Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Cisco Connected Grid Switches der Serie 2520 (CGS2520) zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und zur Wiederherstellung von Kennwörtern wiederhergestellt werden.

Unterstützt von Mehar Swarup und Sumedha Phatak, Cisco TAC Engineers.

Problem

Dieses Verfahren ist anzuwenden, wenn das Kennwort auf dem Switch verloren geht oder der Kunde einen Switch zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchte.

Lösung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Konfiguration auf dem CGS2520 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

1. Ziehen Sie das Netzkabel ab, und schließen Sie es an.

2. Warten Sie, bis die Flash-Initialisierungsmeldung wie gezeigt angezeigt wird:

...Flash wurde initialisiert.

Das System wurde unterbrochen oder bei der Initialisierung des Dateisystems ist ein Fehler aufgetreten. Diese Befehle initialisieren das Flash-Dateisystem und beenden das Laden der Betriebssystemsoftware:

flash_init

Boot

3. Drücken Sie den Express-Setup-Pin auf dem Switch, wenn das Flash-Signal 3-5 Sekunden lang initialisiert wird. Sie sehen nun die Eingabeaufforderung 'switch:'.

Switch:

4. Verwenden Sie diese Befehle, um die bereits vorhandene Konfiguration zu sichern.

Switch: flash_init

Switch: Verzeichnis-Flash:

Switch: Umbenennen Sie flash.config.text flash:config-backup.text

Switch: Umbenennen Sie flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5. Verwenden Sie diese Befehle, um die bereits vorhandene Konfiguration zu löschen.

Switch: del flash:config.text

Switch: del flash:vlan.dat

Boot

- Nach dem Booten wird der Switch nun in den Standardmodus geladen und zur Erstkonfiguration aufgefordert.

- Wenn Sie die Erstkonfiguration zu einem späteren Zeitpunkt überspringen möchten, drücken Sie Strg+c auf Ihrem PC.

Wenn Sie nur das Kennwort wiederherstellen möchten, verwenden Sie die boot-Option anstelle der flash_init-Option wie gezeigt:

- Boot-Flash:<Systemabbild>

- copy config.bak running-config

Kennwort hier ändern

- copy running-config startup-config

Zugehörige Informationen

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems