Ziel

Die Funkeinheit ist die physische Komponente des Wireless Access Point (WAP), der ein Wireless-Netzwerk erstellt. Die Funkeinstellungen des WAP steuern das Verhalten des Funkmoduls und bestimmen die Art der drahtlosen Signale, die das Gerät überträgt.

In diesem Artikel wird erläutert, wie die grundlegenden Funkeinstellungen des WAP571 oder WAP571E konfiguriert werden.

Anwendbare Geräte

- WAP571

- WAP571E

Softwareversion

- 1,0 0,15

Konfigurieren der Funkeinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Access Point-Dienstprogramm an, und wählen Sie Wireless > Radio (Wireless > Radio).

Hinweis: Die in diesem Artikel verwendeten Bilder stammen aus dem WAP571. Bilder können je nach Modell Ihres Geräts variieren.

Sie müssen den Installationsassistenten aufrufen.Hinweis:

Globale Funkeinstellungen konfigurieren

Schritt 2: Geben Sie im Feld TSPEC Violation Interval (TSPEC-Verletzungsintervall) das Zeitintervall (in Sekunden) ein, das der WAP warten muss, bevor er die zugeordneten Clients meldet, die die obligatorischen Zugangskontrollverfahren nicht einhalten. Diese Berichte werden über das Systemprotokoll und das Simple Network Management Protocol (SNMP) gesendet, ein Protokoll zur Verwaltung von Geräten in IP-Netzwerken.

Konfigurieren der grundlegenden Funkeinstellungen

Schritt 3: Klicken Sie im Bereich Radio Setting Per Interface (Funkeinstellung pro Schnittstelle) auf das Optionsfeld für die zu konfigurierende Funkfrequenz.

Hinweis: In der Abbildung unten haben wir beispielsweise Radio 1 (5 GHz) ausgewählt.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Funkmodul 1 - Hat eine Funkfrequenz von 5 GHz und unterstützt die folgenden Funkmodi: 802.11a/n/ac und 802.11n/ac Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Konfiguration der grundlegenden Funkeinstellungen für 5 GHz".

- Funkmodul 2 - Hat eine Funkfrequenz von 2,4 GHz und unterstützt die folgenden Funkmodi: 802.11/b/g, 802.11 b/g/n und 802.11n. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Konfiguration der grundlegenden 2,4-GHz-Funkeinstellungen".

Grundlegende Funkeinstellungen für 5 GHz konfigurieren

Schritt 4: Aktivieren Sie im Bereich Grundeinstellungen das Kontrollkästchen Aktivieren, um die Funkschnittstelle zu aktivieren.

Hinweis: Die angezeigte MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der Funkschnittstelle.

Schritt 5: Wählen Sie den gewünschten Funkmodus aus der Dropdown-Liste Mode (Modus) aus.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- 802.11a -  nur 802.11a-Clients können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen Die Clients können eine Bandbreite von maximal 54 Mbit/s erhalten, wenn dieser Modus ausgewählt ist.

- 802.11a/n/ac: 802.11a-, 802.11n- und 802.11ac-Clients mit 5-GHz-Frequenz können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen. Die 802.11n-Clients können eine Bandbreite von maximal 150 Mbit/s erhalten, die 802.11ac-Clients eine Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s.

- 802.11n/ac: Nur 802.11n- und 802.11ac-Clients, die im 5-GHz-Frequenzbereich betrieben werden, können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen.

Hinweis: Als Beispiel wird der 802.11a/n/ac-Modus ausgewählt.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel Bandwidth" (Kanalbandbreite) die Kanalbandbreite für das Funkmodul aus.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- 20 MHz (20 MHz): Begrenzt die Nutzung der Kanalbandbreite auf einen 20-MHz-Kanal.

- 20/40 MHz: Besteht aus zwei 20-MHz-Kanälen, die in der Frequenzdomäne zusammenhängen.

- 80 MHz (80 MHz): Begrenzt die Nutzung der Kanalbandbreite auf einen 80-MHz-Kanal.

Hinweis: Als Beispiel wird der 20/40 MHz ausgewählt. Wenn 20 oder 80 MHz ausgewählt ist, sind die Optionen zum Konfigurieren des primären Kanalfelds nicht verfügbar. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

Schritt 7: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Primary Channel (Primärer Kanal) einen Kanal aus, der als primär festgelegt werden soll. Der primäre Kanal wird für Geräte verwendet, die nur 20/40-MHz-Kanäle unterstützen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Upper - Legt den oberen 20-MHz-Kanal als primären Kanal fest.

