Ziel

Der WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Access Point mit PoE nutzt gleichzeitig Dualband-Funkmodule, um die Abdeckung und die Benutzerkapazität zu verbessern. Gigabit Ethernet LAN-Schnittstellen mit Power over Ethernet (PoE) ermöglichen eine flexible Installation und reduzieren die Kosten für Verkabelung und Verkabelung.

Um einen hochsicheren Gastzugriff für Besucher und andere Benutzer bereitzustellen, unterstützt der WAP361 ein Captive Portal mit mehreren Authentifizierungsoptionen und der Möglichkeit, Rechte, Rollen und Bandbreite zu konfigurieren. Konfiguration eines Clusters von WAPs für nahtloses Roaming innerhalb eines Campus und Verwaltung über eine einzige IP-Adresse.

In diesem Artikel werden die Produktspezifikationen des WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Point mit PoE erläutert.

Hinweis: Weitere Informationen zum WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Platate Access Point mit PoE erhalten Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Antennen

Für die Wandmontage optimierte interne Antennen

Betriebssystem

Linux

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

5 - 10/100/1000-Ethernet, mit Unterstützung für 802.3at PoE-Unterstützung ist nur für einen Port und nicht für fünf Ports möglich.

Tasten

Reset-Taste

LEDs

Eine Multifunktions-LED

Montage und physische Sicherheit

Mehrere Montageoptionen

Montageklammer für einfache Decken- oder Wandmontage

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

18,4 x 4,33 x 4,8 Zoll 165 x 110 x 45,75 mm

Gewicht

480 g

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Beschreibung

VLAN-Unterstützung

1 Management-VLAN plus 16 VLANs für SSIDs (pro Funk)

Anzahl der VLANs

Ja

802.1X-Komponente

Ja

Zuordnung von SSID zu VLAN

Ja

Automatische Kanalauswahl

Ja

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Ja

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

WPA, WPA2

Ja, einschließlich Enterprise-Authentifizierung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

Erkennung nicht autorisierter Access Points

Ja

Leistung

Spezifikationen

Beschreibung

Wireless-Durchsatz

Datenrate von bis zu 1,2 Gbit/s (Durchsatz variiert in der Praxis)

Empfohlene Benutzerunterstützung

Bis zu 128 verbundene Benutzer, 32 aktive Benutzer pro Funkmodul

Verwaltung mehrerer Access Points

Single-Point-Einrichtung

Ja

Anzahl der Access Points pro Cluster

8

Aktive Clients pro Cluster

240

Verwaltung

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokales, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung und Paketerfassung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Wireless

Häufigkeit

Zwei parallele Funkmodule (2,4 GHz und 5 GHz)

Funk- und Modulationsart

Dual Radio, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11 a/n: OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

2x2 MIMO mit 2 Signalströmen bei 5 GHz

2x2 MIMO mit 2 Signalströmen bei 2,4 GHz

20-, 40- und 80-MHz-Kanäle für 802.11ac

20 und 40 MHz für 802.11n

PHY-Datenrate bis zu 1,2 Gbit/s

802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS)

Unterstützte Datenraten

802.11a/b/g:

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

802.11n: 6,5 bis 300 Mbit/s:

20-MHz-Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

40-MHz-Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

802.11ac: 6,5 bis 867 Mbit/s:

20-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

40-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

80-MHz-Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

Ausgangsleistung des Senders

2,4 GHz, 5 GHz

Systemspeicher

256 MB RAM

128 MB Flash