Identifiziertes Datum

24. März 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

Modell

Firmware-Version

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

Beschreibung des Problems

Nach der Konfiguration einer dritten SSID für beide Funkmodule gehen sowohl die 2,4-GHz- als auch die 5-GHz-Funkmodule ausfallen. Sobald die dritte SSID entfernt ist, sind die Funkmodule betriebsbereit. Das Problem tritt auf, selbst wenn nur eine Funkverbindung aktiviert ist und mehrere SSIDs konfiguriert wurden.

Auflösung

Führen Sie ein Upgrade des WAP150 auf die neueste Firmware-Version 1.1.0.5 durch.