Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Schnellstart zur Fehlerbehebung

Detaillierte Schritte zur Behebung von Fehlern

Identifizieren des Verzeichnisses

Überprüfen der Kapazität

Dateien bereinigen

Fehler ausgelöst am/

Einleitung

In diesem Dokument werden die ACI-Fehlercodes F1527, F1528, F1529 und die Sanierungsschritte beschrieben.

Hintergrundinformationen

Diese drei Fehler treten dann auf, wenn die Auslastung der Speicherkapazität eines Controllers dessen Grenzwert überschreitet.

F1527 ist ein Warnfehler, der auftritt, wenn die Nutzung größer als 75 % ist.

F1528 ist ein Hauptfehler, der auftritt, wenn die Nutzung zwischen 85% und 90% liegt.

F1529 ist ein kritischer Fehler, der auftritt, wenn die Nutzung größer als 90 % ist.

Code: F1529

Ursache: Gerät voll

descr : Speichereinheit /techsupport auf Knoten 1 mit Hostname rtp-aci08-apic1 eingehängt bei /techsupport ist 100% voll

dn : topologie/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

Regel: eqpt-storage-full-critical

Schweregrad: kritisch

Schnellstart zur Fehlerbehebung

1. Identifizieren des Verzeichnisses mit entsprechender Kapazität

2. Überprüfen, ob die Kapazität erreicht wurde

3. Dateien im Verzeichnis bereinigen

Detaillierte Schritte zur Behebung von Fehlern

Identifizieren des Verzeichnisses

Das Verzeichnis, gegen das der Fehler ausgelöst wird, wird in der Fehlerbeschreibung angegeben.

In den beiden Beispielen unten sehen Sie, dass der F1527-Fehler im Verzeichnis /firmware ausgelöst wird und dass der F1529-Fehler mit /techsupport verknüpft ist.

In der Beschreibung ist auch zu sehen, dass die Fehler auf Knoten 1 ausgelöst werden.

Code: F1527

descr : Speichereinheit /Firmware auf Node 1 eingehängt bei /firmware ist 76% voll

dn : topologie/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1527

Code: F1529

descr : Speichereinheit /techsupport auf Knoten 1 mit Hostname rtp-aci08-apic1 eingehängt bei /techsupport ist 100% voll

dn : topologie/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

Überprüfen der Kapazität

Sobald Sie wissen, in welchem Verzeichnis der Fehler aufgetreten ist, können Sie über die CLI überprüfen, ob so viel Speicherplatz auf dem Laufwerk belegt ist.

Mit dem Befehl df -h können wir den verfügbaren Speicherplatz für jede Einbindung sehen.

In der Tabelle unten sehen wir, dass /firmware 76% des verfügbaren Speicherplatzes belegt und /data/techSupport 100%.

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

Dateien bereinigen

Nachdem wir überprüft haben, ob der Fehler vorliegt, können wir die Dateien im Verzeichnis bereinigen.

Dazu navigieren Sie zu diesem Verzeichnis; dann können Sie die Dateien nach Größe auflisten (ls -lahS) und alle großen Dateien (rm <Dateiname>) entfernen, die nicht mehr benötigt werden.

Anschließend können Sie mit dem Befehl df -h erneut überprüfen, ob der Speicherplatz bereinigt wurde.

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

Fehler ausgelöst am/

Wenn das Verzeichnis, das voll ist, das /-Verzeichnis ist, können Sie die betroffenen Dateien möglicherweise nicht bereinigen, ohne root zu sein.

Code: F1528

descr : Speichereinheit / auf Knoten 1 mit Hostname rtp-aci08-apic1 montiert bei / ist 89% voll

dn : topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/fault-F1528

Wenn wir den df -h Befehl hier verwenden, sehen wir nichts, was auf / gemountet ist.

Wir verwenden, dass /bin 100% voll ist. Wenn man sich jedoch die Dateien dort anschaut, sieht man, dass nur 606M und nicht 40G verwendet werden.

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

Um festzustellen, welche Dateien den Speicherplatz belegen, müssen wir mit der Root-Anmeldung auf die APIC-CLI zugreifen.

Wenden Sie sich hierfür an das Cisco TAC.