Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Verwandte Produkte

Konventionen

Hintergrundinformationen

Verwalten der Datei vlan.dat

Während des Switch-Starts

Dateiname und Speicherort

Anzeigen von VLAN-Informationen

Zurücksetzen der VLAN-Informationen auf die Standardwerte

Wiederherstellen der Datei vlan.dat

Sichern und Wiederherstellen der Datei vlan.dat

Archivieren von vlan.dat mit Archivmanagement

VLAN-Informationen und Redundanz

Zugehörige Informationen

Einleitung

Anzeigen von VLAN-Informationen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Catalyst-Switches VLAN-Informationen in der speziellen vlan.dat Datei verwalten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesem Thema verfügen:

- Cisco Catalyst Switches

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 mit Cisco IOS® Software, Version 12.1(26)E1

- Cisco Catalyst Switch 2950 mit Version 12.1(22)EA9 der Cisco IOS-Software

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Verwandte Produkte

Dieses Dokument kann auch mit folgenden Hardware- und Softwareversionen verwendet werden:

- Cisco Catalyst Switches der Serien 6000, 4500 und 4000 mit Cisco IOS

- Cisco Catalyst Switches der Serien 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 und 2940

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Cisco Catalyst Switches, auf denen Cisco IOS-Softwareversionen ausgeführt werden, verwalten die VLAN-Informationen in einer speziellen Datei mit dem Namen vlan.dat .  In diesem Dokument werden der Zweck dieser Datei und Möglichkeiten zum Verwalten der Datei erläutert.

VLAN- oder VTP-Konfigurationsänderungen in CatOS werden unmittelbar nach einer Änderung in den NVRAM geschrieben. Im Gegensatz dazu speichert die Cisco IOS-Software Konfigurationsänderungen nur dann im NVRAM, wenn Sie den Befehl copy run start eingeben.

VTP-Client- und VTP-Serversysteme erfordern VTP-Updates von anderen VTP-Servern, die ohne Benutzereingriff sofort im NVRAM gespeichert werden müssen. Die VTP-Update-Anforderungen werden durch den standardmäßigen CatOS-Betrieb erfüllt. Das Cisco IOS-Software-Update-Modell erfordert jedoch einen alternativen Update-Vorgang. Zu diesem Zweck wurde eine VLAN-Datenbank in die Cisco IOS-Software für Catalyst-Switches eingeführt, um VTP-Updates für VTP-Clients und -Server sofort zu speichern. Diese VLAN-Datenbank wird im NVRAM in Form einer separaten Datei namens "vlan.dat" erstellt.

Verwalten der Datei vlan.dat

Während des Switch-Starts

Während des Bootvorgangs vergleicht der Switch den Inhalt in der Datei vlan.dat und die Konfiguration in der Startkonfiguration, um zu ermitteln, ob die Konfiguration in der Datei vlan.dat oder der Startkonfiguration verwendet werden muss. Wenn Sie den VTP-Modus, den Domänennamen und die VLAN-Konfigurationen in der Startkonfigurationsdatei des Switches speichern und den Switch neu starten, werden die VTP- und VLAN-Konfigurationen nach den folgenden Bedingungen ausgewählt:

- Wenn sowohl die VLAN-Datenbank als auch die Konfigurationsdatei den VTP-Modus als transparent anzeigen und die VTP-Domänennamen übereinstimmen, wird die VLAN-Datenbank ignoriert. Die VTP- und VLAN-Konfigurationen in der Startkonfigurationsdatei werden verwendet. Die Revisionsnummer der VLAN-Datenbank bleibt in der VLAN-Datenbank unverändert.

- Wenn der VTP-Startmodus der Servermodus ist oder der VTP-Startmodus oder die Domänennamen nicht mit der VLAN-Datenbank übereinstimmen, werden der VTP-Modus und die VLAN-Konfiguration für die ersten 1005 VLANs anhand der VLAN-Datenbankinformationen ausgewählt, z. B. anhand der Datei "vlan.dat". VLANs mit mehr als 1005 werden in der Switch-Konfigurationsdatei konfiguriert.

