Ziel

Eine WorkGroup Bridge (WGB) verbindet Wireless-Netzwerke mit größeren kabelgebundenen Ethernet-Netzwerken. Eine Arbeitsgruppen-Bridge fungiert als Wireless-Client im Wireless LAN und stellt dann eine Schnittstelle zu einem kabelgebundenen Netzwerk her. Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind nützlich, um Fehler im Netzwerk zu beheben und Informationen zu sammeln, wie z. B. die Schnittstelle, mit der ein Client auf dem Access Point verbunden ist, und welches VLAN der Client vom DHCP empfangen hat. Außerdem werden die Paket- und Bytezahlen für den Datenverkehr zwischen den Stationen einer WorkGroup Bridge angezeigt. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Statistiken von WorkGroup Bridge Transmit/Receive auf den WAP121- und WAP321-Access Points anzeigen.

Anwendbare Geräte

WAP121

WAP321

Softwareversion

· 1,0/3,4

Statistiken von WorkGroup Bridge übersenden/empfangen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und Statistics > WorkGroup Bridge Transmit/Receive (Status und Statistiken > WorkGroup Bridge übergeben/empfangen). Die Seite "Transmit/Receive" der WorkGroup Bridge wird geöffnet:

Die Tabelle der Datenverkehrsstatistiken enthält die folgenden Felder:

· Netzwerkschnittstelle - Zeigt die LAN-Schnittstelle und die VAP-Schnittstellen (Virtual Access Point) des AP an.

· Status und Statistiken - Gibt an, ob die jeweilige Schnittstelle aktiv oder inaktiv ist.

· VLAN-ID: Gibt an, zu welcher VLAN-ID der VAP gehört. Verschiedene VLAN-IDs werden verwendet, um mehrere Netzwerke im selben WAP zu erstellen.

· Name (SSID): Zeigt den alphanumerischen Schlüssel an, der einen VAP eindeutig identifiziert.

Die Tabellen "Senden/Empfangen" enthalten die folgenden Felder.

· Netzwerkschnittstelle - Zeigt die LAN-Schnittstelle und die VAP-Schnittstellen (Virtual Access Point) des AP an.

· Total Packets (Gesamtpakete): Zeigt die Gesamtpakete an, die zwischen den Clients in der WorkGroup Bridge und dem Wireless-Netzwerk an dieser Schnittstelle überbrückt wurden.

· Total Bytes (Gesamtanzahl Byte): Zeigt die Gesamtzahl der Bytes an, die zwischen den Clients in der WorkGroup Bridge und dem Wireless-Netzwerk an dieser Schnittstelle überbrückt wurden.

Schritt 2: (Optional) Um die aktuellsten Statistiken anzuzeigen, klicken Sie auf Aktualisieren.