Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Seriennummer des Chassis lesen

Seriennummern der Line Card lesen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Gelegentlich müssen Sie die Seriennummern Ihres Multilayer-Switches der Serie MDS 9000 auch remote lesen. Möglicherweise müssen Sie dies für Inventaranforderungen oder zur Bestätigung oder Verifizierung der Berechtigung für Supportverträge tun. In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Seriennummern von Chassis und Linecards durch den Remote-Zugriff auf den Switch der Serie MDS 9000 lesen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie vor dem Versuch dieser Konfiguration sicher, dass Sie über eine IP- oder Konsolenverbindung Remote-Zugriff auf den Multilayer Switch der MDS 9000-Serie haben.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem MDS 9000 Storage Area Networking-Betriebssystem (SAN-OS).

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Seriennummer des Chassis lesen

Die Chassis-Seriennummer eines Multilayer-Switches der Serie MDS 9000 dient zur Identifizierung des Geräts für Servicevertragszwecke. Sie kann vom Aufkleber auf der Rückseite des Geräts neben dem Netzteil abgelesen werden. oder sie kann per Fernzugriff gelesen werden, indem der Befehl show sprom backplane 1 ausgeführt wird. Die Seriennummer befindet sich unter der Produktnummer.

Seriennummern der Line Card lesen

Seriennummern für Linecards werden auf der Unterseite des Metallkartenfachs gedruckt. Um die Seriennummer remote zu lesen, führen Sie den Befehl show module aus, in dem Informationen über die installierten Module, einschließlich der Seriennummern, aufgeführt sind.

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Support für Storage Networking-Produkte

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems