Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Smart Zone-Darstellung

In Smart Zoning konvertieren

Smart Zoning deaktivieren

Smart Zoning für nur eine Zone deaktivieren

Nützliche Fehlerbehebungsbefehle

Offizieller Konfigurationsleitfaden

Kursvideo

Einleitung

In diesem Dokument wird Smart Zoning beschrieben, eine in NX-OS 5.2(6) eingeführte Funktion, die den Zoning-Befehlen neue Schlüsselwörter hinzufügt, um Member als Initiator, Ziel oder beide zu bezeichnen.  Diese Funktion ist nur auf MDS-Plattformen verfügbar. Nexus Switches mit FCoE-Unterstützung verfügen nicht über Smart Zoning.

Hintergrundinformationen

Der Zweck dieser Smart Zoning-Schlüsselwörter besteht darin, die Anzahl der Ternary Content Addressable Memory (TCAM)-Einträge für die Zugriffskontrollliste (ACL) zu reduzieren, insbesondere die für die Ziel-Ziel- und Initiator-Initiator-Konnektivität. Da diese in der Regel nutzlos und manchmal sogar problematisch sind, besteht keine Notwendigkeit, sie zu haben.

Die Alternative sind Single Initiator-Zonen (oder Single-Init, Single-Target), aber in großen Umgebungen bedeutet die Erstellung all dieser separaten Zonen einen großen betrieblichen Aufwand.

Smart Zoning kombiniert die oben genannten Vorteile beider Ansätze:

- Einfacheres Betriebsmanagement mit einer zentralen Zone für alle Initiatoren und Ziele einer Anwendung oder eines Clusters.

- Keine vergeudeten Switch-Ressourcen wie bei zwei Mitgliedszonen.

Der Vorteil wird besonders bei Cloud-Rechenzentren und Big Data-Bereitstellungen deutlich, bei denen zahlreiche Initiatoren (ESX-Knoten in einem vCluster) auf dieselben Ziele (Datenspeicher) zugreifen. Wenn Sie einen neuen ESX zu Ihrem Cluster hinzufügen müssen, fügen Sie einfach ein Mitglied zu Ihrer Zone hinzu und aktivieren Sie es erneut. Diese Funktion ist in das Unified Computing System (UCS) integriert.

Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit mit Peer Zoning, das im FC-Standard beschrieben wird, aber in NXOS keine Funktion ist. Peer Zoning erzwingt, dass alle Mitglieder in einer Zone nur mit einem einzelnen Peer-Gerät kommunizieren.  Smart Zoning bietet diese und weitere Funktionen und ist im Allgemeinen flexibler.

HINWEIS:

Sie können eines der folgenden Schlüsselwörter hinzufügen: "init", "target", "both",

für jedes Zonenelement in einer Smart Zone, damit die Smart Zoning-Funktion die richtigen Einträge erstellen kann.

Die gültigen combInations sind

init <-> target

init <-> both

beide <-> Ziele

beide <->

Smart Zone-Darstellung

zone name SmartZone vsan 1

member pwwn 10:00:00:00:c9:2f:02:db init

member pwwn 21:00:00:04:cf:db:3e:a7 target

member pwwn 21:00:00:20:37:15:dc:02 target

member pwwn 10:00:00:00:c9:2e:ff:d5 init

member pwwn 21:00:00:e0:8b:02:56:4b init

member pwwn 21:00:00:e0:8b:03:43:6f init

Sobald diese Option aktiviert ist, fügen Sie die Schlüsselwörter init, target oder both zum Membereintrag hinzu.

Smart Zoning programmiert nur TCAMs mit Einträgen, die Initiator und Ziel verbinden.

'both' fungiert als Platzhalter und fungiert sowohl als Initiator als auch als Ziel.

Sie müssen nicht alle Zonen manuell bearbeiten. Es gibt ein Konvertierungsprogramm, das die FCNS-Daten verwendet, um diese Schlüsselwörter hinzuzufügen.

Beide werden beispielsweise in Replikationsszenarien verwendet, in denen Speicherkopie-Ports bei der Datenreplikation sowohl als Init als auch als Ziel fungieren. Dafür können Sie jedoch auch eine Zone mit zwei Elementen verwenden.

In Smart Zoning konvertieren

# conf t

(config)# zone smart-zone enable vsan 1

Smart Zoning distribution initiated. Check zone status.

(config)# zone convert smart-zone vsan 1

(config)# zoneset activate name ZS_VSAN1 vsan 1

Smart Zoning deaktivieren

# conf t

(config)# clear zone smart-zoning vsan 1

WARNING: This command will clear smart zoning configs from the specified

zone/zoneset/fcalias/vsan. Do you want to continue? (y/n) [n] y

(config)# no zone smart-zoning enable vsan 1

WARNING: Disabling Smart Zoning feature may result in TCAM space to exceed

and zone to switch to soft zoning in case the current active database is more

than specified limits. Do you want to continue? (y/n) [n] y

Smart Zoning distribution initiated. check zone status

(config)#

Smart Zoning für nur eine Zone deaktivieren

# conf t

(config)# zone name DumbZone vsan 1

(config-zone)# attrib disable-smart-zoning

Das obige Beispiel bezieht sich auf den Modus "Einfaches Zoning".  Wenn Sie Ihr VSAN im erweiterten Zoning-Modus ausführen, müssen Sie Attributgruppen verwenden (wie bei allen Attributen im erweiterten Modus).

# conf t

(config)# zone-attribute-group name DisabledSZAttrGr vsan 1

Enhanced zone session has been created. Please 'commit' the changes when done.

(config-attribute-group)# disable-smart-zoning

(config-attribute-group)# exit

(config)# zone name EnhancedDumbZone vsan 1

(config-zone)# attribute-group DisabledSZAttrGr

Nützliche Fehlerbehebungsbefehle

# show zone status vsan 1

# show zoneset active vsan 1

# show running zone vsan 1

# show zone internal vsan 1

# show zone internal rscn acl-table current vsan 1

# show zone internal rscn acl-table previous vsan 1

# show zone smart-zoning auto-conv status vsan 1

# show zone smart-zoning error-log

Offizieller Konfigurationsleitfaden

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Konfiguration von Smart Zoning-Mitgliedern im Konfigurationshandbuch für Cisco MDS 9000-Serie NX-OS Fabric.

Kursvideo