Technische Daten und Produktanforderungen des WAP150 Access Point
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-10T05:00:00+00:00
Description: In diesem Dokument sind die technischen Daten und Produktanforderungen des WAP150 aufgef�hrt

Ziel

> Der Cisco WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point mit Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, ein sichereres und leistungsstarkes mobiles Netzwerk für Ihre Mitarbeiter und Gäste bereitzustellen, damit diese überall im Büro in Verbindung bleiben können. Mit dieser flexiblen Lösung können Sie Dutzende von Mitarbeitern miteinander verbinden und sie entsprechend zusätzlicher Benutzer und sich ändernder geschäftlicher Anforderungen skalieren.

In diesem Artikel werden die Produktspezifikationen und Anforderungen des WAP150 Access Point mit PoE erläutert.

Unterstützte Geräte

- WAP 150

Software-Version

- 1.0.0.13

WAP150 - Technische Daten

Spezifikation | Beschreibung

Standards

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Ports | LAN Gigabit Ethernet-Autosensing
Kabeltyp | Kategorie 5e oder höher
Antennen | Interne Antennen für Wand- oder Deckenmontage
LED-Anzeigen | 1 Multifunktions-LED
Betriebssystem | Linux
Physische Schnittstellen
Ports | 10/100/1000 Ethernet, mit Unterstützung für 802.3af /at PoE, Stromanschluss für Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Tasten | Reset-Taste, Ein-/Ausschalttaste
Steckplatz sperren | Steckplatz für Kensington-Schloss
LEDs | 1 LED
Physische Spezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

150 x 150 x 150 mm 135 x 135 x 38 mm

Gewicht | 350 g
Netzwerkfunktionen
VLAN-Unterstützung | Ja
Anzahl der VLANs | 1 Management-VLAN plus 8 VLANs für SSIDs
802.1x-Komponente | Ja
Zuordnung von SSID zu VLAN | Ja
Automatische Kanalauswahl | Ja
Spanning Tree | Ja
Lastenausgleich | Ja

IPv6

Ja

- IPv6-Host-Unterstützung

- IPv6 RADIUS, Syslog, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2 | 802.1Q-basierte VLANs, 8 aktive VLANs plus 1 Management-VLAN
Sicherheit
WPA, WPA2 | Ja, einschließlich Enterprise
Zugriffskontrolle | Ja, Management-Zugriffskontrollliste (ACL) plus MAC ACL
Sicheres Management | HTTPS
SSID-Broadcast | Ja
Erkennung nicht autorisierter Access Points | Ja
Montage und physische Sicherheit
Mehrere Montageoptionen | Schreibtisch oder Wand
Physisches Sicherheitsschloss | Kensington-Buchse
Quality of Service
QoS | Wi-Fi Multimedia und Traffic Specification (WMM TSPEC), Client QoS
Leistung
Wireless-Durchsatz | Datenraten bis zu 1,2 Gbit/s (Durchsatz variiert in der Praxis)
Empfohlener Benutzersupport | Bis zu 64 verbundene Benutzer, 10 aktive Benutzer pro Funkmodul
Management mehrerer Access Points
Single-Point-Einrichtung | Ja
Anzahl der Access Points pro Cluster | 4
Aktive Clients pro Cluster | 120
Konfiguration
Web-Benutzeroberfläche | Integrierte Web-Benutzeroberfläche für einfache browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)
Management
Management-Protokolle | Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour
Remote-Management | Ja
Ereignisprotokollierung | Lokal, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen
Netzwerkdiagnose | Protokollierung und Paketerfassung
Web-Firmware-Upgrade | Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte oder exportierte Konfigurationsdatei
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | DHCP-Client
IPv6-Host | Ja
HTTP Redirect | Ja
Wireless
Häufigkeit | Parallele Dualband-Funkmodule (2,4 und 5 GHz)
Funk- und Modulationstyp | Dualband-Funkmodul, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Wireless Local Area Network (WLAN)

802.11n/ac

2x2 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) mit 2 Signalströmen bei 5 GHz

2 x 2 MIMO mit 2 Signalströmen bei 2,4 GHz

20-, 40- und 80-MHz-Kanäle für 802.11ac

20 und 40 MHz für 802.11n

PHY-Datenrate bis zu 1,2 Gbit/s

802.11 DFS (Dynamic Frequency Selection)

Unterstützte Datenraten

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

- 802.11n: 6,5 bis 300 Mbit/s

- 20 MHz Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

- 40 MHz Bandbreite: MCS 0-15 für unterstützte Datenraten

- 802.11ac: 6,5 bis 867 Mbit/s

- 20 MHz Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

- 40 MHz Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

- 80 MHz Bandbreite: MCS 0-9 für unterstützte Datenraten

Frequenzband und Kanäle

A/B-Zulassung

- 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle
- 5,180 bis 5,240 GHz; 4 Kanäle
- 5,260 bis 5,320 GHz; 4 Kanäle
- 5,500 bis 5,700 GHz 8 Kanäle
- 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

E-Zulassung:

- 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle
- 5,180 bis 5,240 GHz; 4 Kanäle
- 5,260 bis 5,320 GHz; 4 Kanäle
- 5,500 bis 5,700 GHz 8 Kanäle

C-Zulassung:

- 2,412 bis 2,462 GHz; 11 Kanäle
- 5,180 bis 5,240 GHz; 4 Kanäle
- 5,260 bis 5,320 GHz; 4 Kanäle
- 5,745 bis 5,825 GHz; 5 Kanäle

K-Zulassung:

- 2,412 bis 2,472 GHz; 13 Kanäle
- 5,180 bis 5,240 GHz; 4 Kanäle
- 5,260 bis 5,320 GHz; 4 Kanäle
- 5,500 bis 5,620 GHz 7 Kanäle
- 5,745 bis 5,805 GHz; 4 Kanäle

Nicht überlappende Kanäle

2.4 GHz)

- 802.11b/g

- 20 MHz: 3

- 802.11n

- 20 MHz: 3

5 GHz)

- 802.11a

- 20 MHz: 21

- 802.11n

- 20 MHz: 21

- 40 MHz: 9

- 802.11ac
- 20 MHz: 21
- 40 MHz: 9

- 80 MHz: 4

Wireless-Isolierung | Wireless-Isolierung zwischen Clients
Externe Antennen | None
Interne Antennen | Interne feste planare invertierte F-Antenne (PIFA)
Antennengewinn in dBi | Maximale Antennengewinn 3,61 dBi bei 2,4 GHz Maximale Antennengewinn 3,85 dBi bei 5 GHz
Wireless Distribution System (WDS) | Ja
Schnelles Roaming | Ja
Mehrere SSIDs | 8
Wireless-VLAN-Zuordnung | Ja
WLAN-Sicherheit | Ja

Wi-Fi Multimedia (WMM)

Ja, mit ungeplanter automatischer Stromsparfunktion

Betriebsmodi
Access Point | Access Point-Modus, WDS-Bridge, Workgroup Bridge-Modus
Umgebungsbedingungen

Energieoptionen

IEEE 802.3af Ethernet-Switch

Cisco Power Injector - SB-PWR-INJ2-xx

Netzteil - SB-PWR-12 V/1,5 A Netzteil in einem Gehäuse

PoE-Leistung

Maximale Leistung: 9,5 Watt

Einhaltung

Sicherheit:

- UL 60950-1
- CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
- EG 60950-1
- EN 60950-1

Funkzulassungen:

- FCC Part 15.247, 15.407
- RSS-210 (Kanada)
- EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

- AS/NZS 4268.2003 (Australien und Neuseeland)

EMI und Empfindlichkeit (Klasse B):

- FCC Part 15.107 und 15.109
- ICES-003 (Kanada)
- EN 301.489-1 und -17 (Europa)

Betriebstemperatur | 0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 bis 85 %, nicht kondensierend
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 bis 90 %, nicht kondensierend

Systemspeicher

256 MB RAM

128 MB Flash

Verpackungsinhalt

- WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio Access Point

- Netzteil 12 V1,5 A
- Schnellstartanleitung
- Ethernet-Netzwerkkabel

Mindestanforderungen

- Switch oder Router mit PoE-Unterstützung, PoE-Injector oder Netzteil

- Webbasierte Konfiguration: Java-fähiger Webbrowser

Garantie
Access Point | Eingeschränkte Lebenszeitgarantie

Schlussfolgerung

Sie kennen jetzt die Grundlagen des WAP150. Wenn Sie mehr Dokumentation, einschließlich einiger Artikel zum WAP150, sehen möchten, lesen Sie die Produktseite hier.

Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.