Ziel

In diesem kurzen Artikel wird erläutert, warum die Funktion Spectrum Analyzer möglicherweise nicht mehr funktioniert.

Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- WAP571 | 1,1/0,3

- WAP581 | 1,0/3,1

Hier ist das Angebot.

Die Dinge ändern sich, und genau das ist passiert. Seit Anfang 2021 unterstützen die meisten Webbrowser Flash nicht mehr und verwenden stattdessen HTML5.

Flash ist für die Funktion des Spectrum Analyzer erforderlich. Daher ist diese Funktion ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügbar.

Haben Sie keine Angst, abgesehen von dieser zentralen Fehlerbehebungsfunktion werden der WAP571 und der WAP581 wie gewohnt weitermachen!

Fazit

Wir wollten Sie nur sofort informieren, um Verwirrung zu vermeiden.