Ziel

Die Funktion zur Paketerfassung ermöglicht das Erfassen und Speichern von Paketen, die vom Wireless Access Point (WAP) empfangen und übertragen wurden. Die erfassten Pakete können dann von einem Netzwerkprotokollanalysator zur Fehlerbehebung oder Leistungsoptimierung analysiert werden. Es gibt zwei Methoden zur Paketerfassung:

- Datei auf diesem Gerät speichern: Die erfassten Pakete werden in einer Datei auf dem WAP gespeichert. Der WAP kann die Datei auch an einen TFTP-Server (Trivial File Transport Protocol) senden. Die Datei Administration Packet Capture ist im pcap-Format formatiert und kann mithilfe von Tools wie Wireshark und OmniPeek geprüft werden.

- Stream zu einem Remote-Host - Erfasste Pakete werden in Echtzeit an einen externen Computer umgeleitet, auf dem das Wireshark-Tool ausgeführt wird.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Paketerfassung auf einem WAP konfigurieren und diese Paketerfassungen lokal oder remote empfangen.

Anwendbare Geräte

- WAP125

- WAP581

Softwareversion

- 1.0.0.4 - WAP581

- 1.0.0.5 - WAP125

Einstellungen für die Paketerfassung konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres WAP an. Der Standard-Benutzername und das Kennwort lautet cisco/cisco.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort bereits geändert oder ein neues Konto erstellt haben, geben Sie stattdessen Ihre neuen Anmeldeinformationen ein.

Schritt 2: Wählen Sie Problembehandlung > Paketerfassung aus.

Hinweis: Die verfügbaren Optionen können je nach Gerät variieren. In diesem Beispiel wird WAP125 verwendet.

Schritt 3: Wählen Sie eine der folgenden Optionsschaltflächen für die Paketerfassungsmethode aus:

- Datei auf diesem Gerät speichern - Speichert die erfassten Pakete als Datei auf dem WAP. Konfigurieren Sie die Schnittstelle, die Dauer und die maximale Dateigröße, die lokal gespeichert werden sollen.

- Stream zu einem Remote-Host - Leitet die erfassten Pakete in Echtzeit an einen externen Computer um, auf dem die Netzwerkprotokollanalysetools ausgeführt werden. Wenn dies ausgewählt ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

In diesem Beispiel wird Datei auf diesem Gerät speichern ausgewählt.Hinweis:

Schritt 4: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Interface (Schnittstelle) die Schnittstelle aus, für die die Pakete erfasst werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Ethernet - 802.3-Datenverkehr am Ethernet-Port

- Funk 1 - 802.11-Datenverkehr an der Funkschnittstelle 1.

- Funk 2 - 802.11-Datenverkehr an der Funkschnittstelle 2.

In diesem Beispiel wird Radio 1 ausgewählt.Hinweis:

Schritt 5: Geben Sie die Erfassungsdauer im Feld Dauer zwischen 10 und 3600 Sekunden ein. Der Standardwert ist 60 Sekunden.

In diesem Beispiel wird 61 verwendet.Hinweis:

Schritt 6: Geben Sie im Feld Max File Size (Maximale Dateigröße) die maximal zulässige Dateigröße zwischen 64 und 4096 KB ein, und fahren Sie dann mit Schritt 8 fort. Der Standardwert ist 1024 KB.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der Standardwert verwendet.

Schritt 7: Wenn die Methode zur Remote-Paketerfassung gewählt wurde, geben Sie die Portnummer zwischen 1 und 65530 in das Feld Remote Capture Port ein. Der Standardwert ist 2002.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der Standardport verwendet.

Schritt 8: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Mode (Modus) aus, welche Pakete erfasst werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Gesamter Wireless-Datenverkehr - Erfasst alle Wireless-Pakete, einschließlich der Pakete, die in anderen Netzwerken gesendet werden.

- Datenverkehr zu/von diesem AP erfasst Pakete, die zwischen dem WAP und den Clients gesendet werden. In diesem Beispiel wird diese Option gewählt.

Schritt 9: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter aktivieren, um bestimmte Filter bei der Paketerfassung zuzulassen.

Schritt 10: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ignore Beacons, um die Erfassung von 802.11-Beacons zu deaktivieren, die vom Funkmodul erkannt oder übertragen wurden. Beacon-Frames werden regelmäßig übertragen, um das Vorhandensein eines Wireless Local Area Network (WLAN) anzukündigen.

