Ziel

Wi-Fi Protected Access (WPA) ist eines der Sicherheitsprotokolle für Wireless-Netzwerke. Im Vergleich zum Sicherheitsprotokoll Wired Equivalent Privacy (WEP) hat WPA die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsfunktionen verbessert. Wenn WPA auf dem AP konfiguriert ist, wird ein WPA Pre-Shared Key (PSK) ausgewählt, um Clients sicher zu authentifizieren. Wenn die WPA-PSK-Komplexität aktiviert ist, können Komplexitätsanforderungen für den Schlüssel, der im Authentifizierungsprozess verwendet wird, konfiguriert werden. Komplexere Schlüssel erhöhen die Sicherheit.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der WPA-PSK-Komplexität auf den WAP121- und WAP321-Access Points erläutert.

Anwendbare Geräte

WAP121

WAP321

Softwareversion

· 1,0/3,4

Konfiguration der WPA-PSK-Komplexität

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Systemsicherheit > WPA-PSK-Komplexität aus. Die Seite WPA-PSK-Komplexität wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld WPA-PSK-Komplexität, damit der Access Point neue WPA-PSK-Schlüssel auf Komplexität prüfen kann.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste WPA-PSK Minimum Character Class die Mindestanzahl von Zeichenklassen aus, die in der Schlüsselzeichenfolge dargestellt werden müssen. Die vier möglichen Zeichenklassen sind Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die auf einer Standardtastatur verfügbar sind.

Schritt 4: (Optional) Um einen anderen Schlüssel zu konfigurieren, wenn der aktuelle Schlüssel abläuft, aktivieren Sie im Feld "WPA-PSK Different from Current" das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren). Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, damit der Benutzer den vorherigen Schlüssel nach Ablauf des aktuellen Schlüssels erneut eingeben kann.

Schritt 5: Geben Sie die maximale Länge für den vorinstallierten Schlüssel im Feld Maximale WPA-PSK-Länge ein. Der Wert liegt zwischen 32 und 63.

Schritt 6: Geben Sie die Mindestlänge für den vorinstallierten Schlüssel im Feld Mindestlänge für WPA-PSK ein. Der Wert liegt zwischen 8 und 16.

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.