Ziel

Der WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point mit 2,5 GbE-LAN bietet sichere und zuverlässige Wireless-Verbindungen. Mit dieser Lösung können Sie Ihre Wi-Fi-Abdeckung und Konnektivität gleichzeitig verbessern, indem Sie Dualband-Funktechnologie einsetzen. Der leistungsstarke WAP581 Access Point mit Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN)-Schnittstellen und Power over Ethernet (PoE) ermöglicht eine flexible Installation und senkt die Verkabelungskosten.

Der WAP581 verfügt über ein Captive Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und kann Rechte, Rollen und Bandbreite konfigurieren, um Gästen und anderen Benutzern einen hochsicheren Zugriff zu ermöglichen.

Dieser Artikel enthält die Produktspezifikationen des WAP581 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point. Weitere Informationen zum WAP581 Wireless AC/N Dual Radio Access Point mit 2,5-GbE-LAN erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11x, IEEE 8 02.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Antennen

4 interne integrierte Dipolantennen

Betriebssystem

Linux

Stromversorgung

PoE 802.3af/at (48 V)

48 V Spannung erforderlich

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

2 x Netzwerk/Stromversorgung, 1 x Ethernet 10BASE-T/1000BASE-TX 1 x Ethernet 2,5 G (Multigigabit)

Tasten

Reset-Taste

LEDs

Multifunktions-LED, LAN

Montage und physische Sicherheit

Mehrere Montageoptionen

Montageklammer für einfache Decken- oder Wandmontage

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

24,0 x 23,0 x 4,5 Zoll

Gewicht

1360,78 g

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Beschreibung

VLAN-Unterstützung

Ja

Anzahl der VLANs

1 Management-VLAN plus 16 VLANs für SSIDs (pro Funk)

802.1X-Komponente

Ja

Zuordnung von SSID zu VLAN

Ja

Automatische Kanalauswahl

Ja

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Ja

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

DHCP-Unterstützung

Ja

Syslog-Unterstützung

Ja

Wireless Distribution System (WDS)

Ja

Wi-Fi Multimedia (WMM)

Ja

Quality of Service (QoS)

Ja, Intelligent Quality of Service (QoS)

Wi-Fi Protected Setup

Ja

Captive Portal

Ja

RF-Spektrum-Analyse

Ja

Single-Point-Einrichtung

Ja

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

WPA2

Ja, einschließlich Enterprise-Authentifizierung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

Erkennung nicht autorisierter Access Points

Ja

802.1x

Ja, mit RADIUS-Authentifizierung

Erkennung nicht autorisierter Access Points

Ja

Leistung

Spezifikationen

Beschreibung

Wireless-Durchsatz

Datenrate von bis zu 1,2 Gbit/s (Durchsatz variiert in der Praxis)

Empfohlene Benutzerunterstützung

Bis zu 128 verbundene Benutzer, 32 aktive Benutzer pro Funkmodul

Verwaltung mehrerer Access Points

Single-Point-Einrichtung

Ja

Anzahl der Access Points pro Cluster

8

Aktive Clients pro Cluster

240

Verwaltung

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung und Paketerfassung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

Wi-Fi-Zeitplan

Kann so konfiguriert werden, dass der Wi-Fi-Zugriff während und außerhalb der Geschäftszeiten kontrolliert wird.

HTTP-Umleitung

Ja

Wireless

Häufigkeit

Zwei parallele Funkmodule (2,4 GHz und 5 GHz)

Funk- und Modulationsart

Dual Radio, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO mit 2 Signalströmen bei 5 GHz

3x3 MIMO mit 2 Signalströmen bei 2,4 GHz

20-, 40- und 80-MHz-Kanäle für 802.11ac

20 und 40 MHz für 802.11n

PHY-Datenrate bis zu 2,8 Gbit/s

802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS)

Unterstützte Datenraten

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

802.11n: 6,5 bis 300 Mbit/s:

- 20-MHz-Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

- 40-MHz-Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

802.11ac: 6,5 bis 867 Mbit/s:

- 20-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

- 40-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

- 80-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

Übertragene Ausgangsleistung

2,4 GHz, 5 GHz

Systemspeicher

256 MB RAM

128 MB Flash