Ziel

Eine WorkGroup Bridge (WGB) verbindet Wireless-Netzwerke mit größeren kabelgebundenen Ethernet-Netzwerken. Eine Workgroup Bridge fungiert als Wireless-Client im Wireless LAN und stellt dann eine Schnittstelle zu einem kabelgebundenen Netzwerk her. Es hilft, Geräte in einem Ethernet-LAN ohne Wireless-Adapter mit dem Wireless LAN zu verbinden. Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind nützlich, um Fehler im Netzwerk zu beheben und Informationen zu sammeln, wie z. B., welche Schnittstelle ein Client mit dem AP verbunden hat und welches VLAN DHCP von ihm empfangen wurde. Außerdem werden die Paket- und Bytezahlen für den Datenverkehr zwischen den Stationen einer WorkGroup Bridge angezeigt. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Statistiken von WorkGroup Bridge Transmit/Receive auf den WAP551- und WAP561-Access Points anzeigen.

Anwendbare Geräte

WAP551

WAP561

Softwareversion

· 1,0/4,2

Statistiken von WorkGroup Bridge übersenden/empfangen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive (Status und Statistiken > WorkGroup Bridge übergeben/empfangen). Die Seite "Transmit/Receive" der WorkGroup Bridge wird geöffnet:

Schritt 2: (Optional) Um den aktuellsten Status anzuzeigen, klicken Sie auf Aktualisieren.

In der Tabelle für die Datenverkehrsstatistik werden folgende Informationen angezeigt:

· Netzwerkschnittstelle - Zeigt die LAN-Schnittstelle und die VAP-Schnittstellen (Virtual Access Point) des AP an. WAP561 verfügt WLAN0 über Radio 1 und WLAN1 über Radio 2.

· Status und Statistiken - Gibt an, ob die jeweilige Schnittstelle einem anderen Gerät zugeordnet ist, das vom Administrator getrennt oder vom Administrator deaktiviert wurde.

· VLAN-ID - Die VLAN-ID (Virtual LAN) gibt an, dass ein bestimmter VAP zu diesem VLAN gehört. Verschiedene VLAN-IDs werden verwendet, um mehrere Netzwerke im selben WAP zu erstellen.

· Name (SSID): Zeigt den alphanumerischen Schlüssel an, der einen VAP oder ein WLAN eindeutig identifiziert.

Die Übertragungstabelle zeigt die folgenden Informationen an:

· Netzwerkschnittstelle - Zeigt die LAN-Schnittstelle und die VAP-Schnittstellen des AP an.

· Total Packets (Gesamtpakete): Zeigt die Gesamtpakete an, die von der entsprechenden Schnittstelle gesendet wurden.

· Total Bytes (Gesamte Byte): Zeigt die Gesamtbytemenge an, die von der entsprechenden Schnittstelle gesendet wurde.

Die Empfangstabelle zeigt folgende Informationen an:

· Netzwerkschnittstelle - Zeigt die LAN-Schnittstelle und die VAP-Schnittstellen des AP an.

· Total Packets (Gesamtpakete): Zeigt die an dieser Schnittstelle empfangenen Gesamtpakete an.

· Total Bytes (Gesamte Byte): Zeigt die Gesamtzahl der Bytes an, die an dieser Schnittstelle empfangen wurden.