Ziel

Wenn ein VAP (Virtual Access Point) konfiguriert ist, stehen verschiedene Optionen für die sichere Authentifizierung von Clients zur Verfügung. Wenn WPA Personal ausgewählt ist (auch als WPA-PSK oder WiFi Protected Access - Pre-shared Key bezeichnet), können Sie die Komplexitätsanforderungen der Schlüssel für die Authentifizierung konfigurieren. Komplexere Schlüssel erhöhen die Sicherheit.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die Komplexität von WPA-PSK auf dem WAP131, WAP351 und WAP371 konfigurieren.

Anwendbare Geräte

WAP131

WAP351

WAP371

Softwareversion

· v1.0.1.3 (WAP131, WAP351)

· v1.2.0.2 (WAP371)

Konfigurieren der WPA-PSK-Komplexität

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Systemsicherheit > WPA-PSK-Komplexität aus. Die Seite WPA-PSK-Komplexität wird geöffnet.

Schritt 2: Aktivieren Sie im Feld WPA-PSK-Komplexität das Kontrollkästchen Aktivieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die WAP-Schlüssel mit den unten angegebenen Kriterien überprüft. Sie ist standardmäßig deaktiviert.

Schritt 3: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste WPA-PSK Minimum Character Class die Mindestanzahl der Zeichenklassen aus, die in einer Schlüsselzeichenfolge enthalten sein müssen. Bei den vier Zeichenklassen handelt es sich um Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, die auf einer Standardtastatur verfügbar sind. 3 ist die Standardeinstellung.

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Feld WPA-PSK Different from Current (WPA-PSK im Unterschied zum aktuellen Modus), um Benutzer dazu zu zwingen, einen anderen Schlüssel zu erstellen, wenn der aktuelle Schlüssel abläuft. Die Standardeinstellung ist deaktiviert, sodass Benutzer den alten oder vorherigen Schlüssel verwenden können, wenn der aktuelle Schlüssel abläuft.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Maximale WPA-PSK-Länge die maximale Schlüssellänge in Anzahl von Zeichen ein. Der Bereich liegt zwischen 32 und 63, der Standardwert beträgt 63.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Minimum WPA-PSK Length (Mindestlänge von WPA-PSK) die Mindestschlüssellänge in Anzahl von Zeichen ein. Der Bereich liegt zwischen 8 und 16, die Standardeinstellung ist 8.

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern.