993 23:32:04  config.text

7  drwx         192   Mar 01 1993 00:14:02  c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1

!--- Notice the "d" for directory in the permission statement. !--- This is an image directory that is installed when you upgrade the !--- switch with a CMS image. !--- The Cisco IOS image (.bin file) is inside this directory.

5  -rwx     3823261   Mar 01 1993 00:46:01  c3550-i5q3l2-mz.121-12c.EA1.bin

!--- This is another Cisco IOS image (.bin file).

8  -rwx          33   Mar 01 1993 00:14:06  env_vars

9  -rwx         384   Mar 01 1993 00:14:06  system_env_vars

15998976 bytes total (6168576 bytes free)

!--- This output is from a Catalyst 3550 switch. Output from a !--- Catalyst 2970, 3560, or 3750 varies slightly.

3550#

Sie müssen den Befehl dir flash:<directory> auf einem Catalyst 3550 ausführen, um das Cisco IOS-Image (.bin-Datei) anzuzeigen:

3550#dir flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1

Directory of flash:/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/

23  drwx         832   Mar 01 1993 00:12:00  html

40  -rwx     3993612   Mar 01 1993 00:14:02  c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

41  -rwx         252   Mar 01 1993 00:14:02  info

15998976 bytes total (6168576 bytes free)

!--- This output is from a Catalyst 3550 switch. Output from a !--- Catalyst 2970, 3560, or 3750 varies slightly.

3550#

3. Führen Sie den Befehl show boot aus, um zu überprüfen, ob die Boot-Anweisung korrekt festgelegt wurde:

Switch#show boot

BOOT path-list:

!--- No boot system statement is set in this case. !--- Output suppressed.

Führen Sie den Befehl show boot aus, um die Boot-Anweisungen anzuzeigen. Wenn keine Boot-Anweisung festgelegt ist oder die Boot-Anweisung auf eine alte oder verlorene Version der Software verweist, konfigurieren Sie die richtige Boot-Anweisung. Geben Sie den Befehl boot system flash:<Dateiname> ein.

2955#configure terminal

2955(config)#boot system flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This is how to set a boot system statement on a Catalyst 2940, 2950, or 2955.

2955(config)#end

2955#

2955#show boot

BOOT path-list:       flash:c2955-i6q4l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- Output suppressed.

Wenn Sie ein CMS-Image auf einem Catalyst 2970, 3550, 3560 oder 3750 verwenden, können Sie das Cisco IOS-Image (.bin-Datei) in einem eigenen Image-Verzeichnis speichern. Geben Sie den Befehl boot system flash:directory/filename ein:

3550#configure terminal

3550(config)#boot system flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.

EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- This command should be on one line. !--- This is how to set a boot system statement on a Catalyst !--- 3550 if the Cisco IOS image (.bin file) is in its own image directory.

3550#end

3550#

3550#show boot

BOOT path-list: flash:c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1/c3550-i5q3l2-mz.121-13.EA1.bin

!--- Output suppressed.

Zugehörige Informationen

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3500 XL

- Support - Cisco Support und Downloads