Ziel

Der WAP571E Wireless-AC/N Dual Radio Outdoor Access Point ist ein hochleistungsfähiger, hochsicherer Wireless Access Point der Business-Klasse (WAP) für Außenbereiche, der kosteneffiziente Wireless-Verbindungen für Außenbereiche bereitstellt.

Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zum WAP571E.

Anwendbare Geräte

- WAP571E

Produktmerkmale

- Kosteneffiziente 802.11ac-Konnektivität für Außenbereiche mit bis zu 1,9 Gbit/s

- 3x3 MIMO (Multiple Input Multiple Output) mit drei Signalströmen sowohl bei 5,0 GHz als auch bei 2,4 GHz

- IP66-Gehäuse für Außenanwendungen

- Single-Point-Einrichtung

- Zwei Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN)-Ports

- WPA2, 802.1X mit RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) und Erkennung nicht autorisierter Access Points.

- Captive Portal mit mehreren Rechten und Rollen

- Einfache Installation und intuitives webbasiertes Dienstprogramm

- Unterstützung für Power over Ethernet (PoE)

Standardeinstellungen

Parameter

Standardwert

Benutzername

Cisco

Kennwort

Cisco

LAN-IP-Adresse

DHCP-Adresse wird vom Server zugewiesen

Fallback-LAN-IP

192.168.1.245

Subnetzmaske

255.255.255,0

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN)), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports

Zwei LAN Gigabit Ethernet-Autosensing

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Antennen

Für die Wandmontage optimierte interne Antennen

LED-Anzeigen

Eine LED

Betriebssystem

Linux

Physische Schnittstellen

Ports

2 10/100/1000-Ethernet mit Unterstützung für 802.3at bei PoE wird nur für einen Port und nicht für zwei Ports unterstützt.

Tasten

Reset-Taste

LEDs

Eine Multifunktions-LED

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

24,4 x 24,45 x 44,5 cm (230 x 200 x 50 mm)

Gewicht

1350 g

Netzwerkfunktionen

VLAN-Unterstützung

Ja

Anzahl der VLANs

1 Management-VLAN plus 32 VLANs für SSIDs

802.1X-Komponente

Ja

Zuordnung von SSID zu VLAN

Ja

Automatische Kanalauswahl

Ja

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Ja

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Sicherheit

WPA, WPA2

Ja, einschließlich Enterprise-Authentifizierung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

SSID-Broadcast

Ja

Erkennung nicht autorisierter Access Points

Ja

Montage und physische Sicherheit

Mehrere Montageoptionen

Montageklammer für einfache Wand- oder Mastmontage

Quality of Service (QoS)

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC), Client-QoS

Leistung

Wireless-Durchsatz

Datenrate von bis zu 1,9 Gbit/s (Durchsatz variiert in der Praxis)

Empfohlene Benutzerunterstützung

Bis zu 200 verbundene Benutzer, 50 aktive Benutzer pro Funkmodul

Verwaltung mehrerer Access Points

Single-Point-Einrichtung

Ja

Anzahl der Access Points pro Cluster

16

Aktive Clients pro Cluster

960

Konfiguration

Web-Benutzeroberfläche

Integriertes webbasiertes Dienstprogramm zur einfachen browserbasierten Konfiguration (HTTP/HTTPS)

Verwaltung

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung und Paketerfassung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Wireless

Häufigkeit

Zwei parallele Funkmodule (2,4 GHz und 5 GHz)

Funk- und Modulationsart

Dual Radio, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO mit 3 Signalströmen bei 5 GHz und 2,4 GHz

21 für 20-MHz-Bandbreite; 9 für 40-MHz-Bandbreite; 4 für 80-MHz-Bandbreite

1 für 20-MHz-Bandbreite; 7 für 40-MHz-Bandbreite

802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection)

Unterstützte Datenraten

IEEE 802.11b: DSSS (02.01.5.11)

IEEE 802.11g: OFDM (12.06.2018.24.36.48.54)

IEEE 802.11n: siehe nachstehende Tabelle

IEEE 802.11b 12,94 MHz

IEEE 802.11g 24,49 MHz

EEE 802.11n MCS0 (HT20): 27,44 MHz

IEEE 802.11n MCSO (HT40): 36,18 MHz

IEEE 802.11b: 29,76 dBm

IEEE 802.11g: 29,24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29,25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23,81 dBm

Frequenzband und Betriebskanäle

Frequenzband

Channel-Nr.

Häufigkeit

Channel-Nr.

Häufigkeit

2400-2483,5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

2

2417 MHz

8

2447 MHz

1

2422 MHz

9

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

5150-5250 MHz-Band 1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

5250-5350 MHz-Band 2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

5470-5275 MHz-Band

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

5755 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

5775 MHz

165

-

Übertragene Ausgangsleistung

2,4 GHz

802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm bei CH6, alle Raten

802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm bei CH6, 6 Mbit/s

802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm bei CH6, 54 Mbit/s

802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm bei CH6 MCS0

802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm bei CH6 MCS7

802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm bei CH6 MCS7

5 GHz UNII-1 (5150 - 5250 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bei 6 Mbit/s

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bei 54 Mbit/s

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

5 GHz UNII-2 (5250 - 5350 MHz)/UNII-2 Extended (5470 - 5725 MHz)

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm bei 6 Mbit/s

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm bei 54 Mbit/s

802.11ac(HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

5 GHz UNII-3 (5725 MHz~5850 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bei 6 Mbit/s

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bei 54 Mbit/s

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm bei MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bei MCS9

Betriebstemperatur

-40 bis 55 °C (-40 bis 131 °F) mit Solarladung oder -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F) ohne Sonneneinstrahlung

Lagertemperatur

-50 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

5 bis 95 %, nicht kondensierend

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 90 %, nicht kondensierend

Systemspeicher

256 MB RAM

128 MB Flash