Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

NCS2K 400G Line Card - empfohlene Konfiguration

MDS-9710Empfohlene Konfiguration

Einleitung

In diesem Dokument werden die empfohlenen Konfigurationseinstellungen und die zugehörigen Details für die 16G-FC-Interoperabilität (Interop) zwischen der 400G-XP Line Card der Cisco NCS2K-Plattform und dem MDS-9710-Switch beschrieben.

Problem

Diese optische Plattform von Cisco und der Cisco MDS-Switch werden im vorliegenden Dokument als Referenz für die 16G-FC-Interoperabilität beschrieben:

- Cisco ONS-Plattform: NCS2006 ODER NCS2015 mit 400G-XP Linecard

- MDS-9710-Switch

Beachten Sie hinsichtlich des Cisco Interoperabilitätsstatus und der empfohlenen Konfigurationseinstellungen für NCS2K- und MDS-Plattformen zur Gewährleistung einer reibungslosen Interoperabilität die bereitgestellte Lösung.

Lösung

Empfohlene Konfiguration für NCS2K 400G Line Card

Ab Version 10.6.2 unterstützte die NCS2K-400G-XP-Karte 16G Fibre Channel (16G-FC)-Payloads an ihren Client-Ports.

Zur Unterstützung der 16G-FC-Nutzlast wurde der neue Slice-Betriebsmodus OPM_6x16G_FC eingeführt.

Der OPM_6X16G_FC ermöglicht 16FC auf den Ports 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die Schritte für den 400G Line Card-Modus und die Slice-Konfiguration werden hier erläutert.

Für 400G-LC werden diese Einstellungen für Client- und Trunk-Ports empfohlen:

ONS CARD-Typ

SAN-Gerät

OPMODE

LOHN

Client_SQUELCH

Trunk_SQUELCH

400 G-XP

MDS 9710

MXP-200 G

16 GFC

LOKALER FEHLER

AIS

Empfohlene Konfiguration für MDS-9710

MDS-Einstellungen:

8/10/16 GFC MDS-Einstellungen

Geschwindigkeit: Admin = 16GFC

Ratenmodus = Dediziert

Trunking = EIN/AUS

Buffer Credits~ = 500

Lastverteilung = EIN