Ziel

Die Client Quality of Service (QoS)-Funktion umfasst Differentiated Services (DiffServ)-Unterstützung, die die Klassifizierung und Verwaltung des Netzwerkverkehrs ermöglicht. Die Konfiguration von diffserv beginnt mit der Konfiguration der Klassenzuordnung, die den Datenverkehr in Bezug auf das IP-Protokoll und andere Kriterien klassifiziert. Die Konfiguration der Klassenzuordnung ist wichtig, damit wichtiger Datenverkehr in verschiedene Klassen aufgeteilt werden kann und eine höhere Präferenz erhalten kann. Bei typischen Internetanwendungen wie E-Mail- und Dateiübertragung ist eine leichte Beeinträchtigung des Service akzeptabel. Bei Anwendungen wie Sprach- und Video-Streams hat jedoch jede Beeinträchtigung des Service unerwünschte Auswirkungen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie eine IPv6-Klassenzuordnung auf WAP551- und WAP561-Zugangspunkten erstellen und konfigurieren.

Anwendbare Geräte

WAP551

WAP561

Softwareversion

· v1.0.4.2

Erstellen einer IPv6-Klassenzuordnung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Client QoS > Class Map aus. Die Seite Klassenzuordnung wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie im Feld Name der Klassenzuordnung den Namen der Klassenzuordnung ein.

Schritt 3: Wählen Sie IPv6 Protocol aus der Dropdown-Liste Match Layer 3 Protocol (Schicht 3-Protokoll zuordnen) aus, um die Klassenzuordnung nur auf den IPv6-Datenverkehr auf dem WAP-Gerät anzuwenden. Weitere Informationen zu IPv4-Klassenzuordnungen finden Sie im Artikel Konfiguration der IPv4-basierten Klassenzuordnung auf WAP551 und WAP561 Access Points.

Schritt 4: Klicken Sie auf Klassenzuordnung hinzufügen, um eine neue Klassenzuordnung hinzuzufügen.

Konfiguration der IPv6-Klassenzuordnung

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um die Parameter im Bereich "Match Criteria Configuration" (Kriterienkonfiguration zuordnen) zu konfigurieren.

Schritt 1: Wählen Sie in der Dropdownliste Klassenzuordnungsname die Klassenzuordnung aus, für die die Konfiguration vorgenommen werden muss.

Die folgenden Schritte sind optional. Die aktivierten Felder werden aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie keine bestimmte Regel anwenden möchten.Hinweis:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Jedes Paket zuordnen für alle IP-Pakete, damit die Klassenzuordnung für jeden Frame oder jedes Paket übereinstimmt, unabhängig vom Inhalt mit dem Frame oder Paket. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Jedes Paket zuordnen.

Wenn die Option "Jedes Paket zuordnen" aktiviert ist, fahren Sie mit Schritt 16 fort.Zeitgeber:

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Protocol (Protokoll), um die Bedingungen für die Protokollübereinstimmung zu überprüfen. Wenn das Kontrollkästchen Protokoll aktiviert ist, klicken Sie auf eines dieser Optionsfelder.

· Aus Liste auswählen: Wählen Sie das gewünschte Protokoll aus der Dropdown-Liste "Aus Liste auswählen" aus.

· Dem Wert zuordnen - Für das Protokoll, das nicht in der Liste aufgeführt ist. Geben Sie einen standardmäßigen, IANA zugewiesenen Protokoll-ID-Bereich zwischen 0 und 255 ein.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quell-IPv6-Adresse, um eine IP-Adresse der Quelle in die Übereinstimmung einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen Quell-IPv6-Adresse aktiviert ist, geben Sie die Quell-IP-Adresse im Feld IPv6-Adresse der Quelle und die Quell-Präfixlänge im Feld IPv6-Präfixlänge der Quelle ein.

Schritt 5: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ziel-IPv6-Adresse, um eine IP-Adresse des Ziels in die Übereinstimmung einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen Ziel-IPv6-Adresse aktiviert ist, geben Sie die Ziel-IP-Adresse im Feld Ziel-IPv6-Adresse und die Zielpräfixlänge im Feld Ziel-IPv6-Präfixlänge ein.

Schritt 6: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen IPv6 Flow Label, um die IPv6-Flowbezeichnung in den Match-Zustand aufzunehmen. Geben Sie die Zahl zwischen 00000 und FFFFF im Feld "IPv6 Flow Label" ein. Das IPv6-Flusslabel wird im IPv6-Header angezeigt und dient zur Bezeichnung von IPv6-Paketen, die eine besondere Handhabung durch die Quelle erfordern.

