Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

MDS 9509 mit NX-OS-Softwareversion 6.2(9)

MDS 9148 mit NX-OS-Softwareversion 6.2(9)

Netzwerkdiagramm

F-Port-Channel-Trunk von MDS 9148 (NPV) zu MDS 9509 (NPIV)

Topologie

Überprüfen

MDS 9509

MDS 9148

Fehlerbehebung

VSAN(s) verbleiben bei der Initialisierung

EPP-Fehlermeldungen angezeigt

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen F-Port-Channel-Trunk von einem Multilayer Data Switch (MDS) 9500 konfigurieren, der mit der Funktion N_Port ID Virtualization (NPIV) ausgeführt wird, zu einem MDS 9148, der die Funktion N_Port Virtualization (NPV) ausführt.

F-Port-Channel-Trunks ermöglichen die Virtualisierung der Fabric-Anmeldungen vom NPV-Switch über den Port-Channel. Dies bietet eine unterbrechungsfreie Redundanz, falls einzelne Mitglieder-Verbindungen ausfallen. Die einzelnen Links sind standardmäßig im gemeinsamen Modus, können aber auch im dedizierten Modus geschaltet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- N_Port-Virtualisierung

- Fibre Channel

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- MDS 9509 mit NX-OS Softwareversion 6.2(9)

- Steckplatz 2 - DS-X9148 - FC-Modul mit 48 1/2/4 Gbit/s und 4 Ports

- Steckplatz 4 - DS-X9124 - FC-Modul mit 24 Ports und 1/2/4 Gbit/s

- MDS 9148 mit NX-OS Softwareversion 6.2(9)

Dieses Dokument basiert auf den folgenden Funktionen:

- Funktion NPV und NPIV wurden in SAN-OS-Softwareversion 3.3 hinzugefügt

- Funktion für Port-Channel-Trunk wurde NX-OS Softwareversion 4.1(3) hinzugefügt

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Hinweise:

Alle Schnittstellen sollten sich im gleichen Virtual Storage Area Network (VSAN) befinden. In diesem Beispiel wird VSAN 1 verwendet.

Es empfiehlt sich, die Mitgliedschnittstellen auf verschiedene Linecards zu verteilen.

"switchport rate-mode dediziert" ist optional. Standardmäßig können Trunking-F (TF)-Port-Schnittstellen im gemeinsam genutzten Modus ausgeführt werden. Wenn die Bandbreite der Port-Gruppe verfügbar ist, können sie mit dem Befehl switchport rate-mode dediziert werden. Sie können den Befehl show port-resources module x eingeben, um die Portgruppen und die verfügbare Bandbreite für jede dieser Gruppen anzuzeigen.

MDS 9509 mit NX-OS-Softwareversion 6.2(9)

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 mit NX-OS-Softwareversion 6.2(9)

Hinweise:

Alle Ports auf einem 9148 sind dediziert (Full-Rate-Modus), daher ist für den 9148 keine Konfiguration erforderlich, um eine dedizierte Konfiguration sicherzustellen. Der Befehl "switchport rate-mode dedizierte" wird automatisch hinzugefügt und kann nicht geändert werden.

"feature-channel-trunk" muss nicht auf MDS NPV-Switches konfiguriert werden.

Durch eine Änderung des NPV-Modus wird die aktuelle Konfiguration gelöscht und der Switch im NPV-Modus neu gestartet.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Netzwerkdiagramm

F-Port-Channel-Trunk von MDS 9148 (NPV) zu MDS 9509 (NPIV)

Topologie

Informationen zum MDS 9509-Modul:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

Informationen zum MDS 9148-Modul:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das Output Interpreter Tool, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

MDS 9509

Dieser Befehl gibt an, dass Port-Channel 1 über zwei Betriebsports verfügt.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Dieser Befehl zeigt den Port-Channel und alle Mitgliedschnittstellen an. Der erste betriebliche Port (First Operational Port, FOP) ist durch ein Sternchen gekennzeichnet:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Dieser Befehl zeigt an, dass sich die Port-Channel-1-Schnittstelle im Zustand "Trunking" befindet, der der gewünschte Status ist.

Hinweis: Die VSANs 1 und 20 sind beide aktiv, was darauf hinweist, dass es in beiden VSANs Ports gibt, die auf dem 9148 UP sind.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Dieser Befehl zeigt die beiden Memberschnittstellen auch im Zustand "Trunking" an.

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Dieser Befehl gibt an, dass Port-Channel 1 über zwei Betriebsports verfügt.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Dieser Befehl zeigt an, dass sich die Port-Channel-1-Schnittstelle im Zustand "Trunking" befindet, der der gewünschte Status ist.

Hinweis: Die VSANs 1 und 20 sind beide aktiv, was darauf hinweist, dass es in beiden VSANs Ports gibt, die auf dem 9148 UP sind.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Wenn der Port-Channel nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die folgenden Informationen:

Ein Port kann nur dann als Mitglied eines statischen Port-Channels konfiguriert werden, wenn diese Konfigurationen im Port und im Port-Channel identisch sind:

- Geschwindigkeit

- Modus

- Übertragungsmodus

- Port-VSAN

- Trunking-Modus

- Zulässige VSAN-Liste oder VF-ID-Liste

Konfigurieren Sie den Port nicht in einem Port-Channel, und überprüfen Sie, ob er aktiviert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Port-Channels.

VSAN(s) verbleiben bei der Initialisierung

VSANs werden als initialisiert angezeigt, wenn auf dem MDS 9148 keine Schnittstellen für das VSAN vorhanden sind, in denen FLOGI enthalten ist. Wenn das VSAN auf dem Port-Channel aktiv ist und der letzte verbleibende Port im VSAN auf dem MDS 9148 ausfällt, bleibt das VSAN aktiv.

EPP-Fehlermeldungen angezeigt

Stellen Sie sicher, dass Trunk Protocol (EPP) aktiviert ist. Es sollte nie ausgeschaltet werden:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Wenn das Trunk-Protokoll deaktiviert ist, aktivieren Sie es wieder:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled