Ziel

Die Systemeinstellungen helfen, Informationen zu konfigurieren, die zum Identifizieren des WAP-Geräts im Netzwerk verwendet werden.

In diesem Dokument wird die grundlegende Konfiguration der Systemeinstellungen für die Cisco WAP121- und WAP321-Access Points erläutert.

Anwendbare Geräte

WAP121

WAP321

Softwareversion

· 1.0.3.4 [WAP121 und WAP321]

Konfiguration der Systemeinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > System Settings (Verwaltung > Systemeinstellungen). Die Seite Systemeinstellungen wird geöffnet:

Schritt 2: Geben Sie im Feld Hostname einen Hostnamen für das Gerät ein. Dies ist der Name des WAP-Geräts, das nur vom Administrator zugewiesen wird. Der Hostname wird verwendet, um ein Gerät im Netzwerk zu identifizieren. Der Hostname kann alphanumerische Zeichen und Bindestriche enthalten, sollte jedoch nicht mit den Bindestrichen beginnen. Der Standard-Hostname lautet "WAPX", wobei X die letzten drei Ziffern der MAC-Adresse des WAP ist.

Schritt 3: Geben Sie die Kontaktinformationen für den Access Point in das Feld "Systemkontakt" ein, z. B. eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer der Person, die bezüglich der Probleme im Zusammenhang mit dem Access Point kontaktiert werden soll. Die Kontaktdaten des Benutzers können bis zu 255 alphanumerische Zeichen und Zeichen enthalten, die nicht doppelt eingegeben werden müssen.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Systemstandort den Standort oder den Bereich ein, in dem sich der Access Point befindet. Je nach Systemstandort kann das Gerät im Netzwerk leicht identifiziert werden. Der Name darf bis zu 255 alphanumerische Zeichen und Zeichen enthalten, die nicht der doppelten Anführungsangabe entsprechen.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.