Ziel

Mit der Single-Point-Einrichtung wird der Wireless-Service auf mehreren Geräten gesteuert. Es wird verwendet, um einen Cluster von Wireless-Geräten zu erstellen. Sobald der Cluster erstellt wurde, können andere Wireless Access Points dem Cluster beitreten. Wenn der Cluster abgeschlossen ist, geben alle Geräte ihre Informationen wie VAP-Einstellungen, QoS und Funkparameter frei, um Interferenzen zu reduzieren und die Bandbreite des Netzwerks zu maximieren. Für jede Funkschnittstelle im Gerät kann nur eine Single-Point-Einrichtung erstellt werden.

Weitere Informationen zur Single-Point-Einrichtung erhalten Sie hier.

In diesem Artikel wird die Konfiguration der Single-Point-Einrichtung auf den Access Points WAP121 und WAP321 erläutert.

Hinweis: Vor der Konfiguration sind folgende Regeln einzuhalten:

・ Ein Cluster kann nur aus dem gleichen Modell von WAP-Geräten erstellt werden. WAP121 und WAP321 können keine Cluster miteinander bilden.

・ Die WAP-Geräte müssen sich im gleichen Netzwerk mit verschiedenen Subnetzen befinden und den gleichen Typ von IP-Adressierung verwenden. IPv6- und IPv4-konfigurierte Geräte können keinen Cluster bilden.

Unterstützte Geräte

・ WAP121

・ WAP321

Software-Version

•1.0.4.2

Single-Point-Einrichtung

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Single Point Setup > Access Points aus. Die Seite Access Points wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie optional im Feld "Location" (Standort) den aktuellen Standort des Access Points ein, um den Standort des Geräts zu ermitteln.

Schritt 3: Geben Sie den Namen des Clusters in das Feld "Cluster Name" ein.

Hinweis: Der Clustername muss auf den Geräten, die dem Cluster beitreten, eindeutig sein. Er muss außerdem für jede Single-Point-Einrichtung eindeutig sein.

Schritt 4: Klicken Sie im Feld "Clustering IP Version" (Clustering-IP-Version) auf das gewünschte Optionsfeld. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

・ IPv4 - Der Cluster verwendet die IPv4-Adresse.

・ IPv6 - Der Cluster verwendet die IPv6-Adresse.

Schritt 5: Klicken Sie auf Single-Point-Einrichtung aktivieren, um die Single-Point-Einrichtung zu aktivieren, und aktualisieren Sie dann die Seite.

In der Tabelle werden die Standorte, MAC-Adressen und IP-Adressen der Access Points im Cluster angezeigt.

Schritt 6: (Optional) Um die Single-Point-Einrichtung zu deaktivieren, klicken Sie auf Single-Point-Einrichtung deaktivieren.

Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie unter den folgenden Links:

- Konfiguration einer Single-Point-Einrichtung auf einem Wireless Access Point

- Single-Point-Einrichtung - Übersicht für WAP121 und WAP321

- Konfigurieren eines Clusters auf einem Wireless Access Point (WAP) durch Single-Point-Einrichtung

Video zu diesem Artikel anzeigen ...

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.