In diesem Beispiel ist Ignore Beacons aktiviert.Hinweis:

Schritt 11: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter on Client (Filtern auf Client), um eine MAC-Adresse eines Wireless-Clients anzugeben.

In diesem Beispiel ist der Filter auf Client deaktiviert.Hinweis:

Schritt 12: (Optional) Geben Sie die MAC-Adresse des Clients im Feld Filtern auf Client ein. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Paketerfassung auf einer Funkschnittstelle durchgeführt wird.

In diesem Beispiel ist Filter on Client deaktiviert.Hinweis:

Schritt 13: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter on SSID (Auf SSID filtern), um Pakete an einer bestimmten SSID zu erfassen.

Schritt 14: Wählen Sie aus der SSID-Dropdown-Liste eine SSID aus, um Pakete zu erfassen.

Die in der Dropdown-Liste angezeigten SSIDs hängen von der gewählten Schnittstelle und der Anzahl der SSIDs ab. In diesem Beispiel wird Rick ausgewählt.Hinweis:

Schritt 15: Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die konfigurierten Einstellungen zu speichern.

Sie sollten jetzt die Einstellungen für die Paketerfassung erfolgreich konfiguriert haben.

Paketerfassung

Schritt 16: Der Bereich "Packet Capture Status" enthält die folgenden Informationen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um den aktuellen Status anzuzeigen.

- Aktueller Erfassungsstatus - Zeigt den aktuellen Paketerfassungsstatus an. In diesem Beispiel wird - Beendet wegen administrativer Aktion - der aktuelle Status.

- Paketerfassungszeit - Zeigt die Dauer an, für die die Pakete erfasst werden. In diesem Beispiel wurde 00:00:17 Sekunden aufgezeichnet.

- Packet Capture File Size (Dateigröße für Paketerfassung): Zeigt die Größe der erfassten Datei an. In diesem Beispiel ist 1024 KB die Erfassungsgröße.

Schritt 17: Klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassung starten, um den Paketerfassungsprozess zu starten.

Schritt 18: Es erscheint ein Fenster, das Sie darüber informiert, dass die Paketerfassung nun beginnt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Schritt 19: Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp Capture, um den Paketerfassungsprozess zu beenden.

Schritt 20: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie das Beenden der Paketerfassung bestätigen können. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.

Sie sollten jetzt Pakete erfolgreich auf Ihrem Access Point erfasst haben.

Download der Paketerfassungsdatei

Auf dieses Gerät herunterladen

Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche Download to this Device (Zu diesem Gerät herunterladen).

Schritt 2: Ein Fenster wird angezeigt, um mit dem Download zu beginnen. Klicken Sie auf OK Weiter.

Sobald der Download abgeschlossen ist, wird die heruntergeladene Datei in Ihrem Browserverlauf angezeigt. Die Datei wird mit HTTP/HTTPS heruntergeladen, und das Dateiformat ist .pcap.

In diesem Beispiel ist apcapture.pcap die heruntergeladene Datei.Hinweis:

Sie haben die Paketerfassungsdatei Ihres WAP erfolgreich auf Ihren Computer heruntergeladen.

Download auf TFTP-Server

Schritt 1: (Optional) Wenn die erfasste Datei über einen TFTP-Server heruntergeladen werden muss, klicken Sie auf die Schaltfläche Download to TFTP Server (Zu TFTP-Server herunterladen).

Nach dem Klicken wird ein Fenster mit den Feldern Server IPv4 Address (IPv4-Adresse) und Destination File Name (Name der Zieldatei) angezeigt.

Schritt 2: Geben Sie die IPv4-Adresse des TFTP-Servers im Feld Server IPv4 Address (IPv4-Adresse des Servers) ein. Die in Schritt 6 im Feld Remote Capture Port eingegebene Portnummer wird dann an die Adresse des TFTP-Servers angeschlossen.

In diesem Beispiel wird 128.12.8.128 verwendet.Hinweis:

Schritt 3: Geben Sie den Dateinamen im pcap-Format im Feld Name der Zieldatei ein.

In diesem Beispiel wird apcapture.pcap verwendet.Hinweis:

Schritt 4: Klicken Sie auf Herunterladen.

Unter dem Feld Zieldateiname wird eine Statusanzeige angezeigt.

Sie sollten jetzt die Paketerfassungsdatei über einen TFTP-Server heruntergeladen haben.