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen IP DSCP, um die IP-DSCP-Werte in die Übereinstimmung einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen IP DSCP aktiviert ist, klicken Sie auf eines dieser Optionsfelder.

· Aus Liste auswählen: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Select From List" (Aus Liste auswählen) den IP-DSCP-Wert aus.

· Match to Value (Dem Wert zuordnen): Geben Sie den DSCP-Wert im Feld Match to Value (Von 0 bis 63 zuordnen) ein.

Schritt 8: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quellport, um einen Quellport in die Übereinstimmung einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen Quellport aktiviert ist, klicken Sie auf eines dieser Optionsfelder.

· Aus Liste auswählen: Wählen Sie den Quellport aus der Dropdown-Liste "Aus Liste auswählen" aus.

· "Match to Port" (Zuordnung zum Port) - Für Quellport, der nicht in der Liste aufgeführt ist. Geben Sie die Portnummer zwischen 0 und 65535 ein. Der Bereich umfasst drei verschiedene Port-Typen.

- 0 bis 1023 — Bekannte Ports.

- 1024 bis 49151 — Registrierte Ports

- 49152 bis 65535 — Dynamische und/oder private Ports

Schritt 9: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ziel-Port, um einen Zielport in die Übereinstimmung einzubeziehen. Wenn das Kontrollkästchen Destination Port (Zielport) aktiviert ist, klicken Sie auf eine dieser Optionsfelder.

· Aus Liste auswählen: Wählen Sie den Zielport aus der Dropdown-Liste "Select From List" (Von Liste auswählen) aus.

· "Match to Port" (Zuordnung zum Port) - Für Zielport, der nicht in der Liste aufgeführt ist. Geben Sie im Feld Übereinstimmung mit Port die Portnummer zwischen 0 und 65535 ein. Der Bereich umfasst drei verschiedene Port-Typen.

- 0 bis 1023 — Bekannte Ports.

- 1024 bis 49151 — Registrierte Ports

- 49152 bis 65535 - Dynamische und/oder private Ports

Schritt 10: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen EtherType, um die Anpassungskriterien mit dem EtherType-Wert im Header eines Ethernet-Frames zu vergleichen. Wenn das Kontrollkästchen EtherType aktiviert ist, klicken Sie auf eines dieser Optionsfelder.

· Aus Liste auswählen - Wählen Sie das Protokoll aus der Dropdown-Liste aus.

· Dem Wert zuordnen - Für die benutzerdefinierte Protokollkennung. Geben Sie die ID ein, die zwischen 0600 und FFFF liegt.

Schritt 11: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Class of Service, um die 802.1p-Benutzerpriorität mit einem Ethernet-Frame zu vergleichen. Geben Sie im Feld Class of Service (Serviceklasse) die Priorität zwischen 0 und 7 ein.

· 0 — Bester Aufwand.

· 1 — Hintergrund.

· 2 — Ersatzteil.

· 3 — Hervorragender Aufwand.

· 4 — Kontrollierte Last.

· 5 - Video.

· 6 — Sprache.

· 7 - Netzwerkkontrolle

Schritt 12: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quell-MAC-Adresse, um die Quell-MAC-Adresse mit einem Ethernet-Frame zu vergleichen. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die Quell-MAC-Adresse im Feld Quell-MAC-Adresse und die Quell-MAC-Maske im Feld Quell-MAC-Maske ein.

Hinweis: Die Quell-MAC-Maske gibt an, welche Bits in der Quell-MAC-Adresse mit einem Ethernet-Frame verglichen werden sollen.

Schritt 13: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ziel-MAC-Adresse, um die Ziel-MAC-Adresse mit einem Ethernet-Frame zu vergleichen. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die MAC-Zieladresse im Feld MAC-Zieladresse und die MAC-Zielmaske im Feld MAC-Zielmaske ein.

Hinweis: Die Ziel-MAC-Maske gibt an, welche Bits in der MAC-Zieladresse mit einem Ethernet-Frame verglichen werden sollen.

Schritt 14: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen VLAN-ID, damit die VLAN-ID IP-Paketen zugeordnet werden kann. Geben Sie im Feld für die VLAN-ID die VLAN-ID zwischen 0 und 4095 ein.

Schritt 15: Um die Klassenzuordnung zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Klassenzuordnung löschen.

Schritt 16: Klicken Sie auf Speichern.