Wenn keine Datei "vlan.dat" vorhanden ist oder die Datei "vlan.dat" nicht gelesen werden kann, startet der Switch mit den folgenden Eigenschaften:

Attribut

Standardwerte

VTP-Modus

Server

VTP-Domänenname

(kein Name/Leer)

VLANs

1, 1002-1005

Dateiname und Speicherort

Standardmäßig lautet der Dateiname der VLAN-Datenbank  vlan.dat .

Sie können den  vtp file <filename> Befehl verwenden, um die Datei umzubenennen. Sie können den  vtp file Befehl nicht verwenden, um eine neue Datenbank zu laden. Sie können sie nur verwenden, um die Datei umzubenennen, in der die vorhandene Datenbank gespeichert ist.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die IFS-Dateisystemdatei angeben, in der die VTP-Konfiguration gespeichert wird:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

Auf die im NVRAM gespeicherte Datei "vlan.dat" kann vom Switch zugegriffen werden. Die Datei "vlan.dat" kann zu Sicherungszwecken vom Speicherort kopiert werden. Der Speicherplatzname, in dem die Datei "vlan.dat" gespeichert wird, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Lesen Sie die entsprechende Produktdokumentation, bevor Sie den  copy  Befehl eingeben.

Bei Cisco Catalyst Switches der Serien 6500/6000 ist dies der Fall const_nvram: . Ähnlich wie bei Catalyst Switches der Serien 4500/4000  cat4000_flash: . In den Serien Cisco Catalyst 29xx und Cisco Catalyst 35xx sowie 3750 wird dies als Flash bezeichnet:

Cat6K-Cisco IOS#dir const_nvram:   Directory of const_nvram:/ 1 -rwx 856 <no date> vlan.dat 129004 bytes total (128148 bytes free)

Anzeigen von VLAN-Informationen

Um alle VLAN-Konfigurationen, die VLAN-ID, den Namen usw. anzuzeigen, die in der binären Datei vlan.dat gespeichert sind, müssen Sie den  show vlan Befehl ausführen.

Sie können die VTP-Informationen, den Modus, die Domäne usw. mithilfe des  show vtp status Befehls anzeigen.

Die VLAN- und VTP-Informationen werden nicht in der  show running-config Befehlsausgabe angezeigt, wenn sich der Switch im VTP-Server-/Client-Modus befindet. Dies ist das normale Verhalten des Switches.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Switches im transparenten VTP-Modus zeigen die VLAN- und VTP-Konfigurationen in der  show running-config Befehlsausgabe an, da diese Informationen ebenfalls in der Konfigurationstextdatei gespeichert sind.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Zurücksetzen der VLAN-Informationen auf die Standardwerte

Führen Sie dieses Verfahren aus, um die VLAN-Konfiguration auf einem Cisco Catalyst Switch mit Cisco IOS-Software zurückzusetzen.

In diesem Beispiel befindet sich ein Cisco Catalyst Switch der Serie 6500 im VTP-Client-Modus. Um die VLAN-Informationen zurückzusetzen, müssen Sie die Datei "vlan.dat" entfernen und den Switch neu laden.

1. Geben Sie die Befehle  show vtp status und  show vlan ein, um die ursprünglichen VTP-/VLAN-Informationen zu ermitteln.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

1. Überprüfen Sie den Dateistatus "vlan.dat".

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Hinweis: Der Speicherort für die Datei „vlan.dat“ variiert von Gerät zu Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dateiname und Speicherort dieses Dokuments.

2. Entfernen Sie die Datei vlan.dat aus dem NVRAM.

Hinweis: Bevor Sie die Datei aus dem NVRAM löschen, wird empfohlen, eine Sicherung der Datei durchzuführen. Das Verfahren finden Sie im Abschnitt Sichern und Wiederherstellen der Datei vlan.dat.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Beachten Sie, dass die Größe der Datei "vlan.dat" Null (0) ist.

3. Laden Sie den Switch neu.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

4. Überprüfen Sie nach dem Hochfahren des Switches, ob die VLAN-Informationen auf Standardwerte eingestellt sind. Weitere Informationen zu den Standardwerten finden Sie in der Tabelle im Abschnitt Während des Switch-Hochfahrens.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

An diesem Punkt kann die VTP-VLAN-Konfigurationsänderung auf zwei Arten ausgelöst werden:

- Benutzerkonfiguration auf dem Gerät (CLI/SNMP)

- VTP-Update von anderen Geräten in derselben VTP-Domäne

Das bedeutet, dass der Switch selbst dann, wenn er sich ursprünglich im Client-Modus befand, nicht durch das einfache Anwenden einer anderen gespeicherten Konfiguration wieder in den Client-Modus versetzt wird. Um den Switch wieder in den Client-Modus zu versetzen, muss der Netzwerkadministrator das System manuell mit dem Befehl vtp mode client im globalen Konfigurationsmodus konfigurieren.

