Ziel

Der WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point mit PoE nutzt parallele Dualband-Funkmodule, um die Abdeckung und die Benutzerkapazität zu verbessern. Die 3x3 MIMO-Technologie (Multiple Input, Multiple Output) mit drei räumlichen Datenströmen ermöglicht es dem Access Point, sowohl in der 5,0-GHz- als auch in der 2,4-GHz-Frequenz mit maximaler Leistung zu arbeiten. Gigabit Ethernet LAN-Schnittstellen mit Power over Ethernet (PoE) ermöglichen eine flexible Installation und reduzieren die Kosten für Verkabelung und Verkabelung. Die intelligente Quality of Service (QoS)-Funktion ermöglicht die Priorisierung von bandbreitenabhängigem Datenverkehr für VoIP- und Videoanwendungen.

Um einen hochsicheren Gastzugriff für Besucher und andere Benutzer bereitzustellen, unterstützt der WAP571 ein Captive Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Rechte, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren. Auf einer individuell angepassten Anmeldeseite können Sie eine Willkommensnachricht und Zugriffsdetails präsentieren und Ihre Marke mit Firmenlogos stärken.

In diesem Artikel werden die Funktionen des WAP571 Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point mit PoE erläutert.

Anwendbare Geräte

- WAP571

Produktmerkmale

- Parallele Dualband-Funkmodule unterstützen bis zu 1,3 Mbit/s bei 5,0-GHz-Funkmodulen und 600 Mbit/s bei 2,4-GHz-Funkmodulen, um die bestmögliche Leistung und Abdeckung zu erzielen

- 3x3 MIMO mit drei Signalströmen bei 5,0 GHz und 2,4 GHz für maximale Leistung

- Die Single-Point-Einrichtung, eine Technologie ohne Controller, vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung mehrerer Access Points, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

- Zwei-Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen ermöglichen einen Hochgeschwindigkeits-Uplink zum kabelgebundenen Netzwerk und unterstützen die Link-Aggregation, um die Gesamtbandbreite zwischen den beiden Ports zu erhöhen.

- Zuverlässige Sicherheit, einschließlich WPA2, 802.1X mit RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) und Erkennung nicht autorisierter Access Points tragen zum Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen bei

- Die Unterstützung eines Captive Portals ermöglicht einen hochsicheren, angepassten Gastzugriff mit mehreren Rechten und Rollen.

- Einfache Installation durch einen Installationsassistenten und eine intuitive webbasierte Konfiguration ermöglichen eine schnelle und einfache Bereitstellung und Einrichtung in Minutenschnelle.

- PoE-Unterstützung für einfache Installation ohne kostspielige zusätzliche Verkabelung

- Schlankes Design mit mehreren internen Antennen und einem vielseitigen Montagesatz für Decken, Wand oder Schreibtisch

- Priorisierung des Netzwerkverkehrs durch intelligente QoS-Funktionen, um die Leistung kritischer Netzwerkanwendungen zu optimieren

- Ein Energiesparmodus und Funktionen zur Portsteuerung tragen zur Steigerung der Energieeffizienz bei.

- Der Workgroup Bridge-Modus ermöglicht die Erweiterung Ihres Netzwerks durch eine Wireless-Verbindung mit einem zweiten Ethernet-Netzwerk.

- IPv6-Unterstützung zur Bereitstellung zukünftiger Netzwerkanwendungen und Betriebssysteme ohne kostspielige Upgrades

- Eingeschränkte Lebenszeitgarantie für Hardware sorgt für beruhigende Sicherheit

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN)), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports

2 LAN Gigabit Ethernet Autosensing

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Antennen

Interne Antennen für Wand- oder Deckeninstallation

LED-Anzeigen

Eine LED

Betriebssystem

Linux

Physische Schnittstellen

Ports

2 - 10/100/1000-Ethernet, mit Unterstützung für 802.3at bei PoE-Unterstützung, nur für einen Port und nicht für 2 Ports

Tasten

Reset-Taste

Buchse

Steckplatz für Kensington-Schloss

LEDs

Eine Multifunktions-LED

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

24,44 x 24,45 x 44,55 mm (230 x 230 x 40 mm)

Gewicht

778 g

Netzwerkfunktionen

VLAN-Unterstützung

Ja

Anzahl der VLANs

1 Management-VLAN plus 32 VLANs für SSIDs

802.1X-Komponente

Ja

Zuordnung von SSID zu VLAN

Ja

Automatische Kanalauswahl

Ja

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Ja

- IPv6-Host-Unterstützung

- IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus 1 Management-VLAN

Sicherheit

WPA, WPA2

Ja, einschließlich Enterprise-Authentifizierung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

SSID-Broadcast

Ja

Erkennung nicht autorisierter Access Points

Ja

Montage und physische Sicherheit

Mehrere Montageoptionen

Montageklammer für einfache Decken- oder Wandmontage

Physisches Sicherheitsschloss

Kensington-Buchse

Quality of Service

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC), Client-QoS

Leistung

Wireless-Durchsatz

Bis zu 1,9 Gbit/s Daten (Durchsatz variiert in der Praxis)

Empfohlene Benutzerunterstützung

Bis zu 200 verbundene Benutzer, 50 aktive Benutzer pro Funkmodul

Verwaltung mehrerer Access Points

Single-Point-Einrichtung

Ja

Anzahl der Access Points pro Cluster

16

Aktive Clients pro Cluster

960

Konfiguration

Webbenutzeroberfläche

Integriertes webbasiertes Dienstprogramm zur einfachen browserbasierten Konfiguration (HTTP/HTTPS)

Verwaltung

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung und Paketerfassung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte oder exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja