Ziel

Ein Virtual Access Point (VAP) ist das WLAN-Äquivalent eines virtuellen LAN (VLAN), das das WLAN segmentiert und mehrere Access Points in einem physischen Gerät simuliert. Der Wireless Scheduler hilft bei der Planung eines Zeitintervalls für den Betrieb eines VAP oder einer Funkeinheit, wodurch Energie gespart und die Sicherheit erhöht wird. Sie können bis zu 16 Profile verschiedenen VAPs oder Funkschnittstellen zuordnen, aber jede Schnittstelle ist nur für ein Profil zulässig. Jedes Profil kann eine bestimmte Anzahl von Zeitregeln enthalten, die die Betriebszeit des verknüpften VAP oder WLAN steuern.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Einstellungen für die Zuordnung von Zeitplanern auf den WAP551- und WAP561-Access Points konfigurieren.

Hinweis: Informationen zum Konfigurieren eines Wireless Scheduler-Profils oder einer Wireless Scheduler-Regel finden Sie im Artikel Konfiguration von Wireless Scheduler-Profilen auf WAP551 und WAP561 Access Points.

Anwendbare Geräte

WAP551

WAP561

Softwareversion

· v1.0.4.2

Zuordnen - Planungsprofil

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Wireless > Scheduler Association (Wireless > Scheduler-Zuordnung). Die Seite Scheduler Association wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie im Feld Radio (Funkmodul) auf das Optionsfeld für das zu konfigurierende Funkmodul.

Schritt 2 ist nur für den WAP561-Access Point verfügbar, da der WAP551 nur über ein Funkmodul verfügt.Hinweis:

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Profilname (Profilname) das Profil aus, das einer Schnittstelle zugeordnet werden soll. Sie befindet sich neben der Schnittstelle. Standardmäßig ist keinem Funkmodul oder VAP ein Profil zugeordnet.

Schritt 4: Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Hinweis: Nur ein Scheduler-Profil kann der WLAN-Schnittstelle oder jedem VAP zugeordnet werden. Mehrere VAPs können mit demselben Scheduler-Profil arbeiten.