- Lower (Unterer Kanal): Legt den unteren 20-MHz-Kanal als primären Kanal fest.

Hinweis: Der primäre Channel ist als Beispiel auf Lower eingestellt. Das webbasierte Dienstprogramm deaktiviert das Dropdown-Menü "Primary Channel" (Primärer Kanal), wenn der Kanal auf Auto (Automatisch) eingestellt ist.

Schritt 8: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel" den Bereich des Funkspektrums aus, das die Funkeinheit zum Senden und Empfangen verwendet.

Hinweis: Wenn Auto (Automatisch) ausgewählt ist, scannt der WAP die verfügbaren Kanäle und wählt einen Kanal aus, in dem der geringste Datenverkehr erkannt wird.

Schritt 9: Klicken Sie auf Speichern.

Grundlegende Funkeinstellungen für 2,4 GHz konfigurieren

Schritt 1: Klicken Sie im Bereich Radio Setting Per Interface (Funkeinstellung pro Schnittstelle) auf das Optionsfeld Radio 2 (2,4 GHz).

Schritt 2: Aktivieren Sie im Bereich Grundeinstellungen das Kontrollkästchen Aktivieren, um die Funkschnittstelle zu aktivieren.

Hinweis: Die angezeigte MAC-Adresse ist die MAC-Adresse der Funkschnittstelle.

Schritt 3: Wählen Sie den gewünschten Funkmodus aus der Dropdown-Liste Mode (Modus) aus.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- 802.11b/g- 802.11b- und 802.11g-Clients können eine Verbindung zum WAP-Gerät herstellen. Die 802.11b-Clients können eine Bandbreite von maximal 11 Mbit/s erhalten, während ein 802.11g-Client eine Bandbreite von maximal 54 Mbit/s unterstützen kann.

- 802.11b/g/n - 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Clients mit 2,4 GHz-Frequenz können eine Verbindung zum WAP herstellen.

- 802.11n mit 2,4 GHz - Nur 802.11n-Clients, die mit 2,4 GHz arbeiten, können sich mit diesem Funkmodus verbinden.

Hinweis: Der 802.11n-Standard ist die einzige Spezifikation, die einen 40-MHz-weiten Kanal zulässt. Die Schritte 3 bis 5 sind nur anwendbar, wenn Sie in Schritt 3 einen Funkmodus auswählen, der 802.11n unterstützt. Wenn Sie 802.11n nicht ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 6 fort.

Schritt 4: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel Bandwidth" (Kanalbandbreite) die Kanalbandbreite für das Funkmodul aus.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- 20 MHz (20 MHz): Begrenzt die Nutzung der Kanalbandbreite auf einen 20-MHz-Kanal.

- 20/40 MHz: Besteht aus zwei 20-MHz-Kanälen, die in der Frequenzdomäne zusammenhängen.

Die 20/40-MHz-Frequenz ist die Option, die als Beispiel gewählt wurde. Bei Auswahl von 20 MHz sind die Optionen zum Konfigurieren des primären Kanalfelds nicht verfügbar. Fahren Sie mit Hinweis:Schritt 7 fort.

Schritt 5: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Primary Channel (Primärer Kanal) einen Kanal aus, der als primär festgelegt werden soll. Der primäre Kanal wird für Geräte verwendet, die nur 20/40-MHz-Kanäle unterstützen.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Oberer - Legt den oberen 20-MHz-Kanal als primären Kanal fest.

- Lower (Unterer Kanal): Legt den unteren 20-MHz-Kanal als primären Kanal fest.

Hinweis: Das webbasierte Dienstprogramm deaktiviert das Dropdown-Menü "Primary Channel" (Primärer Kanal), wenn die Kanalbandbreite auf 20 MHz (20 MHz) eingestellt ist, oder wenn das Feld "Channel" auf Auto (Automatisch) eingestellt ist.

Schritt 6: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Channel" den Bereich des Funkspektrums aus, das die Funkeinheit zum Senden und Empfangen verwendet.

Hinweis: Wenn Auto (Automatisch) ausgewählt ist, scannt der WAP die Kanäle und wählt den Kanal mit dem geringsten Datenverkehr aus.

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern.

Sie sollten jetzt die grundlegenden Funkeinstellungen Ihres WAP-Geräts konfiguriert haben.