Wiederherstellen der Datei vlan.dat

Wenn die Datei „vlan.dat“ versehentlich gelöscht wird und der Switch neu geladen wird, gehen alle auf dem Switch verfügbaren VLANs verloren. Bis der Switch neu geladen wird, sind die VLAN-Informationen im Switch vorhanden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Datei „vlan.dat“ wiederherzustellen:

1. Geben Sie den Befehl show vlan aus, um die Verfügbarkeit von VLAN-Informationen zu bestätigen.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Wenn sich der Switch im VTP-Servermodus oder im transparenten Modus befindet, nehmen Sie Änderungen an der VLAN-Datenbank vor.

Folgende Änderungen an der VLAN-Datenbank sind möglich:

- Erstellen eines VLAN

- Löschen eines VLAN

- Ändern Sie die Attribute eines vorhandenen VLAN.

Wenn sich der Switch im VTP-Clientmodus befindet, nehmen Sie Änderungen an der VLAN-Datenbank auf einem beliebigen VTP-Server derselben Domain vor.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Sobald Änderungen an der VLAN-Datenbank vorgenommen wurden, erstellt der Switch automatisch die Datei "vlan.dat".

3. Führen Sie den Befehl show flash: aus, um die Erstellung der Datei vlan.dat zu überprüfen.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Hinweis: Der Speicherort für die Datei „vlan.dat“ variiert von Gerät zu Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dateiname und Speicherort.

Sichern und Wiederherstellen der Datei vlan.dat

Netzwerkadministratoren, die die Datei "vlan.dat" sichern möchten, insbesondere für die VTP-Serversysteme. Die  vlan.dat Datei kann an denselben Speicherorten wie jede andere Datei (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp:, usw.) gesichert werden. Obwohl die Datei an einen beliebigen Speicherort kopiert werden kann, kann sie nur aus dem NVRAM gelesen werden.

Um eine vollständige Sicherung Ihrer Konfiguration durchzuführen, fügen Sie die Datei vlan.dat zusammen mit der Konfiguration in die Sicherung ein. Wenn dann der gesamte Switch oder das Supervisor Engine-Modul ausgetauscht werden muss, muss der Netzwerkadministrator beide Dateien hochladen, um die vollständige Konfiguration wiederherzustellen:

- Die vlan.dat Datei

- Die Konfigurationsdatei

Dies wirkt sich auch in Umgebungen mit dualen Supervisors bei der Ausführung von Stateful Switchover (SSO) aus. Da die Datei-zu-Datei-Synchronisierung nur für den NVRAM verfügbar ist, kann zwischen dem aktiven und dem Standby-Supervisor keine Synchronisierung der Datei "vlan.dat" erfolgen, wenn sich die Datei "vlan.dat" an einem Speicherort befindet, der nicht zum NVRAM gehört, z. B. "bootflash:". Wenn der Standby-SP die neuen VLAN-Daten empfängt, kann er die Konfiguration stattdessen in die Datei "standby vlan.dat" schreiben.

Wenn eine gespeicherte vlan.dat auf ein System angewendet wird, das bereits gestartet wurde, muss das System neu geladen werden, bevor die neu angewendete Konfiguration vlan.dat wirksam wird.

1. Führen Sie die Befehle show vtp status und show vlan aus, um die ursprünglichen VTP-/VLAN-Informationen zu ermitteln.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

2. Überprüfen Sie den Dateistatus "vlan.dat".

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Hinweis: Der Speicherort für die Datei „vlan.dat“ variiert von Gerät zu Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Dateiname und Speicherort.

