Ziel

Ein Service Set Identifier (SSID) ist der Netzwerkname eines Wireless-Netzwerks, der von einem Access Point gesendet wird. Wenn ein Wireless-Gerät den Bereich nach Wireless-Netzwerken durchsucht, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, erkennt es die Wireless-Netzwerke in seiner Reichweite über seine Netzwerknamen oder SSIDs. Die Übertragung der SSID ist standardmäßig aktiviert. Sie können es jedoch auch aus Sicherheitsgründen deaktivieren. Auf diese Weise wird Ihr Wireless-Netzwerk nicht von Wireless-Geräten in Ihrer Region erkannt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die SSID-Übertragung auf Ihrem Access Point erfolgreich deaktivieren können, um die Sicherheit zu erhöhen.

Anwendbare Geräte

- WAP100-Serie

- WAP300-Serie

- WAP500-Serie

Softwareversion

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.0.2 - WAP371, WAP551, WAP561

SSID-Broadcast deaktivieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm an, und wählen Sie Wireless > Networks aus.

Hinweis: In den folgenden Bildern wird das webbasierte Dienstprogramm des WAP131 als Beispiel verwendet.

Schritt 2: Wählen Sie das Optionsfeld aus, dessen SSID Sie deaktivieren möchten.

Schritt 3: Aktivieren Sie im Bereich Virtual Access Points (SSIDs) das Kontrollkästchen neben dem Netzwerk, um dessen Einstellungen zu bearbeiten.

Schritt 4: Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Schritt 5: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter SSID-Broadcast.

Schritt 6: Klicken Sie auf Speichern.

Sie sollten jetzt die SSID-Übertragung des Wireless-Netzwerks erfolgreich deaktiviert haben.