Ziel

Ziel dieses Dokuments ist es, IPv4-Einstellungen auf dem WAP-Gerät zu konfigurieren. Mit dieser Konfiguration kann eine IP-Adresse über Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oder manuell zugewiesen werden. Standardmäßig sendet der DHCP-Client des WAP121/WAP321 automatisch Anforderungen für Netzwerkinformationen. Wenn im Netzwerk kein DHCP-Server vorhanden ist, wird die Standard-IP-Adresse verwendet. Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden möchten, müssen Sie den DHCP-Client deaktivieren und die IP-Adresse und andere Netzwerkinformationen manuell zuweisen.

Anwendbare Geräte

- WAP121

- WAP321

Softwareversion

- 1,0/3,4

IPv4-Einstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für Access Points an, und wählen Sie LAN > VLAN and IPv4 Address aus. Die Seite VLAN und IPv4 Address wird geöffnet. Navigieren Sie zum Bereich IPv4 Settings (IPv4-Einstellungen).

Schritt 2: Klicken Sie auf das gewünschte Optionsfeld, um den Verbindungstyp auszuwählen. Der Verbindungstyp erklärt dem Gerät, wie die IP-Adresse abgerufen wird.

· DHCP - Der DHCP-Server weist dem Gerät die IP-Adresse zu. Wenn Sie die DHCP-Option auswählen, gehen Sie zu DHCP.

· Statische IP - Wenn Sie dem Gerät die IPv4-Adresse manuell zuweisen möchten. Wenn Sie statische IP auswählen, gehen Sie zu Static IP (Statische IP).

DHCP

Schritt 1: Klicken Sie im Feld Domain Name Servers (Domänennamenserver) auf das gewünschte Optionsfeld. Domain Name System (DNS) ist ein Protokoll, das den Geräten hilft, andere Computer und private Netzwerke über das Internet zu erreichen, da es Domänennamen in ihre jeweiligen IP-Adressen übersetzt. Mögliche Werte sind:

· Dynamic (Dynamisch) - Sucht nach primären und sekundären DNS-Serveradressen vom DHCP-Server.

· Manual (Manuell) - Geben Sie die IP-Adressen des DNS-Servers manuell in die Felder Domain Name Servers (Domänennamenserver) ein. Sie können bis zu zwei DNS-Server-IP-Adressen eingeben. Die zweite Adresse ist jedoch optional.

Schritt 2: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.

Statische IP

Schritt 1: Geben Sie im Feld Statische IP-Adresse eine IP-Adresse für den Access Point ein. Die IP-Adresse, die Sie zuweisen, sollte keinem anderen Gerät im gleichen Netzwerk zugewiesen worden sein.

Schritt 2: Geben Sie die Subnetzmaske des Netzwerks im Feld Subnetzmaske ein. Die Standardmaske basiert entweder auf der von Ihnen ausgewählten IP-Adressklasse oder auf der Anzahl der Subnetze, die Sie für das Netzwerk verwenden.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse des Standardgateways in das Feld Standard-Gateway ein. Ein Standard-Gateway ist der Knoten im Computernetzwerk, über den das Netzwerk weitergeleitet wird, wenn eine IP-Adresse nicht mit anderen Routen übereinstimmt. Das Standard-Gateway leitet den Datenverkehr dann entsprechend weiter. Das Standard-Gateway ist in der Regel ein Router.

Schritt 4: Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers (Domain Name System) in die Felder Domain Name Server (Domänennamenserver) ein. Domain Name System (DNS) ist ein Protokoll, das den Geräten hilft, andere Computer und private Netzwerke über das Internet zu erreichen, da es Domänennamen in ihre jeweiligen IP-Adressen übersetzt. Diese Adresse wird in der Regel vom Internetdienstanbieter (ISP) bereitgestellt. Sie können auch eine weitere IP-Adresse des DNS-Servers in das andere angegebene Feld hinzufügen. Diese Adresse ist jedoch optional.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.