3. Sichern Sie die vorhandene Datei "vlan.dat".

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Entfernen Sie die Datei vlan.dat aus dem NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Laden Sie den Switch neu.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

6. Überprüfen Sie das Zurücksetzen der VTP-/VLAN-Informationen nach dem erneuten Laden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Die Anzahl der vorhandenen VLANs wurde von 12 auf 5 reduziert. Statt Cisco123 ist jetzt keine Domäne mehr vorhanden.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Kopieren Sie die gespeicherte Datei vlan.dat in den NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Überprüfen Sie, ob sich der VTP-Status ändert. Es wird keine Änderung vorgenommen, da die Datei "vlan.dat" beim Booten des Switches schreibgeschützt ist. Laden Sie den Switch neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Laden Sie den Switch neu.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

10. Überprüfen Sie nach dem Hochfahren des Switches, ob die VLAN-/VTP-Informationen ordnungsgemäß wiederhergestellt wurden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archivieren von vlan.dat mit Archivmanagement

Die Anwendung für das Archivmanagement unterhält ein aktives Archiv der Datei "vlan.dat" von Geräten, die von Resource Manager Essentials (RME) verwaltet werden. Sie können folgende Aufgaben ausführen:

- Gerätekonfigurationen abrufen und archivieren (einschließlich der Datei vlan.dat)

- Berichte zu archivierten Daten suchen und erstellen

- Vergleichen und Bezeichnen von Konfigurationen (einschließlich der Datei "vlan.dat")

Weitere Informationen zur Anwendung Archive Management finden Sie unter Archiving Configurations and Managing Them Using Archive Management.

Die RME-Suite ist Teil der CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), einem der Paketlösungen aus der CiscoWorks Produktfamilie. Es handelt sich um eine Enterprise-Lösung für das Netzwerkmanagement. RME ist eine leistungsstarke Suite webbasierter Anwendungen, die Netzwerkverwaltungslösungen für Cisco Switches, Zugriffsserver und Router bietet.

Weitere Informationen zu RME und den zugehörigen Anwendungen finden Sie unter RME Essentials.

VLAN-Informationen und Redundanz

Die Redundanz der Supervisor Engine unterstützt keine nicht standardmäßigen VLAN-Datendateinamen oder -Speicherorte. Geben Sie den Befehl vtp file_name nicht auf einem Switch ein, der über eine redundante Supervisor Engine verfügt.

Vor der Installation einer redundanten Supervisor Engine geben Sie den Befehl no vtp file ein, um zur Standardkonfiguration zurückzukehren.

Bei der Redundanz von Route Processor Redundancy (RPR+) wird die im VLAN-Datenbankmodus eingegebene Konfiguration von der Supervisor-Engine-Redundanz nicht unterstützt. Verwendung des globalen Konfigurationsmodus mit RPR+-Redundanz

Bei SSO erfolgt die Synchronisierung der Datei "vlan.dat" des NVRAM vom aktiven SP zum Standby-SP weiterhin so, dass der Standby-Modus durch Laden der Binärdatei aus dem NVRAM wiederhergestellt werden kann, wenn der Switchover in der Mitte der Datensynchronisierung der VLANs erfolgt. Da die Datei-zu-Datei-Synchronisierung nur für den NVRAM verfügbar ist, kann keine Synchronisierung der binären VTP-Konfigurationsdatei zwischen dem aktiven und dem Standby-Modus erfolgen, wenn sich die Binärdatei an einem Speicherort befindet, der nicht zum NVRAM gehört, z. B. bootflash:. Wenn sich vlan.dat nicht im NVRAM befindet, kann der Standby-Supervisor während des Standby-Bootvorgangs nicht online gehen. Auf dem aktiven Supervisor muss eine Fehlermeldung angezeigt werden, die den Benutzer auffordert, den Speicherort "vlan.dat" in NVRAM zu ändern.

Zugehörige Informationen

- Erstellen von Ethernet-VLANs auf Catalyst-Switches

- Grundlegendes zum VLAN Trunk Protocol (VTP)

- Best Practices für Catalyst Switches der Serien 6500/6000 und 4500/4000 mit Cisco IOS Software

- Software-Konfigurationsleitfaden für Catalyst Switches der Serie 4500, 12.2(46)SG

- Software-Konfigurationsleitfaden für Catalyst 6500, Version 12.2SXH und neuere Versionen

- Unterstützung von Switches

- LAN-Switching

- Technischer Support und Downloads von Cisco